Inhaltsübersicht zu Twain Data Source

In der Inhaltsübersicht zu Twain Data Source finden Sie im Handumdrehen alle Informationen über die möglichen Einstellungen und Befehle des Dialogfeldes Handscanner.

Scannereinstellung	Zeigt die gegenwärtigen Einstellungen des Scanners an.

Bildgröße	Zeigt die Scanbreite, Scanhöhe und den daraus resultierenden erforderlichen Speicherplatz, den das Bild belegen wird, an.

Schaltfläche Scannen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Scanvorgang zu starten.

Schaltfläche Teilbilder scannen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie dem bereits eingescannten Teilbild ein zweites Teilbild anfügen möchten.

Schaltfläche Effekte	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das gegenwärtig eingescannte Bild mittels der Bildbearbeitungsfunktionen von Twain Data Source zu bearbeiten.

Schaltfläche Vorgaben	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Scanner zu kalibrieren oder die Maßeinheit für das gegenwärtig angezeigte Bild zu ändern.


Scannereinstellung

Das Dialogfeld Scannereinstellung enthält die Einträge Scanmodus und Auflösung. Der Scanmodus legt fest, wie der Scanner das Bild einlesen soll, während die Auflösung die Genauigkeit in Punkten pro Zoll (dpi) angibt, mit der er das Bild scannt.

Um den Scanmodus zu ändern, klicken auf den nach unten gerichteten Pfeil, um die Pulldown-Liste zu öffnen und die verfügbaren Scanmodi anzuzeigen. Wählen Sie 'Farbe', um Ihr Bild mit einer Farbtiefe von 24 Bit (16,7 Millionen Farben) einzuscannen. Wählen Sie 'Grau', um Ihr Bild mit 256 Graustufen einzuscannen oder 'Text', um Textdokumente oder Strichzeichnungen einzulesen.

Um die Auflösung zu ändern, klicken auf den nach unten gerichteten Pfeil, um die Pulldown-Liste zu öffnen und die verfügbaren Auflösungen anzuzeigen. Sie können Auflösungen zwischen 100 und 800 dpi einstellen.


Bildgröße

Das Feld 'Bildgröße' enthält folgende Optionen:

Die Scanbreite und Scanhöhe zeigen die Bildgröße in Zoll an. Um die Maßeinheit auf Millimeter zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche Vorgabe und wählen mm im daraufhin erscheinenden Dialogfeld. Um die Scanbreite oder -höhe zu ändern, ziehen Sie die Anfasser der Skalenleiste auf den gewünschten Wert.

Das Feld Benötigter Speicher gibt den Speicherplatz an, den das endgültig eingescannte Bild (abhängig von Scanmodus, Auflösung und Bildgröße) benötigt.

Verwandte Themen:

----------------------------

Schaltfläche Vorgaben


Schaltfläche 'Scannen'

Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Scannen', wenn Sie zum Einscannen des Bildes bereit sind. Vergewissern Sie sich, daß Sie die richtigen Einstellungen für den Scanmodus, die Auflösung  und die Bildgröße getroffen haben, bevor Sie den Scanvorgang starten.

Siehe auch:

----------------

Einscannen von Bildern


Einscannen von Bildern

Bevor Sie einen Scanvorgang starten, legen Sie das einzuscannende Dokument auf eine ebene Fläche.

Um ein Bild einzuscannen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1.	Wählen Sie den Scanmodus, den Sie verwenden möchten, im Dialogfeld 'Handscanner'.

2.	Wählen Sie die gewünschte Auflösung.

3.	Stellen Sie die Bildgröße ein, indem Sie die seitlichen Skalenleisten auf die entsprechende Position ziehen. Während Sie die Skalenleisten ziehen, wird der Wert im Feld 'Bildgröße' automatisch angepaßt. Wenn Sie die Maßeinheit für die Bildgröße ändern wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche Vorgaben, und wählen Sie 'mm' oder 'Zoll'. Die Skalenleisten werden daraufhin automatisch angepaßt.

