トピックの一覧を表示するには、[目次] をクリックしてください。


固定キーの機能を使うには

1	このボタン [image] をクリックし、[ユーザー補助のプロパティ] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[固定キー] の [固定キーを使う] チェック ボックスをオンにします。

3	固定キーの設定を変えるには、[設定] をクリックします。

ヒント

[固定キーの設定] ダイアログ ボックスの [ショートカット キーを使う] チェック ボックスがオンになっている場合、固定キーを使うかどうかを切り替えるには、Shift キーを 5 回押します。

各項目のヘルプを表示するには、ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。

 関連項目


フィルタ キーの機能を使うには

1	このボタン [image] をクリックし、[ユーザー補助のプロパティ] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[フィルタ キー] の [フィルタ キーを使う] チェック ボックスをオンにします。

3	フィルタ キーの設定を変えるには、[設定] をクリックします。

ヒント

[フィルタ キーの設定] ダイアログ ボックスの [ショートカット キーを使う] チェック ボックスがオンになっている場合、フィルタ キーを使うかどうかを切り替えるには、右 Shift キーを 8 秒間押し続けます。さらに長く押し続けると、設定を変更できます。

各項目のヘルプを表示するには、ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。

 関連項目


切り替えキーの機能を使うには

1	このボタン [image] をクリックし、[ユーザー補助のプロパティ] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[切り替えキー] の [切り替えキーを使う] チェック ボックスをオンにします。

3	切り替えキーの設定を変えるには、[設定] をクリックします。

ヒント

[切り替えキーの設定] ダイアログ ボックスの [ショートカット キーを使う] チェック ボックスがオンになっている場合、切り替えキーを使うかどうかを切り替えるには、NumLock キーを 5 秒間押し続けます。

各項目のヘルプを表示するには、ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。

 関連項目


マウス キーの機能を使うには

1	このボタン [image] をクリックし、[ユーザー補助のプロパティ] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[マウス] タブをクリックします。

3	[マウス キー] の [マウス キーを使う] チェック ボックスをオンにします。

4	マウス キーの設定を変えるには、[設定] をクリックします。

ヒント

[マウス キーの設定] ダイアログ ボックスの [ショートカット キーを使う] チェック ボックスがオンになっている場合、マウス キーを使うかどうかを切り替えるには、左 Alt キーと左 Shift キーを押しながら NumLock キーを押します。

各項目のヘルプを表示するには、ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。

 関連項目


サウンド表示の機能を使うには

1	このボタン [image] をクリックし、[ユーザー補助のプロパティ] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[サウンド] タブをクリックします。

3	[サウンド表示] の [サウンド表示を使う] チェック ボックスをオンにします。

4	サウンド表示の設定を変えるには、[設定] をクリックします。

ヒント

各項目のヘルプを表示するには、ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。

 関連項目


サウンド解説の機能を使うには

1	このボタン [image] をクリックし、[ユーザー補助のプロパティ] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[サウンド] タブをクリックします。

3	[サウンド解説] の [サウンド解説を使う] チェック ボックスをオンにします。

ヒント

各項目のヘルプを表示するには、ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。

 関連項目


ハイコントラストの機能を使うには

1	このボタン [image] をクリックし、[ユーザー補助のプロパティ] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[画面] タブをクリックします。

3	[ハイコントラスト] の [ハイコントラストを使う] チェック ボックスをオンにします。

4	ハイコントラストの設定を変えるには、[設定] をクリックします。

ヒント

[ハイコントラストの設定] ダイアログ ボックスの [ショートカット キーを使う] チェック ボックスがオンになっている場合、ハイコントラストを使うかどうかを切り替えるには、左 Alt キーと左 Shift キーを押しながら PrintScreen キーを押します。

各項目のヘルプを表示するには、ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。


一定の時間が経過したら、ユーザー補助機能が無効になるようにするには

1	このボタン [image] をクリックし、[ユーザー補助のプロパティ] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[情報] タブをクリックします。

3	[自動リセット] の [ユーザー補助を無効にするまでの待ち時間] チェック ボックスがオンになっていることを確かめます。また、ユーザー補助機能が無効になるまでの時間を変更できます。

ヒント

指定した時間が経過すると、シリアルキー デバイス以外のすべてのユーザー補助機能が無効になります。

各項目のヘルプを表示するには、ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。

 関連項目


ユーザー補助機能の有効/無効が切り替わったときに通知するようにするには

1	このボタン [image] をクリックし、[ユーザー補助のプロパティ] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[情報] タブをクリックします。

