Windows 95 では、新しい機能が数多く採用されています。そのため、Windows 3.1 のユーザー インターフェイスを変更するプログラムは、正しく動作しないことがあります。

hDC First Apps の Calendar ユーティリティは、Windows 3.1 のユーザー インターフェイスを変更するプログラムの 1 つです。hDC Calendar ユーティリティを実行すると、カレンダーは表示されますが、その機能は使用できません。

詳細については、hDC First Apps に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Express Systems (+1 (206) 728-8300) にお問い合わせください。


Windows 95 では、新しい機能が数多く採用されています。そのため、Windows 3.1 のユーザー インターフェイスを変更するプログラムは、正しく動作しないことがあります。

Do It On Your Desktop は、Windows 3.1 のユーザー インターフェイスを変更するプログラムの 1 つです。Do It On Your Desktop を実行しようとしても、プログラムは応答しません。このため、最新バージョンのプログラムを入手する必要があります。

詳細については、Do It On Your Desktop に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Moon Valley Software (+1 (800) 473-5509) にお問い合わせください。


Version 2.0 およびそれ以前のバージョンの Lotus ScreenCam では、Windows 3.1 で作ったスクリーン ムービーを Windows 95 で再生できます。ただし、Windows 95 のウィンドウの動作は録画できません。この機能が使用できる最新バージョンの ScreenCam を入手する方法については、Lotus にお問い合わせください。

詳細については、ScreenCam に記載されている製品サポートにお問い合わせください。米国では、+1 (800) 343-5414 にお問い合わせください。


Windows 95 で、このバージョンの Peachtree Accounting を実行すると、問題が起きることがあります。

このプログラムの Windows 95 に対応したバージョンの入手方法については、Peachtree Accounting に記載されている製品サポートにお問い合わせください。米国では、+1 (800) 336-1420 にお問い合わせください。


Adobe Photoshop version 3.0 を実行すると、コモン ダイアログで標準の設定を変えようとしたときに問題が起きます。たとえば、[ファイルを開く] ダイアログ ボックスで、[ファイルの種類] ボックスの一覧の設定を変えたときに問題が起きます。

Adobe Photoshop の登録ユーザーには、この問題に対応したバージョンが入手できるようになった時点で Adobe から通知されます。Adobe Photoshop のユーザー登録が済んでいない場合は、最寄りの Adobe 製品販売店または正規代理店にお問い合わせください。米国では、Adobe (+1 (800) 872-3623) にお問い合わせください。


重要

Stacker の version 4.0 およびそれ以前のバージョンは、長いファイル名に対応していません。ドライブに長いファイル名のファイルがある場合は、これらのバージョンの Stacker を使ってドライブの圧縮、最適化、サイズ変更、展開、推定圧縮率の変更などをしないでください。このような処理をすると、ファイル名が 8 文字に切り捨てられます。

詳細については、次のサービスをご利用ください。

サービス	アクセス方法
Fax	+1 (619) 431-8585
Stac BBS	+1 (619) 431-5956
CompuServe	「GO STAC」と入力します。
America Online	「STAC」というキーワードで検索してください。
The Microsoft Network	[スタート] ボタンをクリックし、[検索] をポイントします。次に、[The Microsoft Network] をクリックし、「stac」と入力します。次に、[検索開始] をクリックします。
World Wide Web	http://www.stac.com に接続します。


Windows 95 では、新しい機能が数多く採用されています。そのため、Windows 3.1 のユーザー インターフェイスを変更するプログラムは、正しく動作しないことがあります。

Crystal Walls は、Windows 3.1 のユーザー インターフェイスを変更するプログラムの 1 つです。Crystal Walls を実行すると、画像は表示されますが、アニメーションの機能が動作しません。Crystal Walls を使うには、最新バージョンのプログラムを入手してください。詳細については、+1 (206) 328-7200 にお問い合わせください。米国では、Domain Virtual World (+1 (800) 896-7537) にお問い合わせください。


このディスク ユーティリティは、Windows 3.1 用に開発されています。Windows 95 では、長いファイル名などファイル システムが拡張されたため、このユーティリティの機能の一部は正しく動作しないことがあります。

Windows 95 用に開発されたディスク ユーティリティの入手方法については、ユーティリティの開発元にお問い合わせください。


このウイルス防止ユーティリティは、Windows 3.1 用に開発されています。Windows 95 では、長いファイル名などファイル システムが拡張されたため、このユーティリティの機能の一部は正しく動作しないことがあります。通常、ウイルスを検出することはできますが、取り除くことはできません。また、ウイルスに感染していないファイルでウイルスが検出されることがあります。

Windows 95 用に開発されたウイルス防止ユーティリティについては、ソフトウェアの開発元にお問い合わせください。


Access Developer's Toolkit version 2.0 で Windows 3.1 用のインストール ディスクを作る場合は、Windows 3.1 で作る必要があります。

Windows 95 でインストール ディスクを作ると、Windows 95 のシステム ファイルがディスクに入れられます。このディスクを Windows 3.1 で使うと、Windows 3.1 のファイルが Windows 95 のファイルで上書きされ、重大な問題を引き起こすことがあります。

Windows 3.1 で使うプログラムを開発する場合は、Windows 3.1 でインストール ディスクを作ってください。


Visual Basic Setup Toolkit version 3.0 で Windows 3.1 用のインストール ディスクを作る場合は、Windows 3.1 で作る必要があります。

Windows 95 でインストール ディスクを作ると、Windows 95 のシステム ファイルがディスクに入れられます。このディスクを Windows 3.1 で使うと、Windows 3.1 のシステム ファイルが Windows 95 のシステム ファイルで上書きされ、重大な問題を引き起こすことがあります。

Windows 3.1 で使うプログラムを開発する場合は、Windows 3.1 でインストール ディスクを作ってください。


Windows 95 で表示色数が 256 色を超えている場合は、Aris MPC Wizard を実行しようとすると、プログラムが応答しなくなることがあります。

表示色数を 256 色以下にする方法を表示するには、このボタン [image] をクリックしてください。


Windows 95 では、新しい機能が数多く採用されています。そのため、Windows 3.1 のユーザー インターフェイスを変更するプログラムは、正しく動作しないことがあります。

Windows 95 で、Windows 3.1 のユーザー インターフェイスを変更するプログラムを実行すると、Windows 95 のインターフェイスの機能の一部が使用できなくなることがあります。

詳細については、ソフトウェアの開発元にお問い合わせください。


このプログラムは、Windows NT だけで動作するように設計されています。このプログラムでは、Windows NT の高度なインターフェイスと機能が使われています。これらは Windows 95 では使用できません。

このプログラムの Windows 95 用のバージョンについては、ソフトウェアの開発元にお問い合わせください。


Microsoft Sound System version 2.0 のセットアップ プログラムは、Windows 95 では実行しないでください。ただし、Microsoft Sound System のハードウェアはセットアップできます。次のようにしてください。

Microsoft Sound System のハードウェアを Windows 95 でセットアップするには

1	[スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントします。

2	[コントロール パネル] をクリックし、[ハードウェア] アイコンをダブルクリックします。

3	画面に表示される指示に従ってサウンド カードをインストールしてください。


Windows 95 は、高度に統合化されたオペレーティング システムで、新しい機能が数多く提供されています。オペレーティング システムの違いにより、TabWorks などの Windows 3.1 用のユーティリティは、アップグレードするか、または以前と異なる使い方をする必要があります。

Windows 95 で、このバージョンの TabWorks が実行できたとしても、TabWorks を標準のユーザー インターフェイスとして使わないようにしてください。TabWorks を使う場合は、[スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] をクリックします。これで、既に TabWorks book にあるオブジェクトはすべて使用できます。ただし、ファイル追跡やオブジェクトのドラッグでは、TabWorks book に新しいオブジェクトを追加できなくなります。Windows 95 用の新しいバージョンの TabWorks は、既に入手できます。Windows 95 オペレーティング システムをより強力にする新しい機能が追加されています。

詳細については、TabWorks に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、XSoft (+1 (800) 909-4446) にお問い合わせください。


タスクバーが常に手前に表示される設定になっていると、PFS のチュートリアルである Window Works が正しく動作しないことがあります。タスクバーが常に手前に表示される設定で、このチュートリアルを実行しようとすると、プログラムが応答しなくなることがあります。この問題に対処するには、チュートリアルを実行する前にタスクバーの設定を変えます。

タスクバーの設定を変えるには

1	[スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントします。

2	[タスクバー] をクリックし、[常に手前に表示] チェック ボックスがオフになっていることを確かめます。


Windows 3.1 用に開発された MaxTime と FN-esse および東芝サウンド コントロール プログラムを使うと、実行中のプログラムを示すボタンが Windows 95 のタスクバーに正しく表示されなくなります。このため、実行中のプログラムを切り替えるには、Alt キーを押しながら Tab キーを押します。