4.	Klicken Sie auf die Schaltfläche Scannen, wenn Sie zum Einscannen bereit sind.

5.	Drücken Sie den Startknopf des Scanners, und bewegen Sie ihn langsam aber stetig über das Dokument. Vermeiden Sie, den Scanner zu schnell zu bewegen. Andernfalls können Daten verloren gehen, wodurch ein verzerrtes Bild auf Ihrem Monitor angezeigt wird.

6.	Schauen Sie hin und wieder auf den Monitor, um das angezeigte Bild zu kontrollieren und sicherzustellen, daß es nicht verzerrt ist.

7.	Drücken Sie eine beliebige Taste der Tastatur, um den Scanvorgang zu stoppen, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Scannen stoppen im angezeigten Dialogfeld. Daraufhin wird das eingescannte Bild im Vorschaufenster angezeigt.

Anschließend können Sie:

Auf die Schaltfläche Erneut scannen klicken, um das eingescannte Bild zu verwerfen und den Scanvorgang zu wiederholen.

Auf die Schaltfläche OK klicken, um das eingescannte Bild beizubehalten. Daraufhin wird es an den Hauptbildschirm der Host-Anwendung weitergeleitet.

Auf die Schaltfläche Abbrechen klicken, um das eingescannte Bild zu verwerfen und Twain Data Source zu verlassen.

Auf die Schaltfläche Teilbilder scannen klicken, um ein zweites Teilbild einzuscannen und dieses an das gerade eingescannte Bild anzuhängen.

Auf die Schaltfläche Effekte klicken, um das eingescannte Bild mit Hilfe der Bildbearbeitungsfunktionen von Twain Data Source zu bearbeiten. Dadurch wird das Dialogfeld 'Bildeffekte' angezeigt.

Verwandte Themen:

----------------------------

Schaltfläche 'Teilbilder scannen'

Schaltfläche 'Effekte'


Schaltfläche 'Teilbilder scannen'

Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Teilbilder scannen', wenn Sie ein zweites Teilbild an das bereits eingescannte Bild anhängen wollen. Diese Schaltfläche ist nur anwählbar, wenn bereits ein eingescanntes Bild im Dialogfeld 'Handscanner' vorhanden ist.

Die Funktion 'Teilbilder scannen' von Twain Data Source wird dazu verwendet, um Bilder einzuscannen, die breiter sind als die physische Scanbreite Ihres Scanners. Über diese Funktion können Sie zwei separate Teilbilder zu einem einzigen großen Bild zusammenfügen.

Twain Data Source verfügt über drei verschiedene Arten des Zusammenfügens: Auto, Intelligent und Manuell. Wir empfehlen Ihnen, mit diesen drei Funktionen ein wenig zu experimentieren, um herauszufinden, wie jede einzelne arbeitet.

Abhängig von der gewählten Art des Zusammenfügens wird Twain Data Source einen Verschmelzungspunkt suchen, an dem die beiden Teilbilder zusammengesetzt werden. Der Verschmelzungspunkt ist der Bereich, in dem sich die beiden Teilbilder am ähnlichsten sind. Falls das Programm keinen Verschmelzungspunkt finden kann, wird das Zusammenfügen nicht stattfinden, und Sie werden aufgefordert, es erneut zu versuchen. Dabei können Sie entweder andere Einstellungen oder eine andere Art des Zusammenfügens verwenden.

Zum Zusammenfügen von Teilbildern gehen Sie folgendermaßen vor:

1.	Scannen Sie die erste Hälfte des Dokuments ein, indem Sie die unter Einscannen von Bildern aufgeführten Schritte vollziehen. Daraufhin erscheint das eingescannte Bild im Vorschaufenster.

2.	Klicken Sie auf die Schaltfläche Teilbilder scannen.

3.	Scannen Sie das zweite Teilbild ein, und stellen Sie dabei sicher, daß ein ausreichend großer Überlappungsbereich gewählt wurde. Der Überlappungsbereich ist jener Bereich, in dem die beiden Teilbilder identisch sind. Nachdem das Einscannen des zweiten Teilbildes beendet ist, erscheinen beide Teilbilder im Dialogfeld 'Teilbilder zusammenfügen'.