3	[メッセージ] で、適切なメッセージの種類のチェック ボックスをオンにします。

ヒント

各項目のヘルプを表示するには、ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。

 関連項目


標準以外の入力デバイスを使うには

1	このボタン [image] をクリックし、[ユーザー補助のプロパティ] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[情報] タブをクリックします。

3	[シリアルキー デバイス] の [シリアルキー デバイスを使う] チェック ボックスをオンにします。

4	シリアルキー デバイスのシリアル ポートとボー レートを変えるには、[設定] をクリックします。

ヒント

各項目のヘルプを表示するには、ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。


マウス キーでマウス ポインタを動かすには

マウス キーが使用できるようになっていることを確かめます。

ポインタを水平または垂直に動かすには、テンキーの方向キー (2、4、6、8) を押します。

ポインタを斜めに動かすには、テンキーの Home、End、PageUp、PageDown の各キー (1、3、7、9) を押します。

 関連項目


マウス キーでクリックするには

マウス キーが使用できるようになっていることを確かめます。

クリックするには、テンキーの 5 キーを押します。

ダブルクリックするには、テンキーの + キーを押します。

ヒント

右ボタンでクリックするには、テンキーの - キーを押してから 5 キーを押します。右ボタンでダブルクリックするには、テンキーの - キーを押してから + キーを押します。

左右のボタンで同時にクリックするには、テンキーの * キーを押してから 5 キーを押します。左右のボタンで同時にダブルクリックするには、テンキーの * キーを押してから + キーを押します。

クリックを標準の状態に戻すには、テンキーの / キーを押します。

 関連項目


マウス キーでドラッグするには

1	マウス キーが使用できるようになっていることを確かめます。

2	ドラッグするオブジェクトの上にポインタを移動するには、テンキーの方向キー (2、4、6、8) を押します。

3	マウスのボタンを押すには、テンキーの 0 キーを押します。

4	オブジェクトの移動先へポインタを動かすには、テンキーの方向キー (2、4、6、8) を押します。

5	マウスのボタンを離すには、テンキーの . キーを押します。

 関連項目


ユーザー補助機能のショートカット キーを使うかどうかを切り替えるには

1	このボタン [image] をクリックし、[ユーザー補助のプロパティ] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	ショートカット キーを使うかどうかを切り替えるには、次のダイアログ ボックスの [ショートカット キーを使う] チェック ボックスをオンまたはオフにします。

固定キーの場合は、[キーボード] タブをクリックし、[固定キー] の [設定] をクリックします。

フィルタ キーの場合は、[キーボード] タブをクリックし、[フィルタ キー] の [設定] をクリックします。

切り替えキーの場合は、[キーボード] タブをクリックし、[切り替えキー] の [設定] をクリックします。

ハイコントラストの場合は、[画面] タブをクリックし、[ハイコントラスト] の [設定] をクリックします。

マウス キーの場合は、[マウス] タブをクリックし、[マウス キー] の [設定] をクリックします。


キーボードの使い方のヘルプを表示するには

1	このボタン [image] をクリックし、[ユーザー補助のプロパティ] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	プログラムによっては、キーボードの使い方のヘルプが使用できることがあります。このような場合、ヘルプを表示するには、[アプリケーションにキーボードのヘルプを追加する] チェック ボックスをオンにします。


固定キーの機能を使用できるようにします。この機能を使った場合、Ctrl、Alt、Shift の各キーを押すと、ほかのキーを押すまで、そのキーが押されたままの状態になります。この機能は、2 つのキーを同時に押しにくい場合に便利です。


固定キーの設定を調整するときにクリックします。


フィルタ キーの機能を使用できるようにします。この機能を使うと、間違ったキーを押したり、同じキーを続けて押したりしても、入力が認識されないようになります。また、リピートの間隔を調整すると、キーを押し続けたときに入力が繰り返される間隔を設定できます。


フィルタ キーの設定を調整するときにクリックします。


切り替えキーの機能を使用できるようにします。この機能を使った場合、CapsLock、ScrollLock、NumLock の各キーをロックすると、高音が鳴り、ロックを解除すると、低音が鳴ります。


切り替えキーの設定を調整するときにクリックします。


コントロール パネルで設定しなくても、固定キーを使うかどうかをショートカット キーで切り替えられるようにします。


Ctrl、Alt、Shift の各キーを続けて 2 回押すと、次に同じキーを押すまで、そのキーが押されたままの状態になるようにします。


修飾キー (Ctrl、Alt、Shift の各キー) とほかのキーを同時に押すと、固定キーが無効になるようにします。この機能は、複数のユーザーが同じコンピュータを使っている場合に便利です。