詳細については、プログラムに記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、最寄りの東芝の製品サポート窓口にお問い合わせになるか、または +1 (800) 999-4273 にお問い合わせください。


このバージョンの Central Point Anti-Virus は、Windows 3.1 で動作するように開発されています。Windows オペレーティング システムが変更されたため、このプログラムの機能の一部は、Windows 95 では正しく動作しません。

このプログラムの Windows 95 用に開発されたバージョンの入手方法については、プログラムに記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Symantec Corporation (+1 (800) 441-7234、+1 (503) 334-6054) にお問い合わせください。


Family Tree Maker version 2.0 は、タスクバーが常に手前に表示される設定では、正しく動作しないことがあります。タスクバーが常に手前に表示される設定で、Family Tree Maker を起動しようとしても、プログラムは応答しなくなります。この問題に対処するには、プログラムの実行前にタスクバーの設定を変えてください。

タスクバーの設定を変えるには

1	[スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントします。

2	[タスクバー] をクリックし、[常に手前に表示] チェック ボックスがオフになっていることを確かめます。

このプログラムの Windows 95 用に開発されたバージョンの入手方法については、Family Tree Maker に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Banner Blue Software (+1 (510) 794-6850) にお問い合わせください。


Windows オペレーティング システムが変更されたため、TrueEffects は、Windows 95 では正しく動作しないことがあります。

詳細については、TrueEffects に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、MicroLogic (+1 (510) 652-5464) にお問い合わせください。


Windows オペレーティング システムが変更されたため、このバージョンの NCD PC-Xware は、Windows 95 では正しく動作しないことがあります。Windows 95 が使われているコンピュータに PC-Xware をインストールすると、コンピュータが起動しなくなることがあります。

詳細については、このプログラムに記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、NCD (+1 (800) 296-3359) にお問い合わせください。


Wired for Sound version 1.0 は、Windows 3.1 用に開発されており、Windows 3.1 の機能に密接に依存しています。このため、Windows 95 では正しく動作しません。

詳細については、Wired for Sound に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Aristo-Soft に、電話 (+1 (800) 278-6768、+1 (510) 426-5355) 、または FAX (+1 (510) 426-5355) でお問い合わせください。


以前のバージョンの Icon Hear It では、終了しようとすると、プログラムが応答しなくなることがあります。

このプログラムの Windows 95 用に開発されたバージョンの入手方法については、Icon Hear it に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、電話 (+1 (805) 781-3890) または FAX (+1 (805)781-3898) でお問い合わせください。


DaVinci eMAIL でネットワーク プリンタを使う場合は、プリンタ ポートにネットワーク パスが関連付けられていることを確かめてください (この関連付けは、"プリンタ ポートの割り当て" といいます)。プリンタ ポートが割り当てられていない場合は、ネットワーク プリンタに印刷すると、問題が起きることがあります。

プリンタ ポートの割り当ての説明を表示するには、このボタン [image] をクリックしてください。

DaVinci eMAIL version 3.0 を使う場合は、Windows 95 ではユーザー ライセンスを追加できません。新しいユーザーを追加するには、DaVinci eMAIL version 3.1 が必要です。

詳細については、DaVinci eMAIL に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、ON Technology Corporation (電話 +1 (800) 328-4624、FAX +1 (919) 319-7088) にお問い合わせください。


16 ビット バージョンの Windows NT 管理ツールを使うように指示するメッセージが表示されますが、このツールは Windows 95 では使用できません。この問題に対処するには、新しい 32 ビット バージョンの管理ツールを使ってください。このツールは、The Microsoft Network で入手できます。


Windows 95 に付属している Microsoft Exchange をインストールすると、以前のバージョンの Microsoft Mail が使用できなくなります。Microsoft Exchange をインストールすると、Microsoft Mail のファイルが上書きされます。以前のバージョンの Microsoft Mail では、新しいバージョンのファイルは使用できません。


Nickelodeon の Director's Lab では、セットアップ プログラムの終了時にエラー メッセージが表示されることがあります。この場合は、セットアップ プログラムを手動で終了する必要があります。

セットアップ プログラムで新しいショートカットが登録された後に、"Setup Message: Script or DLL has been corrupted. Unable to load dialog template: 'mscuistf.dll: 2'" というメッセージが表示されることがあります。このメッセージが表示された場合は、次のようにしてください。

Nickelodeon Director's Lab のセットアップ プログラムを終了するには

1	Ctrl キーと Alt キーを押しながら Del キーを押します。

2	[プログラムの強制終了] ダイアログ ボックスで、Director's Lab のセットアップ プログラムをクリックし、[終了] をクリックします。

セットアップ プログラムが終了し、エラー メッセージが閉じます。


Aris Entertainment の The WorldView CD-ROM には、Microsoft の Video for Windows (VFW) の修正バージョンが付属しています。この修正バージョンは、正しく設定されていないため、デバイス ドライバが壊れているというエラー メッセージが表示されたり、製品サポート サービスに連絡するように指示するメッセージが表示されたりすることがあります。

READWRLD.TXT ファイルの説明に従って操作すると、読み込み元のファイルまたは書き込み先のディスクが壊れているというエラー メッセージが表示されることがあります。このようなエラー メッセージが表示された場合は、次のようにしてください。

ICCVID.DRV ファイルが壊れているというメッセージが表示された場合

1	次の文字列を選択します。

command /c copy x:\vfwsetup\iccvid.drv %windir%\system /y

2	Ctrl キーを押しながら C キーを押し、文字列をコピーします。

3	[スタート] ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行] をクリックします。

4	Ctrl キーを押しながら V キーを押し、手順 1 で選択した文字列を貼り付けます。

5	貼り付けた文字列から "X" に、CD-ROM ドライブのドライブ名を入力します。

6	[OK] をクリックします。

7	READWRLD.TXT ファイルの説明に従って Video for Windows を再インストールします。


Turbo Debugger for Windows version 3.1 を Windows 95 で実行すると、問題が起きることがあります。

このプログラムの Windows 95 用に開発されたバージョンの入手方法については、Turbo Debugger に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Borland International (注文用窓口 +1 (800) 331-0877、テクニカル サポート +1 (408) 461-9110) にお問い合わせください。


以前のバージョンの PrintCache は、Windows 3.1 のプリンタ ドライバの一部を修正するように設計されています。以前のバージョンの PrintCache を Windows 95 で実行すると、コンピュータにインストールされているプリンタ ドライバは、すべて使用できなくなります。

詳細については、米国では LaserTools (+1 (510) 420-8242) にお問い合わせください。


ネットワーク プリンタを使っている場合は、プリンタ ポートにネットワーク パスが関連付けられていることを確かめてください (この関連付けは、"プリンタ ポートの割り当て" といいます)。プリンタ ポートが割り当てられていない場合、このプログラムからネットワーク プリンタに印刷すると、問題が起きることがあります。

プリンタ ポートの割り当ての説明を表示するには、このボタン [image] をクリックしてください。

詳細については、ソフトウェアの開発元にお問い合わせください。


このバージョンの pcAnywhere は、Windows 3.1 で動作するように開発されています。Windows オペレーティング システムが変更されたため、このプログラムは Windows 95 では正しく動作しません。

Windows 95 用に開発された pcAnywhere version 2.0 の入手方法については、pcAnywhere に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Symantec Corporation (+1 (800) 441-7234、+1 (503) 334-6054) にお問い合わせください。


プリンタ ポートを割り当てるには

1	このボタン [image] をクリックし、[プリンタ] フォルダを表示してください。

2	使用するプリンタのアイコンをクリックします。

3	[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。

4	[詳細] タブをクリックし、[印刷先のポート] ボックスに指定されている内容を確かめます。

5	指定されている内容が "LPT" で始まっている場合は、既にポートが割り当てられています。プリンタのプロパティのダイアログ ボックスを閉じてください。

指定されている内容が円記号 (\\) で始まっている場合は、[印刷先のポート] ボックスに指定されている内容をメモし、次のようにしてください。

6	[プリンタ ポートの割り当て] をクリックします。

7	[デバイス名] ボックスの一覧で、使われていないプリンタ ポートをクリックします。

8	手順 5 でメモしたパスを [パス] ボックスに入力し、[OK] をクリックします。

9	[印刷先のポート] ボックスで、手順 7 で選んだポートをクリックします。

ヒント

各項目のヘルプを表示するには、ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。


Windows オペレーティング システムが変更されたため、Thumbelina は、Windows 95 では正しくインストールできません。この問題に対処するには、WIN.INI ファイルにコマンド行を追加し、Windows 95 がセットアップ プログラムに対して、Windows のバージョンを 3.1 と返すようにします。