4.	Wählen Sie im Dialogfeld 'Teilbilder zusammenfügen' die Art des Zusammenfügens, die auf die beiden Teilbilder angewendet werden soll.

Wenn Sie Auto wählen, wird Twain Data Source einen Verschmelzungspunkt suchen und beide Teilbilder zu einem einzigen Bild zusammensetzen.

Wenn Sie Intelligent wählen, erscheinen zwei Rahmen (einer für jedes Teilbild). Ziehen Sie diese Rahmen auf den jeweiligen Überlappungsbereich, an dem die beiden Bilder vereint werden sollen. Sie können die Größe der Rahmen ändern, indem Sie auf die beiden vertikal ausgerichteten Pfeile im Feld 'Rahmengröße' klicken.

Wenn Sie Manuell wählen, müssen Sie die beiden Teilbilder selbst mit Hilfe der Rollbalken ausrichten.

5.	Klicken Sie auf die Schaltfläche Zusammenfügen.

Wenn Sie das manuelle Zusammenfügen gewählt haben, wird das Dialogfeld 'Teilbilder zusammenfügen' geschlossen und das zusammengesetzte Bild im Dialogfeld 'Handscanner' angezeigt.

Wenn Sie das automatische oder das intelligente Zusammenfügen gewählt haben, sucht Twain Data Source einen Verschmelzungspunkt und setzt beide Teilbilder zusammen. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um das Ergebnis beizubehalten.

Wenn das Zusammenfügen erfolglos war, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung. Anschließend können Sie entweder andere Einstellungen oder eine andere Art des Zusammenfügens verwenden.

Verwandte Themen:

----------------------------

Automatisches Zusammenfügen

Intelligentes Zusammenfügen

Manuelles Zusammenfügen

Einscannen von Bildern


Automatisches Zusammenfügen

Beim automatischen Zusammenfügen von Teilbildern durchsucht Twain Data Source beide Teilbilder nach einem gemeinsamen Überlappungspunkt. Dieser Vorgang kann eine Zeitlang dauern (insbesondere, wenn Sie mit 24-Bit-Farbbildern arbeiten).

Wenn Sie das automatische Zusammenfügen für Ihre Teilbilder verwenden wollen, stellen Sie sicher, daß die Überlappung groß genug ist. Die Überlappung ist jener Bereich, in dem die beiden Teilbilder identisch sind. Um eine höhere Präzision beim automatischen Zusammenfügen mit Auflösungen von 200 oder 300 dpi zu erreichen, sollten Sie die Überlappung mindestens ein bis zwei Zentimeter groß einstellen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Zusammenfügen, um den Suchvorgang zu starten. Sobald ein Überlappungspunkt gefunden ist, werden beide Teilbilder entsprechend ausgerichtet. Anschließend können Sie auf die Schaltfläche OK klicken, um das Ergebnis beizubehalten. Falls kein Überlappungspunkt gefunden wird, erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung. In diesem Fall empfehlen wir, eine andere Art des Zusammenfügens zu wählen.

Verwandte Themen:

----------------------------

Intelligentes Zusammenfügen

Manuelles Zusammenfügen

Einscannen von Bildern


Intelligentes Zusammenfügen

Das intelligente Zusammenfügen besteht aus dem manuellen Kennzeichnen des Überlappungsbereichs in den einzelnen Teilbildern. Der Überlappungsbereich ist derjenige Teil, in dem Twain Data Source einen Überlappungspunkt suchen wird. Dabei werden sämtliche Werte des Rahmens des rechten Teilbildes mit denen des Rahmens des linken Teilbildes verglichen.

Das intelligente Zusammenfügen benötigt weniger Zeit als das automatische Zusammenfügen, da das Programm den Überlappungspunkt nur in den beiden zuvor definierten Rahmen sucht. Wenn Sie die Größe der manuell definierten Rahmen ändern wollen, klicken Sie auf die Pfeile, die sich innerhalb des Feldes 'Rahmengröße' befinden.

Um das intelligente Zusammenfügen durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1.	Definieren Sie zuerst den Rahmen für das linke Teilbild, um den entsprechenden Überlappungsbereich zu kennzeichnen.