修飾キー (Ctrl、Alt、Shift の各キー) を押すか、ロックするか、または離すと、それぞれ別の音が鳴るようにします。


固定キーを使っているときに、固定キーの状態を表すインジケータがタスクバーに表示されるようにします。


コントロール パネルで設定しなくても、フィルタ キーを使うかどうかをショートカット キーで切り替えられるようにします。


短時間しか押していないキーが無視されるようにします。キーの入力が認識されるまでの時間を設定するには、[設定] をクリックします。

これらの機能は、リピートキーやスローキーともいい、間違ったキーを押してしまうのを防ぐために便利です。


間違って押してしまったキーが無視されるようにしたり、リピートの間隔を長くしたりするための設定を調整します。これらの機能は、リピートキーやスローキーともいいます。


短時間しか押していないキーが無視されるようにします。この機能は、バウンスキーともいいます。


短時間に同じキーを続けて押した場合に、最初の入力以外が無視されるようにするための設定を調整します。キーの入力が認識される間隔を調整するには、[設定] をクリックします。

この機能は、バウンスキーともいい、キーに触れるときに手が震えて入力が繰り返されてしまうのを防ぐために便利です。


キーボードの設定をテストする場所です。


キーを押したときと、キーの入力が認識されたときにビープ音が鳴るようにします。


フィルタ キーを使っているときに、フィルタ キーの状態を表すインジケータがタスクバーに表示されるようにします。


キーを押し続けたときに、文字の入力が繰り返されないようにします。フィルタ キーを使っている場合、この設定は、コントロール パネルの [キーボード] アイコンの設定より優先されます。


キーを押し続けたときに、文字の入力が繰り返されるようにします。フィルタ キーを使っている場合、ここで設定した待ち時間と間隔は、コントロール パネルの [キーボード] アイコンの設定より優先されます。


キーを押し続けたときに、入力の繰り返しが始まるまでの時間を調整します。フィルタ キーを使っている場合、この設定は、コントロール パネルの [キーボード] アイコンの設定より優先されます。


キーを押し続けたときに、入力が繰り返される間隔を調整します。たとえば、速度を 1.0 秒に設定してキーを押し続けると、1.0 秒ごとに文字の入力が繰り返されます。

フィルタ キーを使っている場合、この設定は、コントロール パネルの [キーボード] アイコンの設定より優先されます。


キーの入力が認識されるまでの時間を調整します。ここで設定した時間より、キーを押している時間が短いと、入力は認識されません。


リピートキーとスローキーの設定をテストする場所です。


キーの入力が認識されるまでの時間を調整します。ここで設定した時間より、キーを押している時間が短いと、入力は認識されません。


キーボードの設定をテストする場所です。


コントロール パネルで設定しなくても、切り替えキーを使うかどうかをショートカット キーで切り替えられるようにします。


プログラムによっては、キーボードの使い方のヘルプが表示できることがあります。このような場合、ヘルプを表示するには、このチェック ボックスをオンにします。


サウンド表示の機能を使用できるようにします。この機能を使うと、システムの内部スピーカーの音が鳴ったときに、画面の一部が点滅します。点滅する部分を指定するには、[設定] をクリックします。


サウンド表示の設定を調整するときにクリックします。


サウンド解説の機能を使用できるようにします。この機能を使うと、通常は音だけで情報が伝わるプログラムでも、説明やアイコンが表示され、画面からすべての情報が伝わるようになります。


ウィンドウ表示のアプリケーションを使っている場合に、システムの内部スピーカーの音が鳴ったときに画面で点滅する部分を指定します。


フルスクリーン表示のテキスト アプリケーションを使っている場合に、システムの内部スピーカーの音が鳴ったときに画面で点滅する部分を指定します。


フルスクリーン表示のグラフィック アプリケーションを使っている場合に、システムの内部スピーカーの音が鳴ったときに画面で点滅する部分を指定します。


マウス キーの機能を使用できるようにします。この機能を使うと、マウス ポインタの移動、クリック、ダブルクリック、およびドラッグがテンキーでできるようになります。


マウス キーの設定を調整するときにクリックします。


コントロール パネルで設定しなくても、マウス キーを使うかどうかをショートカット キーで切り替えられるようにします。


マウス キーの方向キーを押し続けたときに、マウス ポインタが動く最高の速度を指定します。


マウス キーの方向キーを押し続けたときに、マウス ポインタの速度が最高になるまでの加速度を指定します。


マウス キーを使っているときに、マウス ポインタの移動速度を Shift キーと Ctrl キーで一時的に調整できるようにします。ポインタの移動を遅くするには、Shift キーを押しながらマウス キーの方向キーを押します。ポインタの移動を速くするには、Ctrl キーを押しながらマウス キーの方向キーを押します。