Thumbelina のセットアップ プログラムを実行できるようにするには

1	この手順を印刷するか、メモしておきます。

2	このボタン [image] をクリックし、システム エディタを起動してください。

3	[ウィンドウ] メニューで [WIN.INI] をクリックします。

4	[Compatibility] セクションに移動します。

5	[Compatibility] セクションに次の行を追加します。

DSHELL=0x0020000

6	[ファイル] メニューの [システム エディタの終了] をクリックします。

7	[はい] をクリックし、WIN.INI ファイルの変更を保存します。

8	コンピュータを再起動し、Thumbelina のセットアップ プログラムを実行します。

9	2 ～ 7 の手順を実行します。ただし、WIN.INI ファイルに追加した行は削除します。


Windows オペレーティング システムが変更されたため、MCS Stereo version 1.05 では、標準環境と拡張環境の切り替えはできません。環境を切り替えると、ミキサー コントロールが使用できなくなります。ミキサー コントロールを使用できるようにするには、プログラムを終了し、再起動します。

Windows 95 用に開発されたバージョンの入手方法については、MCS Stereo に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Animotion Development Corp. (電話 +1 (800) 536-4175、+1 (205) 591-5715、FAX +1 (205) 591-5716、テクニカル サポート +1 (205) 591-5715、テクニカル サポート BBS +1 (205) 591-5795) にお問い合わせください。


McAfee ネットワーク管理ソフトウェア パッケージの NetTools version 5.1 および 5.2 に含まれている APPMAN.EXE は、Windows 3.1 のプログラム マネージャと置き換えて使います。Windows オペレーティング システムが変更されたため、APPMAN.EXE は、Windows 95 では正しく動作しないことがあります。

このプログラムの Windows 95 用に開発されたバージョンの入手方法については、NetTools に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、McAfee Associates (電話 +1 (408) 988-3832、FAX +1 (408) 970-9727、テクニカル サポート BBS +1 (408) 988-4004) にお問い合わせください。


Windows 95で、Adobe Acrobat version 1.0 を実行すると、一般保護違反のエラーが起きることがあります。この場合は、Acrobat の最新バージョンにアップグレードしてください。

Acrobat の最新バージョンの入手方法については、Acrobat に記載されている Adobe 製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、+1 (800) 272-3623 にお問い合わせください。


Windows 95 では、Compaq ユーティリティに含まれている Secure でデバイスを無効にすることはできません。デバイスを無効にするには、パスワードの設定に関連した Compaq F10 セットアップ を使ってください。デバイスは、次の方法でも無効にできます。

ハードウェア デバイスを無効にするには

1	このボタン [image] をクリックし、[システムのプロパティ] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	ハードウェアの種類の左のプラス記号 (+) をクリックし、無効にするハードウェアをダブルクリックします。

3	[デバイスの使用] で、"(使用中)" と書かれた設定の左のチェック ボックスがオフになっていることを確かめます。

[デバイスの使用] に複数のハードウェア環境が表示されている場合は、ハードウェアを無効にするハードウェア環境のすべてについて、チェック ボックスをオフにします。

ヒント

プラグ アンド プレイ ハードウェアの場合、デバイスを無効にした後もリソースの設定は解放されないことがあります。これらのハードウェアのリソースの設定を解放する方法については、下の "関連項目" を参照してください。

 関連項目


Windows オペレーティング システムが変更されたため、RemindMe version 1.0 は、Windows 95 では動作しません。このバージョンの RemindMe を実行しようとしても、プログラムは応答しません。

詳細については、RemindMe に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Velocity Development Corp. (電話 +1 (800) 856-2489、+1 (415) 776-8000、FAX +1 (415)982-3299、テクニカル サポート +1 (415) 392-4357) にお問い合わせください。


このプログラムは、Windows 3.1 用に開発されています。Windows 95 オペレーティング システムが変更されたため、フロッピーの回転数 (RPM) のテストやディスプレイ テストなど、このプログラムの機能の一部は正しく動作しません。

このプログラムの Windows 95 用に開発されたバージョンの入手方法については、このプログラムに記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Landmark Research International Corp. (電話 +1 (800) 683-6696、+1 (813) 443-1331、FAX +1 (813) 443-6603、テクニカル サポート +1 (800)-683-0854) にお問い合わせください。


Windows オペレーティング システムが変更されたため、Pixar の Typestry は実行できないことがあります。この問題に対処するには、WIN32S.INI ファイルを作り、システム フォルダに保存してください。

WIN32S.INI ファイルを作るには

1	このボタン [image] をクリックし、メモ帳を起動してください。

2	メモ帳で、次のように入力します。

[WIN32s]

Version=1.3

3	[ファイル] メニューの [名前を付けて保存] をクリックします。

4	ファイルに WIN32S.INI という名前を付け、Windows 95 をインストールしたフォルダの下の [SYSTEM] フォルダに保存します。

[ファイル名を付けて保存] ダイアログ ボックスの各項目の詳細については、ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。

このプログラムの詳細については、Typestry に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Pixar, Inc. (電話 +1 (800) 888-9856、+1 (510) 236-4000、FAX +1 (510) 236-0388、テクニカル サポート +1 (800) 937-3179) にお問い合わせください。


オペレーティング システムが変更されたため、SpaceManager version 1.53 およびそれ以前のバージョンは、Windows 95 では正しく実行できません。SpaceManager を MS-DOS モードでインストールしても、このプログラムのほとんどのユーティリティは正しく動作しません。

SpaceManager は既に製造されていないため、Windows 95 用に開発された同様のプログラムを使うことをお勧めします。


このゲームは、MS-DOS プロンプトでインストールし、実行する必要があります。[スタート] ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行] をクリックしてインストールまたは実行しようとした場合は、このゲームは正しく動作しません。

このゲームを実行するには

1	[スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] をポイントします。

2	[MS-DOS プロンプト] をクリックします。

3	ゲームをインストールしたり、実行したりするコマンドを入力します。


Rebel Assault は、CPU に大きな負荷がかかるゲームです。このため、80486 またはそれ以上のプロセッサを搭載したコンピュータで実行することをすることをお勧めします。80386 プロセッサが搭載されたコンピュータでは、次のようにしてください。

Rebel Assault を 80386 プロセッサが搭載されたコンピュータで実行するには

1	Rebel Assault を終了し、マイ コンピュータで Rebel Assault のアイコンを表示します。

2	マウスの右ボタンで Rebel Assault のアイコンをクリックし、[プロパティ] をクリックします。

3	[プログラム] タブをクリックし、[詳細設定] をクリックします。

4	[MS-DOS モード] チェック ボックスがオンになっていることを確かめます。

5	開いているすべてのダイアログ ボックスで [OK] をクリックし、Rebel Assault を再起動します。

ヒント

コンピュータに搭載されているプロセッサの種類がわからない場合は、マウスの右ボタンで [マイ コンピュータ] アイコンをクリックし、[プロパティ] をクリックします。


Super PC-Kwik version 4.0 を Windows 95 で実行すると、DoubleSpace で圧縮されたハード ディスクに修復できない問題が起きることがあります。これは、Windows 95 オペレーティング システムが変更されたために起きる問題です。

Super PC-Kwik version 4.0 は、Windows 95 にインストールしないことをお勧めします。

詳細については、Super PC-Kwik に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、PC-Kwik Corporation (電話 +1 (800) 274-5945、+1 (503) 644-5644、FAX +1 (503) 646-8267、テクニカル サポート +1 (503) 644-8827) にお問い合わせください。


このバージョンの PC Tools は、DOS または Windows 3.1 で動作するように開発されています。Windows オペレーティングシステムが変更されたため、このプログラムの機能の一部は、Windows 95 では正しく動作しません。

Windows 95 用に開発された新しいディスク ユーティリティの入手方法については、PC Tools に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Symantec Corporation (+1 (800) 441-7234、+1 (503) 334-6054) にお問い合わせください。


Windows 95 は、SuperStor で圧縮されているドライブまたはボリューム ファイルにインストールできます。ただし、Windows 95 のインストール後は、SuperStor でドライブを圧縮することはできません。

PC DOS version 6.3 では、sstor /ds コマンドが使われます。SuperStor/DS では、sstor /ds ドライブを圧縮するために DEFRAG.EXE というファイルが実行されます。このファイルは、Windows 95 のセットアップ中に新しいバージョンに置き換えられます。SuperStore では、新しいバージョンのファイルは使用できません。

Windows 95 で使用できるバージョンの SuperStor が開発される予定はありません。新たにドライブを圧縮したり、圧縮ボリューム ファイルを作ったりする場合は、Windows 95 に付属するドライブスペースを使うか、Windows 95 用に開発された圧縮プログラムを入手してください。


Addstor の DoubleTools for DoubleSpace は、MS-DOS version 6.2、6.22 および Windows 95 では使用できません。このプログラムは Windows 95 にインストールしないでください。このプログラムをインストールした場合は、コンピュータを再起動すると、既存の圧縮ボリューム ファイルにアクセスできなくなります。