2.	Anschließend definieren Sie den Rahmen für das rechte Teilbild so, daß sein Inhalt mit jenem des linken Rahmens übereinstimmt.

3.	Klicken Sie auf die Schaltfläche Zusammenfügen, um den Suchvorgang zu starten. Sobald ein Überlappungspunkt gefunden wird, werden die Teilbilder entsprechend ausgerichtet.

4.	Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um das angezeigte Ergebnis beizubehalten.

Falls der Überlappungspunkt nicht gefunden wird, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung. Richten Sie in diesem Fall die beiden Rahmen neu aus, und versuchen Sie es noch einmal.

Verwandte Themen:

----------------------------

Automatisches Zusammenfügen

Manuelles Zusammenfügen

Einscannen von Bildern


Manuelles Zusammenfügen

Das manuelle Zusammenfügen besteht aus dem Ausrichten zweier Teilbilder mit Hilfe von Rollbalken. Im Gegensatz zum automatischen oder intelligenten Zusammenfügen benötigt das manuelle Zusammenfügen nur sehr wenig Zeit. Dies liegt daran, daß das Programm keinerlei Verschmelzungspunkte suchen muß. Nachdem Sie auf die Schaltfläche Zusammenfügen klicken, werden beide Teilbilder aufeinander ausgerichtet.

Verwandte Themen:

-----------------------------

Automatisches Zusammenfügen

Intelligentes Zusammenfügen

Einscannen von Bildern


Schaltfläche Effekte

Twain Data Source besitzt eine Reihe von Befehlen zur Bearbeitung von eingescannten Bildern. Um diese Befehle benutzen zu können, klicken Sie auf die Schaltfläche 'Effekte' im Dialogfeld 'Handscanner'. Beachten Sie, daß diese Schaltfläche nur anwählbar ist, sofern Sie bereits ein Bild eingescannt haben. Die Befehle zur Bildbearbeitung sind folgende:

Kontrast/Helligkeit

Gamma

Pegeleinstellung

Rotation

Siehe auch:

----------------

Dialogfeld 'Bildeffekte'


Dialogfeld 'Bildeffekte'

Das Dialogfeld 'Bildeffekte' erscheint, wenn Sie auf die Schaltfläche 'Effekte' klicken.

Auf der linken Seite des Dialogfeldes finden Sie die Befehle zur Bildbearbeitung und auf der rechten das eingescannte Bild. Beachten Sie, daß sich der Inhalt des mittleren Feldes abhängig von der gewählten Bildbearbeitungsfunktion ändert.

Optionen im Dialogfeld 'Bildeffekte'

-------------------------------------------------------

Kanal - Diese Einstellung bezieht sich auf den roten, grünen und blauen Anteil, aus denen ein Farbbild zusammengesetzt ist. Sie können festlegen, ob ein bestimmter Effekt (mit Ausnahme der Funktion 'Rotation') auf einen individuellen Kanal angewendet werden soll, oder die Einstellung 'RGB' wählen, um die Werte aller drei Kanäle gleichzeitig zu verändern. Da Graustufenbilder nur aus einem einzigen Kanal bestehen, ist die Option 'Grau' automatisch markiert, sofern Sie ein Graustufenbild eingescannt haben.

Effekte - Hier werden die verfügbaren Funktionen angezeigt, die Sie auf ein eingescanntes Bild anwenden können. Für Schwarzweißbilder ist lediglich der Befehl 'Rotation' verfügbar. Beachten Sie, daß Sie immer nur einen Effekt gleichzeitig anwenden können. Beispielsweise müssen Sie, um die Effekte Gamma und Rotation anzuwenden, zuerst die Funktion Gamma wählen, auf OK klicken, das Dialogfeld 'Bildeffekte' erneut öffnen und daraufhin den Befehl 'Rotation' ausführen.

OK - Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um die im Dialogfeld 'Bildeffekte' getroffenen Einstellungen beizubehalten.

Vorschau - Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Vorschau', um das Ergebnis des gewählten Effekts anzeigen zu lassen.

Rücksetzen - Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Rücksetzen', um sämtliche Änderungen zu verwerfen.