テンキーをマウス キーとして使うときに、NumLock キーの設定をオンにするか、またはオフにするかを指定します。オンにした場合、Numlock キーを押すと、マウス キーと標準のテンキーの機能を切り替えることができます。

ヒント  テンキーをデータの入力にも使う場合は、[オフ] をクリックします。テンキーをマウス ポインタの移動と、Ins キーおよび Del キーとして使う場合は、[オン] をクリックします。


マウス キーの状態を表すインジケータがタスクバーに表示されるようにします。


画面の配色を変え、プログラムで指定されている配色の代わりに、[ハイコントラストの設定] ダイアログ ボックスで指定した配色を使うようにします。その結果、画面が見やすくなります。


ハイコントラストの設定を調整するときにクリックします。


ハイコントラストの配色と通常の配色をショートカット キーで切り替えられるようにします。


ハイコントラストを使う場合の配色を指定します。コントロール パネルの [画面] アイコンをダブルクリックし、ハイコントラストの配色を独自に作ると、[ユーザー設定] ボックスの一覧で独自の配色を選択できるようになります。


このダイアログ ボックスで設定した内容は、Windows の現在のセッションの間だけ有効になります。このチェック ボックスがオンになっていると、コントロール パネルの [ユーザー補助] アイコンをダブルクリックして設定した内容は、次にコンピュータを再起動したときに無効になります。一時的に設定を変える場合は、このチェック ボックスをオンにする必要があります。


一定の時間コンピュータを放置しておくと、固定キー、サウンド表示、マウス キー、フィルタ キー、切り替えキー、およびハイコントラストの機能が無効になるようにします。ただし、シリアルキー デバイスの機能は無効になりません。

この機能は、複数のユーザーが同じコンピュータを使っている場合に便利です。


ユーザー補助機能の有効/無効をショートカット キーで切り替えるたびに、確認のメッセージが表示されるようにします。これは、ユーザー補助機能を誤って有効にしてしまう可能性があるときに、ユーザーに警告するための機能です。


ユーザー補助機能の有効/無効をショートカット キーで切り替えるたびに、確認の音が鳴るようにします。これは、ユーザー補助機能を誤って有効にしてしまう可能性があるときに、ユーザーに警告するための機能です。


シリアルキー デバイスの機能を使用できるようにします。この機能を使うと、コンピュータのシリアル ポートに標準以外の入力デバイス (拡張通信デバイス) を接続できます。この機能は、標準のキーボードとマウスが使いにくい場合に便利です。


シリアルキー デバイスの設定を調整するときにクリックします。代わりの入力デバイスの接続方法や通信方法を設定します。


代わりの入力デバイスを接続するポートが表示されます。


代わりの入力デバイスのボー レートが表示されます。


このグループには、項目ごとにヘルプがあります。ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。


固定キーの機能を使った場合、Ctrl、Alt、Shift の各キーを押すと、ほかのキーを押すまで、そのキーが押されたままの状態になります。この機能は、2 つのキーを同時に押しにくい場合に便利です。


フィルタ キーの機能を使うと、間違ったキーを押したり、同じキーを続けて押したりしても、入力が認識されないようになります。また、リピートの間隔を調整すると、キーを押し続けたときに入力が繰り返される間隔を設定できます。


切り替えキーの機能を使った場合、CapsLock、ScrollLock、NumLock の各キーをロックすると、高音が鳴り、ロックを解除すると、低音が鳴ります。


サウンド表示の機能を使うと、システムの内部スピーカーの音が鳴ったときに、画面の一部が点滅します。


サウンド解説の機能を使うと、通常は音だけで情報が伝わるプログラムでも、説明やアイコンが表示され、画面からすべての情報が伝わるようになります。


マウス キーの機能を使うと、マウス ポインタの移動、クリック、ダブルクリック、およびドラッグがテンキーでできるようになります。


ハイコントラストの機能を使うと、画面の配色がハイコントラストの配色に変わり、画面が見やすくなります。


シリアルキー デバイスの機能を使うと、コンピュータのシリアル ポートに標準以外の入力デバイス (拡張通信デバイス) を接続できます。この機能は、標準のキーボードとマウスが使いにくい場合に便利です。