Carbon Copy version 2.5 およびそれ以前のバージョンは、Windows オペレーティング システムが変更されたため、Windows 95 では実行できません。Carbon Copy のホスト プログラムまたはクライアント プログラムのいずれかを実行した場合は、コンピュータが応答しなくなります。

このプログラムの Windows 95 用に開発されたバージョンの入手方法については、Carbon Copy に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Microcom (電話 +1 (800) 822-8224、FAX +1 (617) 551-1021、テクニカル サポート BBS +1 (617) 762-5134) にお問い合わせください。


Windows オペレーティング システムが変更されたため、このバージョンの Cyberflix 製品は、Windows 95 では実行できません。このプログラムの最新バージョンは、CompuServe または America Online で入手できます。CompuServe または America Online に加入していない場合、最新バージョンの入手方法については、Cyberflix 製品に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では Cyberflix (+1 (615) 546-7846) にお問い合わせください。

CompuServe で Cyberflix 製品をアップデートするには

America Online で Cyberflix 製品をアップデートするには


CompuServe で Cyberflix 製品をアップデートするには

1	Windows バージョンの CompuServe Information Manager を起動します。

2	[Services] メニューの [GO] をクリックします。

3	[Go] ダイアログ ボックスで、次のように入力し、[OK] をクリックします。

gamepub

4	ゲーム ソフト会社のインデックスをダブルクリックします。

5	Cyberflix games があるフォーラムを探し、[Cancel] をクリックします。

6	見つかったフォーラムをダブルクリックします。

該当するフォーラムにまだ入会していない場合は、Cyberflix のファイルをダウンロードするためにフォーラムに入会する必要があります。

7	Cyberflix をダブルクリックします。

8	[Library] メニューの [Browse] をクリックします。

9	ダウンロードするプログラムをクリックし、[Retrieve] をクリックします。

CompuServe の使い方の詳細については、CompuServe のヘルプを参照してください。


America Online で Cyberflix 製品をアップデートするには

1	[Go To] メニューの [Keyword] をクリックします。

2	次のように入力し、[Go] をクリックします。

software

3	[Search The Libraries] をクリックし、次のように入力します。

Cyberflix

4	[List Matching Files] をクリックし、ダウンロードするゲームをクリックします。

5	[Download Now] をクリックします。

America Online の使い方の詳細については、America Online のヘルプを参照してください。


Adobe Illustrator version 4.0 の実行中に一般保護違反のエラーが起きた場合は、Windows 95 に付属するスタンダード VGA ディスプレイ ドライバを使うと問題に対処できることがあります。ディスプレイ ドライバが、既にスタンダード VGA ディスプレイ ドライバになっている場合は、[アプリケーションの実行] をクリックしてください。

ディスプレイ ドライバの変更の詳細については、このボタン [image] をクリックしてください。

このプログラムの Windows 95 用に開発されたバージョンの入手方法については、Adobe Illustrator に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Adobe (+1 (800) 833-6687) にお問い合わせください。


ディスプレイ ドライバを変えるには

1	このボタン [image] をクリックし、[画面のプロパティ] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[ディスプレイの変更] をクリックします。

3	[アダプタの種類] で、[変更] をクリックします。

4	[すべてのデバイスを表示] をクリックします。

5	[製造元] の一覧で、[(スタンダード ディスプレイ)] をクリックします。

6	[モデル] の一覧で、[スタンダード ディスプレイ アダプタ (VGA)] をクリックします。

7	[OK] をクリックし、[ディスプレイの変更] ダイアログ ボックスと [画面のプロパティ] ダイアログ ボックスのそれぞれで、[閉じる] をクリックします。

8	新しい設定を有効にするために、再起動を促すメッセージが表示されます。ほかのプログラムが実行中の場合は、保存されていないデータを保存してから、[はい] をクリックします。


EarthCare! のセットアップ プログラムは、Windows 95 ではサポートされていない方法でプログラムのアイコンを登録します。このため、セットアップ プログラムは正しく実行されますが、アイコンは登録されません。EarthCare! は、[ファイル名を指定して実行] コマンドを使う方法か、[プログラム] メニューに [EarthCare!] メニューを作り、アイコンを登録する方法のいずれかで実行できます。

[ファイル名を指定して実行] コマンドで EarthCare! を実行するには

EarthCare! のメニューを作り、アイコンを登録するには

このプログラムの詳細については、EarthCare! に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Wayzata Technology, Inc. (+1 (800) 735-7321) にお問い合わせください。


[ファイル名を指定して実行] コマンドで EarthCare! を実行するには

1	[スタート] ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行] をクリックします。

2	[名前] ボックスで、次のように入力します。

x:\pc\earthc.exe

"x" には、CD-ROM ドライブのドライブ名を入力してください。


EarthCare! のメニューを作り、アイコンを登録するには

1	マウスの右ボタンで [スタート] ボタンをクリックし、[開く] をクリックします。

2	[プログラム] フォルダをダブルクリックします。

3	[ファイル] メニューの [新規作成] をポイントし、[フォルダ] をクリックします。

4	フォルダの名前を次のように入力します。

EarthCare!

5	Enter キーを押し、作成したフォルダをダブルクリックします。

6	[ファイル] メニューの [新規作成] をポイントし、[ショートカット] をクリックします。

7	次の各項目のショートカットを作るために、[ショートカットの作成] ウィザードを 8 回使います。"x" には、CD-ROM のドライブ名を入力してください。

コマンドライン	ショートカットの名前
x:\pc\earthc.exe	EarthCare!
x:\pc\read_me.wri	Read Me
x:\pc\register.wri	Register!
x:\pc\iloveair.wri	I Love Air text
x:\pc\iloveani.wri	I Love Animals text
x:\pc\ilovedrt.wri	I Love Dirt text
x:\pc\ilovewtr.wri	I Love Water text
x:\pc\songs.wri	Words to the songs
8	EarthCare! のプログラムを起動するには、[スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] をポイントします。次に、[EarthCare!] をクリックします。


Windows 95 で、3D Home Architect を使ってネットワーク プリンタを使う場合は、プリンタ ポートにネットワーク パスが関連付けられていることを確かめてください (この関連付けは、"プリンタ ポートの割り当て" といいます)。プリンタ ポートが割り当てられていない場合は、このプログラムからネットワーク プリンタに印刷すると、問題が起きることがあります。

プリンタ ポートの割り当ての説明を表示するには、このボタン [image] をクリックしてください。

このプログラムの Windows 95 用に開発されたバージョンの入手方法については、3D Home Architect に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Broderbund Software, Inc. (+1 (800) 521-6263) にお問い合わせください。


Microsoft TrueType Font Pack 2 からフォントをインストールするには、コントロール パネルの [フォント] フォルダを使ってください。

Windows 95 にフォントを追加する方法を表示するには、このボタン [image] をクリックしてください。


このバージョンの Symantec Time Line は、Windows オペレーティング システムが変更されたため、機能の一部が正しく動作しないことがあります。Tools.run マクロや Time Line のサンプルなどの機能を使おうとすると、Time Line は応答しなくなります。

このプログラムの Windows 95 用に開発されたバージョンの入手方法については、Time Line に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Symantec (+1 (800) 441-7234) にお問い合わせください。


Windows 95 オペレーティング システムが変更されたため、Close-Up version 6.0 または Close-Up/LAN Pro version 6.1 をインストールしても、Close-Up のリモート サイドでしか動作しません。

Close-Up の Windows 95 用に開発されたバージョンの入手方法については、Closeup に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Norton-Lambert Corp. (電話 +1 (805) 964-6767 内線 1、FAX +1 (805) 683-5679) にお問い合わせください。


Humongous Entertainment のこのバージョンのセットアップ プログラムは使用しないでください。Windows 95 オペレーティング システムが変更されたため、このプログラムをコンピュータにインストールすると、システム障害が起きることがあります。ただし、このプログラムは CD-ROM から実行できます。プログラムを実行するには、AUTOFRED.EXE または AUTOFARM.EXE のいずれかをダブルクリックし、[Play] をクリックします。プログラムの起動を簡単にするには、[スタート] メニューまたは [プログラム] メニューに起動コマンドを追加します。

[スタート] メニューまたは [プログラム] メニューに起動コマンドを追加する方法を表示するには、このボタン [image] をクリックしてください。

詳細については、Humongous Entertainment に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Humongous Entertainment (+1 (206) 485-1212) にお問い合わせください。


Windows オペレーティング システムが変更されたため、Windows 95 では、Symantec C++ Professional version 6.1 またはそれ以前のバージョンは正しく動作しません。

このプログラムの Windows 95 用に開発されたバージョンの入手方法については、Symantec C++ Professional に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Symantec (+1 (800) 441-7234) にお問い合わせください。