Abbrechen - Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Abbrechen', um das Dialogfeld 'Bildeffekte' zu verlassen und sämtliche Änderungen zu verwerfen.

Verwandte Themen:

----------------------------

Kontrast/Helligkeit

Gamma

Pegeleinstellung

Rotation


Kontrast/Helligkeit

Durch Einstellung von Kontrast und Helligkeit eines Bildes können Sie zu dunkel oder zu hell eingescannte Bilder und Bilder, die einen zu geringen oder zu starken Kontrast aufweisen, verbessern.

Zum Einstellen von Kontrast/Helligkeit gehen Sie folgendermaßen vor:

1.	Wählen Sie die Option Kontrast/Helligkeit im Listenfeld 'Effekte'.

2.	Wählen Sie den Kanal, den Sie ändern möchten. Falls das eingescannte Bild ein Graustufenbild ist, ist die Option 'Grau' automatisch ausgewählt.

3.	Ziehen Sie die Balken für Kontrast und Helligkeit auf die gewünschten Einstellungen. Die möglichen Werte liegen zwischen -10 und +10.

4.	Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau, um sich das Ergebnis vorab anzusehen. Regeln Sie die Einstellungen ggf. nach. Klicken Sie auf die Schaltfläche Rücksetzen, um die Änderungen zu verwerfen und das ursprüngliche Bild beizubehalten.

5.	Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. Daraufhin wird das Dialogfeld 'Bildeffekte' geschlossen, und das Programm kehrt in das Dialogfeld 'Handscanner' zurück.


Die Helligkeit ist ein Maß für den Weißanteil des Bildes.


Der Kontrast ist ein Maß für das Verhältnis zwischen hellen und dunklen Tönen innerhalb eines Bildes.


Gamma

Der Befehl 'Gamma' dient zum selektiven Einstellen der Helligkeit eines Bildes, indem ein sogenannter Gammawert eingegeben wird. Ein hoher Gammawert erhöht die Helligkeit des Bildes, während ein geringer Gammawert die Helligkeit verringert. Beachten Sie jedoch, daß beim Ausführen dieses Befehls die Bereiche mittlerer Helligkeit stärker geändert werden, als jene besonders heller oder dunkler Nuancen.

Zum Einstellen des Gammawertes gehen Sie folgendermaßen vor:

1.	Wählen Sie den Befehl Gamma aus dem Listenfeld 'Effekte'.

Rechts neben dem Feld 'Kanal' befindet sich ein Farb-/Graustufenverlauf. Die Werte der horizontalen x-Achse stellen den Eingangswert für Farb- oder Graustufenbilder dar, während die vertikale y-Achse den Ausgangswert des entsprechenden Farb- oder Graustufenbildes darstellt. Die möglichen Werte liegen zwischen 0 (dunkel) und 255 (hell). Der Verlauf und die Steigung der sogenannten Gammakurve (die diagonale Linie) stellt das Helligkeitsverhältnis zwischen den Ein- und Ausgangswerten dar.

2.	Klicken Sie auf den Kanal, den Sie ändern möchten. Falls es sich bei Ihrem Bild um ein Graustufenbild handelt, ist die Option 'Grau' bereits automatisch ausgewählt.

3.	Ziehen Sie den Rollbalken, um den gewünschten Gammawert einzustellen. Die möglichen Gammawerte liegen zwischen 0,1 und 7,9.

4.	Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau, um sich das Ergebnis des gewählten Gammawertes vorab anzusehen. Stellen Sie ggf. einen neuen Wert ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche Rücksetzen, um die Änderungen zu verwerfen und das ursprüngliche Bild beizubehalten.

5.	Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. Daraufhin wird das Dialogfeld 'Bildeffekte' geschlossen, und das Programm kehrt in das Dialogfeld 'Handscanner' zurück.


Pegeleinstellung

Die Pegeleinstellung ist ein weiteres Verfahren zum Einstellen von Kontrast und Helligkeit eines Bildes. Sie können über die getrennten Einstellungen für dunkle, mittlere und helle Töne das gesamte Spektrum der Bildelemente (Pixel), vom dunkelsten bis zum hellsten nachregeln.