Windows オペレーティング システムが変更されたため、Upfront version 1.1 は、Windows 95 では動作しないことがあります。

このプログラムの詳細については、Upfront に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、SketchTech (電話 +1 (612) 379-1435、FAX +1 (612) 331-4962) にお問い合わせください。


ディスプレイ ドライバが拡張されたため、Proxy は Windows 95 では動作しません。

このプログラムの Windows 95 用に開発されたバージョンの入手方法については、+1 (617) 497-6339 にお問い合わせください。米国では Funk Software, Inc. にお問い合わせください。連絡方法は次のとおりです。

連絡方法	電話番号またはアドレス
電話	+1 (800) 828-4146
FAX	+1 (617) 547-1031
電子メール	sales@funk.com
WWW	http //www.funk.com


Windows オペレーティング システムが変更されたため、Wanderlink に付属している Proxy は、Windows 95 では動作しません。WanderLink のクライアント プログラムのインストール時に Proxy Master または Host ファイルをインストールしないようにしてください。

このプログラムの Windows 95 用に開発されたバージョンの入手方法については、+1 (617) 497-6339 にお問い合わせください。米国では、Funk Software, Inc. にお問い合わせください。連絡方法は次のとおりです。

連絡方法	電話番号またはアドレス
電話	+1 (800) 828-4146
FAX	+1 (617) 547-1031
電子メール	sales@funk.com
WWW	http //www.funk.com


Windows 95 ではディスプレイ ドライバが拡張されたため、ディスプレイの解像度が 640 × 480 以外に設定されている場合、Poetry in Motion は正しく動作しません。

ディスプレイの解像度を 640 × 480 に変える方法を表示するには、このボタン [image] をクリックしてください。

このプログラムの詳細については、Poetry in Motion に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Voyager Co. (+1 (800) 446-2001) にお問い合わせください。


Windows オペレーティング システムが変更されたため、Windows 95 では、このバージョンの Wired for Sound Pro の機能の一部は正しく動作しないことがあります。

Wired for Sound version 4.0 の Windows 95 で動作するアップデート キットは、次のネットワークからダウンロードできます。

サービス	アクセス方法
Aristo-Soft BBS	+1 (510) 426-5641
CompuServe	GO ARISTOSOFT
WWW	http://www.aristosoft.com
FTP	ftp.aristosoft.com
上のいずれにもアクセスできないときは、Wired for Sound Pro に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Aristo-Soft (+1 (800) 278-6768、+1 (510) 426-5355) にご連絡の上、アップグレード コードを「MS95」とお伝えください。一般的なサポート情報については、電話 (+1 (510) 426-5355) または FAX (+1 (510) 426-6703) でお問い合わせください。


PerForm PRO でネットワーク プリンタを使う場合は、プリンタ ポートにネットワーク パスが関連付けられていることを確かめてください (この関連付けは、"プリンタ ポートの割り当て" といいます)。プリンタ ポートが割り当てられていない場合は、ネットワーク プリンタに印刷すると、問題が起きることがあります。

プリンタ ポートの割り当ての説明を表示するには、このボタン [image] をクリックしてください。

PerForm PRO の詳細については、PerForm PRO に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Delrina Technology Inc. (+1 (800) 268-6082) にお問い合わせください。


Windows オペレーティング システムが変更されたため、Windows 95 では、Possible/Sockets version 1.1 をリモートで実行できません。

このプログラムの Windows 95 用に開発されたバージョンの入手方法については、プログラムに記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Avalan Technology, Inc. (+1 (800) 441-2281、+1 (508) 429-6482) にお問い合わせください。


この製品をネットワークに接続されているコンピュータからインストールするには、そのコンピュータにドライブ名を割り当てる必要があります。

ネットワークに接続されているコンピュータにドライブ名を割り当てる方法を表示するには、このボタン [image] をクリックしてください。

Windows 95 用に開発された Ami Pro version 3.1 を入手する方法については、米国では、Lotus Development Corp. のワード プロセッシング部門にお問い合わせください。電話番号は +1 (800) 831-9679、+1 (404) 391-0011 です。テクニカル サポートは +1 (508) 988-2500 です。ヨーロッパの場合、+011 (44) 784-455-445 にお問い合わせください。アジア地域の場合、+011 (813) 5496-3101 にお問い合わせください。それ以外の国では、製品に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。


重要

Stacker version 4.0 およびそれ以前のバージョンでは、長いファイル名のファイルがあるディスクを圧縮しないでください。長いファイル名のファイルがあるディスクを圧縮すると、長いファイル名は 8 文字のファイル名と 3 文字の拡張子に切り詰められます。

詳細については、次のサービスのいずれかにお問い合わせください。

サービス	アクセス方法
Fax	+1 (619) 431-8585
Stac BBS	+1 (619) 431-5956
CompuServe	「GO STAC」と入力します。
America Online	「STAC」というキーワードで検索してください。
The Microsoft Network	[スタート] ボタンをクリックし、[検索] をポイントします。次に、[The Microsoft Network] をクリックし、「stac」と入力します。次に、[検索開始] をクリックします。
World Wide Web	http://www.stac.com に接続します。


Nu-Mega の Bounds Checker version 2.0 および 2.2 は、Windows 95 では使用できません。

このプログラムの Windows 95 用に開発されたバージョンの入手方法については、Bounds Checker に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Nu-Mega (+1 (800) 468-6342、+1 (603) 889-2386) にお問い合わせください。


ClarisWorks version 2.0 をインストールする場合は、インストールを続行してください。ClarisWorks for Windows version 1.0 をインストールする場合は、ディスク 1 にある SETUP.EXE ではインストールできません。ディスク 2 にある SETUPCW.EXE を使ってください。

このプログラムの Windows 95 用に開発されたバージョンの入手方法については、ClarisWorks に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Claris Corp. (電話 +1 (408) 727-9004、テクニカル サポート BBS +1 (408) 987-7421) にお問い合わせください。


このバージョンの Norton AntiVirus は、Windows 3.1 で動作するように開発されています。Windows オペレーティング システムが変更されたため、Windows 95 では、このプログラムの機能の一部が正しく動作しません。

このプログラムの Windows 95 用に開発されたバージョンの入手方法については、Norton Antivirus に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Symantec Corporation (+1 (800) 441-7234、+1 (503) 334-6054) にお問い合わせください。


このバージョンの Norton Desktop または Norton Backup は、Windows 3.1 で動作するように開発されています。Windows オペレーティング システムが変更されたため、Windows 95 では、このプログラムの機能の一部が正しく動作しません。

このユーティリティの Windows 95 用に開発されたバージョンについては、製品に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Symantec Corporation (+1 (800) 441-7234、+1 (503) 334-6054) にお問い合わせください。


このバージョンの Norton Utilities は、DOS または Windows 3.1 で動作するように開発されています。Windows オペレーティング システムが変更されたため、Windows 95 では、このプログラムの機能の一部が正しく動作しません。

このプログラムの Windows 95 用に開発されたバージョンの入手方法については、Norton Utilities に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Symantec Corporation (+1 (800) 441-7234、+1 (503) 334-6054) にお問い合わせください。


Windows オペレーティング システムが変更されたため、Windows 95 では、Norton Commander の機能の一部は正しく動作しないことがあります。

このプログラムの Windows 95 用に開発されたバージョンの入手方法については、Norton Commander に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Symantec Corporation (+1 (800) 441-7234、+1 (503) 334-6054) にお問い合わせください。


このプログラムは、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。Windows オペレーティング システムが変更されたため、Windows 95 では正しく動作しません。このプログラムを起動しようとするときには、実行中のほかのプログラムのデータが保存されていることを確かめてください。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このプログラムを Windows 95 で実行した場合、印刷しようとしたときに問題が起きることがあります。問題が起きた場合は、Windows 95 のヘルプにある「印刷に関するトラブルシューティング」を参照すると、問題を解決できることがあります。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このプログラムは、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。オペレーティング システムの変更により、Windows 95 では正しく動作しないことがあります。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


ディスプレイの設定によっては、このプログラムは Windows 95 で実行できないことがあります。問題が起きた場合、ディスプレイの表示色の設定を 256 色または 16 色に変えてください。

表示色を変える方法を表示するには、このボタン [image] をクリックしてください。

問題が解決されない場合は、プログラムの開発元にお問い合わせください。


ディスプレイの設定によっては、このプログラムは Windows 95 で実行できないことがあります。問題が起きた場合、ディスプレイの解像度を 640 × 480 に変えてください。

ディスプレイの解像度を変える方法を表示するには、このボタン [image] をクリックしてください。

問題が解決されない場合は、プログラムの開発元にお問い合わせください。


Windows 95 では、32 ビット ネットワーク機能が拡張されたため、このプログラムは正しく動作しないことがあります。このプログラムを継続して使う必要がある場合は、ネットワーク ソフトウェアを Windows 95 のインストール前に使っていたものにしてください。ネットワークに関する情報については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


Windows 95 では、さまざまな種類のハードウェアが検出できます。ハードウェアを確実にセットアップするには、ハードウェア ウィザードを使って、ドライバをインストールしてください。

新しいハードウェアのセットアップに関する情報を表示するには、このボタン [image] をクリックしてください。


このプログラムに付属するコントロール パネル プログラムでは、ハードウェアの設定を変えないでください。ハードウェアの設定を変えるには、次のようにします。

ハードウェアの設定を変えるには、

1	[スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントします。

2	[コントロール パネル] をクリックし、変更するハードウェアのアイコンをダブルクリックします。コントロール パネルに目的のハードウェアのアイコンがなかった場合は、[システム] アイコンをダブルクリックします。

3	必要に応じて設定を変えます。

注

各項目のヘルプを表示するには、ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。


このプログラムを Windows 95 で実行する場合の情報については、README.TXT ファイルを参照してください。

README.TXT ファイルを検索し、開くには

1	[スタート] ボタンをクリックし、[検索] をポイントします。次に [ファイルやフォルダ] をクリックします。

2	[名前] ボックスで次のように入力します。

README.TXT

3	[検索開始] をクリックします。

複数の README.TXT ファイルが検索されます。

4	Windows をインストールしたフォルダにある README.TXT ファイルをダブルクリックします。

5	README.TXT ファイルで、このプログラムの名前を検索します。


この MS-DOS プログラムは、Windows 95 を搭載したほとんどのコンピュータで正しく動作します。使用しているコンピュータで正しく動作しない場合は、このプログラムを MS-DOS モードで実行する必要があります。MS-DOS モードでは、Windows 95 はメモリから削除され、MS-DOS の環境が作られます。

このプログラムを MS-DOS モードで実行するには

1	プログラムが実行中の場合は終了し、マイ コンピュータでプログラムのアイコンを探します。

2	マウスの右ボタンでプログラムのアイコンをクリックし、[プロパティ] をクリックします。

3	[プログラム] タブをクリックし、[詳細設定] をクリックします。

4	[MS-DOS モード] チェック ボックスがオンになっていることを確かめます。

5	すべての開いているダイアログ ボックスで [OK] をクリックし、プログラムを再起動します。


このプログラムを Windows 95 で実行すると、Windows の動作が不安定になったり、Windows が正しく起動しなくなったりします。Windows 95 では、このプログラムを使わないことをお勧めします。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


Windows 95 では、以前のバージョンの Windows と異なり、長いプリンタ名を付けることができます。このため、使用中のプログラムでは認識できないプリンタ名が付けられることがあります。

名前が 14 文字を超えるネットワーク プリンタに印刷するときに問題が起きる場合は、ネットワークの管理者に名前を変えるように依頼するか、プリンタ ポートを割り当ててください。

プリンタ ポートの割り当ての説明を表示するには、このボタン [image] をクリックしてください。


この MS-DOS プログラムを正しく動作させるには、EMS メモリが必要です。QEMM または 386Max などのメモリ マネージャをお使いの場合、EMS メモリを使用できるようにする方法については、メモリ マネージャに付属するマニュアルなどを参照してください。Emm386 を使用している場合は、次のようにしてください。

EMM386.EXEで EMS メモリを使用できるようにするには

1	このボタン [image] をクリックし、システム エディタを起動してください。

2	[ウィンドウ] メニューの [CONFIG.SYS] をクリックします。

3	EMM386.EXE に関する行がない場合は、使用しているコンピュータは正しく設定されています。以下の手順は、実行しないでください。

EMM386.EXE に関する行がある場合は、NOEMS というオプションが指定されていないことを確かめてください。NOEMS というオプションが指定されている場合は削除してください。

4	[ファイル] メニューの [システム エディタの終了] をクリックします。

5	変更を保存するために [はい] をクリックします。

6	コンピュータを再起動します。EMS メモリがプログラムで使用できるようになります。


Windows 95 では、このプリンタ ドライバはインストールできません。プリンタの製造元からドライバを入手するか、または Windows 95 用のドライバをインストールしてください。Windows 95 用のドライバをインストールするには、次のようにします。

Windows 95 用のプリンタ ドライバをインストールするには

1	[スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントします。

2	[プリンタ] をクリックし、[プリンタの追加] アイコンをダブルクリックします。

3	画面に表示される指示に従って操作してください。


Windows オペレーティング システムが変更されたため、SETUP.EXE では Famous Places をインストールできなくなりました。代わりに同じフォルダにある FPSETUP.EXE を使ってください。FPSETUP.EXE では、Video for Windows のドライバが変更されたため、必要なドライバがコピーされないことがあります。この問題に対処するには、Famous Places を実行する前に、次のようにしてください。

必要なファイルをコピーするには

1	この説明をメモするか、または [トピックの印刷] をクリックして印刷します。

2	Famous Places のセットアップ プログラムを終了します。

3	[スタート] ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行] をクリックします。

4	[名前] ボックスで、次のように入力します。

command /c copy x:\indeo.drv %windir%\system /y

"x" には、CD-ROM ドライブのドライブ名を入れます。

5	[OK] をクリックします。Famous Places は、正しく動作するようになります。


The Star Trek Interactive Technical Manual では、"Windows" という名前の付いたフォルダにアニメーション用のファイルがインストールされます。Windows をインストールしたフォルダの名前が "Windows" でない場合は、アニメーション用のファイルが正しく動作しません。この問題に対処するには、次のようにしてください。

Star Trek のアニメーション用のファイルをコピーするには

1	この説明をメモするか、印刷します。

2	[アプリケーションの実行] をクリックし、Star Trek Interactive Technical Manual のセットアップ プログラムを終了します。

3	セットアップ プログラムが終了したら、[スタート] ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行] をクリックします。

4	[名前] ボックスで、次のように入力します。

command /c copy x:\qtw\*.* %windir%\system /y

"x" には、CD-ROM ドライブのドライブ名を入力します。

5	[OK] をクリックします。

6	コンピュータを再起動します。Star Trek Interactive Technical Manual が正しく動作するようになります。


Windows オペレーティング システムが変更されたため、このプログラムを実行する前に SYSTEM.INI ファイルにコマンド行を追加する必要があります。次の手順をメモするか、このトピックの [印刷] ボタンをクリックして印刷してください。セットアップが完了した後、次のようにします。

SYSTEM.INI ファイルを修正するには

1	このボタン [image] をクリックし、システム エディタを起動してください。

2	[ウィンドウ] メニューの [SYSTEM.INI] をクリックします。

3	[386Enh] セクションにカーソルを移動します。

4	[386Enh] セクションに次の行を追加します。

device=vwwsd.386

5	[ファイル] メニューの [システム エディタの終了] をクリックします。

6	[はい] をクリックして変更を保存します。

7	コンピュータを再起動します。コンピュータが再起動すると、プログラムが実行できるようになります。


Windows オペレーティング システムが変更されたため、Ctrl キーを押しながら Q キーを押しても、Martian Memorandum を終了できなくなりました。Alt キーを押しながら Space キーを押して、[閉じる] をクリックすれば、プログラムを終了できます。


Windows オペレーティング システムが変更されたため、Ctrl キーを押しながら Q キーを押しても、Amazon  Guardians of Eden を終了できなくなりました。Alt キーを押しながら Space キーを押して、[閉じる] をクリックすれば、プログラムを終了できます。


Windows オペレーティング システムが変更されたため、CameraMan for Windows version 2.0 は実行できない可能性があります。

このプログラムの詳細については、CameraMan に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Motion Works (+1 (800) 587-9333) にお問い合わせください。


Windows オペレーティング システムが変更されたため、Dragon's Lair のセットアップ プログラムは実行できないことがあります。このプログラムは、Dragon's Lair のファイルを CD-ROM からハード ディスクにコピーします。DRAGON.EXE を直接 CD-ROM から起動してください。プログラムの起動を簡単にするには、[スタート] メニューまたは [プログラム] メニューに該当するコマンドを追加します。

[スタート] メニューまたは [プログラム] メニューに起動コマンドを追加する方法を表示するには、このボタン [image] をクリックしてください。


コンピュータに数値演算プロセッサが搭載されていない場合、Shadow caster は、MS-DOS モードで実行する必要があります。コンピュータに数値演算プロセッサが搭載されているかどうかがわからない場合は、実行中のプログラムのデータを保存し、Shadow caster を起動します。ゲームが正しく実行されたら、コンピュータには数値演算プロセッサが搭載されており、次の手順を実行する必要はありません。ゲームが正しく実行されない場合は、ゲームを MS-DOS モードで実行するために、次のようにします。MS-DOS モードでは、Windows 95 はメモリから削除され、MS-DOS の環境が作られます。