Um die Pegeleinstellung auszuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1.	Wählen Sie den Befehl Pegeleinstellung aus dem Listenfeld 'Bildeffekte'.

Rechts neben dem Feld 'Kanal' befindet sich ein Histogramm, das die Verteilung der Farb- bzw. Grauwerte des Bildes anzeigt. Jeder Punkt der horizontalen x-Achse stellt einen bestimmten Farb- oder Grauwert dar. Dabei befinden sich die dunkelsten Werte auf der linken und die hellsten auf der rechten Seite. Auf der vertikalen y-Achse wird die relative Anzahl der Pixel angezeigt, die einen bestimmte Farb- oder Grauwert besitzen. Am Histogramm können Sie auf einfache Art und Weise die optimalen Kontrast- und Helligkeitsverhältnisse eines Bildes ablesen.

2.	Klicken Sie auf den Kanal, den Sie ändern möchten. Falls es sich bei Ihrem Bild um ein Graustufenbild handelt, ist die Option 'Grau' bereits automatisch ausgewählt.

3.	Regeln Sie die dunklen, mittleren oder hellen Töne nach.

*	Dunkle Töne regelt die dunklen Pixel nach. Klicken Sie auf die obere Option, um die dunklen Töne aufzuhellen.

*	Mittl. Töne regelt die Pixel mittlerer Helligkeitswerte nach. Klicken Sie auf die obere Option, um die mittleren Töne abzudunkeln oder auf die untere, um sie aufzuhellen.

*	Helle Töne regelt die hellen Pixel nach. Klicken Sie auf die untere Option, um die hellen Töne hervorzuheben.

Der Schwarzanteil zeigt den prozentualen Anteil schwarzer Pixel im bearbeiteten Bild.

4.	Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau, um sich das Ergebnis des gewählten Gammawertes vorab anzusehen. Stellen Sie ggf. einen neuen Wert ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche Rücksetzen, um die Änderungen zu verwerfen und das ursprüngliche Bild beizubehalten.

5.	Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. Daraufhin wird das Dialogfeld 'Bildeffekte' geschlossen, und das Programm kehrt zurück in das Dialogfeld 'Handscanner'.


Ein Pixel ist das kleinste Element (Punkt) auf einem Computerbildschirm, der zum Darstellen eines Bildes benutzt wird.


Das Histogramm ist eine grafische Darstellung der Verteilung der Pixel nach Farb- oder Grauwerten.


Rotation

Der Befehl 'Rotation' dient zum Drehen eines Bildes. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie ein Bild quer eingescannt haben.

Um die Funktion 'Rotation' anzuwenden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1.	Wählen Sie den Befehl Rotation aus dem Listenfeld 'Effekte'.

2.	Klicken Sie auf die gewünschte Gradzahl und den Drehsinn. Daraufhin wird das Bild entsprechend gedreht.

3.	Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. Anschließend wird das Dialogfeld 'Bildeffekte' geschlossen, und das Programm kehrt zurück in das Dialogfeld 'Handscanner'.


Schaltfläche 'Vorgaben'

Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Vorgaben', um den Scanner zu kalibrieren oder die gegenwärtig eingestellte Maßeinheit zu ändern.

Kalibrieren des Scanners

Um die bestmöglichen Scanergebnisse zu erzielen, empfehlen wir, daß Sie Ihren Scanner vor dem ersten Einsatz kalibrieren. Dieser Vorgang besteht aus dem Einscannen eines weißen Blatts Papier und dem Einstellen der Helligkeit, bis Sie die Meldung 'Kalibrierung OK' erhalten. Anschließend müssen Sie den Scanner nicht mehr kalibrieren, außer Sie stellen einen merklichen Verlust der Scanqualität fest.

Um den Scanner zu kalibrieren, gehen Sie folgendermaßen vor.

1.	Stellen Sie den Helligkeitsregler Ihres Scanners auf eine mittlere Position ein.

2.	Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Vorgaben' im Dialogfeld 'Handscanner'. Daraufhin erscheint das Dialogfeld 'Vorgaben'.

3.	Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Kalibrieren', und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Verwandte Themen:

----------------------------

Bildgröße