Shadow caster を MS-DOS モードで実行するには

1	プログラムが実行中の場合は終了し、マイ コンピュータでプログラムのアイコンを探します。

2	マウスの右ボタンで、プログラムのアイコンをクリックし、[プロパティ] をクリックします。

3	[プログラム] タブをクリックし、[詳細設定] をクリックします。

4	[MS-DOS モード] チェック ボックスがオンになっていることを確かめます。

5	すべての開いているダイアログ ボックスで [OK] をクリックし、プログラムを再起動します。


Windows オペレーティング システムが変更されたため、TimeActivator をインストールする前に 2 つのファイルの名前を変える必要があります。以下の操作をしない場合は、TimeActivator のセットアップ プログラムは正しく行われないことがあります。

TimeActivator をインストールするには

1	[スタート] ボタンをクリックし、[検索] をポイントします。次に、[ファイルやフォルダ] をクリックします。

2	[名前] ボックスで、次のように入力し、[検索開始] をクリックします

ODBC*

3	検索されたファイルに、\WINDOWS\SYSTEM フォルダに ODBC.DLL と ODBCINST.DLL というファイルがあることを確かめます。Windows をインストールしたフォルダが "WINDOWS" でない場合は、別のフォルダが表示されます。

4	ODBC.DLL ファイルをクリックし、[ファイル] メニューをクリックします。

5	[名前の変更] をクリックし、次のように入力します。

ODBC.BAK

6	Enter キーを押し、ODBCINST.DLL ファイルをクリックします。

7	[ファイル] メニューをクリックし、[名前の変更] をクリックします。

8	次のように入力し、Enter キーを押します。

ODBCINST.BAK

9	TimeActivator のセットアップ プログラムを起動します。インストールは、正しく完了するようになります。


Windows オペレーティング システムが変更されたため、Alistair and the Alien Invasion は、Windows 95 に正しくインストールされないことがあります。Alistair and the Alien Invasion をセットアップするには、次のようにします。これによって、Windows 95 は、セットアップ プログラムに Windows のバージョンを 3.1 と返すようになります。

Alistair and the Alien Invasion を実行できるようにするには

1	このボタン [image] をクリックし、システム エディタを起動してください。

2	[ウィンドウ] メニューの [WIN.INI] をクリックします。

3	[Compatibility] セクションにカーソルを移動します。

4	[Compatibility] セクションに次の行を追加します。

DSHELL=0x00200000

5	[ファイル] メニューの [システム エディタの終了] をクリックします。

6	[はい] をクリックして WIN.INI ファイルの変更を保存します。

7	[アプリケーションの実行] をクリックし、Alistair Alien Invasion のセットアップを続行します。

8	 1 ～ 6 の手順を繰り返します。ただし、WIN.INI ファイルに追加した行は削除します。


Windows オペレーティング システムが変更されたため、Intel Pro Share で 32 ビット プログラムからイメージをキャプチャすると、問題が起きることがあります。16 ビット プログラムと 32 ビット プログラムは、異なる状態で実行されているからです。32 ビット プログラムのイメージをキャプチャするには、16 ビット プログラムの内側から描画が始められます。ユーザーが矩形で選択するときに、32 ビットのプログラムも含めることができますが、16 ビットのプログラムから始める必要があります。


Windows 95 の実行中に IBM ThinkPad 用のオーディオ ドライバをインストールする場合、正しくインストールするには、インストール プログラムを 2 度実行する必要があります。


Sierra On-Line の Front Page Sports Football Pro は、プログラムを MS-DOS モードで実行しないと音が正しく再生されません。MS-DOS モードでは、Windows 95 はメモリから削除され、MS-DOS の環境が作られます。

Front Page Sports Football Pro を MS-DOS モードで実行するには

1	実行中のプログラムを終了し、マイ コンピュータで Front Page Sports Football Pro のプログラムのアイコンを探します。

2	マウスの右ボタンで、プログラムのアイコンをクリックし、[プロパティ] をクリックします。

3	[プログラム] タブをクリックし、[詳細設定] をクリックします。

4	[MS-DOS モード] チェック ボックスがオンになっていることを確かめます。

5	すべての開いているダイアログ ボックスで [OK] をクリックし、プログラムを再起動します。


このゲームは、プログラムを終了した後に応答がなくなったように見えることがあります。この場合は、ディスクの動作が終了するのを待ってから、Alt キーを押しながら Space キーを押し、[閉じる] をクリックします。

詳細については、このゲームに記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Sierra On-Line, Inc. (+1 (800) 757-7707) にお問い合わせください。


AUTOEXEC.BAT ファイルの path コマンドで 128 文字を超える環境文字列が設定されていると、Lotus cc:Mail for Windows version 2.x およびそれ以前のバージョンは、Windows 95 で正しく動作しません。以前のバージョンの cc:Mail を使用できるようにするには、path コマンドで設定している環境変数を 128 文字以内にします。次のようにしてください。

path コマンドで設定している変数を短くするには

1	このボタン [image] をクリックし、システム エディタを起動してください。

2	必要に応じて、[ウィンドウ] メニューの [Autoexec.bat] をクリックして AUTOEXEC.BAT ファイルを前面に表示します。

3	path コマンドにカーソルを移動します。path コマンドでは、各ディレクトリはセミコロン (;) で区切られています。

4	既にコンピュータから削除されたプログラムやあまり使わないプログラムのディレクトリを削除します。

5	[ファイル] メニューの [システム エディタの終了] をクリックします。

6	[はい] をクリックして AUTOEXEC.BAT ファイルの変更を保存します。

7	コンピュータを再起動し、cc:Mail for Windows version 2.0 のセットアップ プログラムを起動します。

cc:Mail の Windows 95 用に開発されたバージョンについては、ソフトウェアの開発元または +1 (800) 448-2500 にお問い合わせください。米国では、Lotus Development Corporation (+1 (800) 448-2500) にお問い合わせください。


Windows オペレーティング システムが変更されたため、Windows 95 では、このバージョンの ClickBook は動作しないことがあります。このバージョンを使うと、コンピュータが応答しなくなることがあります。

このプログラムのアップデートされたバージョンの入手方法については、ClickBook に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、BookMaker Corp. (+1 (415) 354 8161) にお問い合わせください。


このバージョンの Lucid Corp. の Lightning は、Windows 95 に対応していません。

このプログラムの詳細については、Lightning に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Lucid Corp. (+1 (800) 967-5550) にお問い合わせください。


Windows オペレーティング システムが変更されたため、Windows 95 では、Microsoft マウス ドライバ バージョン 9.01 のインストール プログラムは正しく動作しないことがあります。この問題に対処するには、IntelliPoint 1.10 のドライバをインストールしてください。

Microsoft IntelliPoint の登録ユーザーの場合は、IntelliPoint 1.10 アップデート リストに登録するために Microsoft カスタマ サービス (+1 (800) 426-9400) にご連絡ください。Windows 95 用の IntelliPoint が開発された時点で、Microsoft からご連絡します。


dBASE version 5.0 を Windows 95 で実行した場合に起きる確認済みの問題と、その対処方法を一覧で示します。この情報は、Borland International から提供されました。

問題	プログラムが長いファイル名のディレクトリにある場合、RUN() で実行できません。

対処	dBASE version 5.0 for Windows は、Windows 3.1 で動作するように開発されているため、このような問題が起きます。ただし、長いファイル名のディレクトリを dBASE で認識される 8 文字のディレクトリ名とするか、RUN() 関数を使う前に長いファイル名を持つディレクトリを適切な名前に変えれば、これに対処できます。フルパスは必要ありません。Borland では、Windows 95 に対応した新しいバージョンの dBASE が開発されています。

問題	フォームを最小化したり、最大化したりすると、イベントが無効になってしまいます。たとえば、SAMPLES ディレクトリの ANIMALS.WFM で起こります。

対処	dBASE version 5.0 for Windows は、Windows 3.1 で動作するように開発されているため、このような問題が起こります。この問題には、対処方法がないことが確かめられています。Borland では、Windows 95 に対応した新しいバージョンの dBASE が開発されています。新しいバージョンでは、この問題は解決されています。

問題	デバッガが動作しません。

対処	デバッガは、DEFAULT.CFG ファイルが適切にセットアップされていれば、正しく動作します。dBASE version 5.0 for Windows は、Windows 3.1 で動作するように開発されているため、このような問題が起こります。この問題が起きた場合は、DEFAULT.CFG ファイルが作られたプログラムについて Borland International に連絡するか、このファイルを Borland BBS または CompuServe で確かめてください。

なお、Borland では、Windows 95 に対応した新しいバージョンの dBASE が開発されています。

問題	Command Window の標準フォントを変えると、dBASE が不安定になり、"dBASE May Have Become Unstable" というメッセージが表示されます。

対処	Command Window のフォントは変更できます。ただし、DBASEWIN.INI ファイルの [CommandWindow] セクションで変更する必要があります。以下は、13 ポイントの Arial フォントを [CommandWindow] セクションに追加した例です。

InputPaneFont = Arial, 13

ResultsPaneFont = Arial, 13

dBASE version 5.0 for Windows は、Windows 3.1 で動作するように開発されているため、このような問題が起きます。Borland では、Windows 95 に対応した新しいバージョンの dBASE が開発されています。新しいバージョンでは、この問題は解決されています。

問題	参照で、画面の右端をマウスの右ボタンでクリックすると、dBASE が応答しなくなります。

対処	dBASE version 5.0 for Windows は、Windows 3.1 で動作するように開発されているため、このような問題が起こります。この問題には、現在のところ対処方法がないことが確認されています。Borland では、Windows 95 に対応した新しいバージョンの dBASE が開発されています。新しいバージョンでは、この問題は解決されています。

Windows 95 に対応した dBASE を入手する方法については、+1 (408) 431-1000 にお問い合わせください。米国では、Borland International にお問い合わせください。Borland International へのアクセス方法は、次のとおりです。

アクセス方法	電話番号またはコマンド
電話	+1 (800) 841-8180
BBS	+1 (408) 431-5096
CompuServe	GO Borland
WWW	http:/www.borland.com/


Windows 95 で、このプログラムを実行すると問題が起きることがあります。Windows 95 ではディスプレイ ドライバが拡張されたため、ディスプレイの解像度が 640 × 480 以外の場合、このプログラムは正しく動作しません。

ディスプレイの解像度を変える方法を表示するには、このボタン [image] をクリックしてください。


このバージョンの Perceive Personal OCR for Hand Scanners のプログラムは、Windows 3.1 用に開発されており、Windows 95 では正しく動作しないことがあります。

このプログラムの詳細については、Perceive Personal OCR for Hand Scanners に記載されている製品サポート窓口か、または MaxSoft-Ocron, Inc. (4110 Clipper Court，Freemont，CA 94538，USA) にお問い合わせください。米国では、MaxSoft-Ocron, Inc. (+1 (510) 252-0200) にお問い合わせください。


Windows オペレーティング システムが変更されたため、Dragon Systems Inc. の ExecuVoice は、Windows 95 では動作しないことがあります。ExecuVoice を使うと、一般保護違反のエラーが起き、Windows が応答しなくなることがあります。

このプログラムの詳細については、このプログラムに記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Dragon Systems Inc. (+1 (800) 825-5897、+1 (617) 965-5200) にお問い合わせください。


Windows オペレーティング システムが変更されたため、At Your Service は、Windows 95 では動作しないことがあります。また、このプログラムが Windows の起動時に実行されるために、Windows も正しく動作しなくなります。

このため、このプログラムはインストールしないことをお勧めします。Microsoft では、このプログラムのアップデートに関する情報を入手できませんでした。このため、このプログラムがアップデートされない場合は、Windows 95 用に開発された同様のプログラムを入手することをお勧めします。


GroupWise Coaches を使うと、マウス ポインタがメニューバーに移動し、マウスのクリックがシミュレーションが実行されます。GroupWise version 4.1 を Windows 95 で使うと、メニューで使われているフォントが以前の Windows とは異なるため、この動作は失敗することがあります。また、マウスのクリックのシミュレーションは、誤ったメニューで行われるため、Coach が失敗します。この問題に対処するには、次のようにしてください。

メニューで使うフォントを変えるには

1	このボタン [image] をクリックし、[画面のプロパティ] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[指定する部分] の一覧で [メニュー] をクリックします。

3	[フォント] の一覧で [System] をクリックします。


Intel の LANDesk version 2.0 に付属する Meterwin 機能を使うと、Windows が応答しなくなることがあります。この問題に対処するには、コンピュータを起動する度に実行されるプログラムを削除する必要があります。

METERWIN.EXE が自動的に実行されないようにするには

1	このボタン [image] をクリックし、システム エディタを起動してください。

2	[ウィンドウ] メニューの [WIN.INI] をクリックします。

3	[Windows] セクションにカーソルを移動します。

4	METERWIN.EXE というファイル名が "Load=" または "Run= " のいずれかの行に記述されています。ここでファイル名を削除します。

5	[ファイル] メニューの [システム エディタの終了] をクリックします。

6	[はい] をクリックして WIN.INI ファイルの変更を保存します。

7	コンピュータを再起動します。


Novell NetWare User Tools は、Microsoft の NetWare ネットワーク クライアントでは使用できません。Novell NetWare User Tools では、NetWare サーバーに接続するために、特定のダイアログ ボックスが使われています。Microsoft の 32 ビット NetWare ネットワーク クライアントでは、これらのダイアログ ボックスをサポートしていません。Novell NetWare User Tools を継続して使う必要がある場合は、Windows 95 をインストールする前に使っていたネットワーク ソフトウェアをお使いください。詳細については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。


Windows オペレーティング システムが変更されたため、1995 年より前に作られたセットアップ プログラムは、正しく動作しないことがあります。これらのセットアップ プログラムでは、メイン プログラムのフォルダとアイコンが作られないことがあります。この問題に対処するには、次のようにしてください。

このプログラムのフォルダとアイコンを作るには

1	この手順をメモするか、または印刷します。

2	セットアップ プログラムを続行します。

3	セットアップ プログラムが完了したら、コンピュータを再起動します。

4	[スタート] ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行] をクリックします。

5	[名前] ボックスで、次のように入力し、[OK] をクリックします。

grpconv

GrpConv プログラムが完了したら、[スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] をポイントします。いくつかのメニューの一覧が表示され、先程作成した "Pilgrim" というメニューも表示されます。[Pilgrim] をポイントし、起動するプログラムのアイコンをクリックします。


お使いの Microsoft Excel は、Windows 95 に完全に対応しているバージョンではありません。[印刷] コマンドおよび [印刷プレビュー] コマンドを使うと、Excel が突然終了することがあります。

この問題の対処方法については、Excel に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Microsoft (+1 (800) 426-9400) にお問い合わせください。


このプログラムは、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。オペレーティング システムが変更されたため、Windows 95 では正しく動作しないことがあります。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


オーロラエースのセットアップ プログラムを実行すると、PIF ファイルが作られることがあります。この PIF ファイルは、Windows 95 でオーロラエースを実行する前に削除する必要があります。セットアップ プログラムが完了したら、次の手順で操作してください。

セットアップ プログラムで作られた PIF ファイルを削除するには

1	[スタート] ボタンをクリックし、[検索] をポイントします。次に、[ファイルやフォルダ] をクリックします。

2	[参照] をクリックし、プログラムをインストールしたドライブの左のプラス記号 (+) をクリックします。

3	プログラムが保存されているフォルダをクリックし、[OK] をクリックします。

4	[名前] ボックスで、次のように入力します。

*.pif

5	[検索開始] をクリックします。

6	見つかった PIF ファイルをクリックし、Del キーを押します。

7	マウスの右ボタンで [スタート] ボタンをクリックし、[検索] をクリックします。

8	[名前] ボックスで、次のように入力します。

*.pif

9	[検索開始] をクリックします。

10	ニューオーロラエースの PIF ファイルがあった場合は、そのファイルをクリックし、Del キーを押します。

11	インストールしたプログラムを起動します。新しい Windows 環境に適した PIF ファイルが自動的に作られます。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


Windows 95 では、このセットアップ プログラムはフルスクリーン表示で実行する必要があります。このため、このセットアップ プログラムは、Windows エクスプローラから起動するか、またはプログラムの起動後に、Alt キーを押しながら Enter キーを押し、ウィンドウ表示からフルスクリーン表示に切り替える必要があります。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


表示色数を 16 色に設定した Windows 95 で、このインストール プログラムを実行すると、問題が起きることがあります。表示色数が 16 色の場合は、インストールを続けるために表示色数を変える必要があります。

表示色数の変更の詳細を表示するには、このボタン [image] をクリックしてください。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


Windows オペレーティング システムが変更されたため、VJE-Delta は、Windows 95 には正しくインストールできないことがあります。VJE-Delta をセットアップするには、以下の 2 つの手順を実行する必要があります。

セットアップ プログラムが起動しない場合は、SYSTEM.INI ファイルに行を追加すると、問題を解決できます。これによって、Windows 95 は、セットアップ プログラムに Windows のバージョンを 3.1 と返すようになります。

セットアップ プログラムを実行できるようにするには

1	この手順を印刷するか、またはメモしておきます。

2	このボタン [image] をクリックし、システム エディタを起動してください。

3	[ウィンドウ] メニューの [WIN.INI] をクリックします。

4	[Compatibility] セクションにカーソルを移動します。

5	[Compatibility] セクションに次の行を追加します。

DSHELL=0x0020000

6	[ファイル] メニューの [システム エディタの終了] をクリックします。

7	[はい] をクリックして WIN.INI ファイルの変更を保存します。

8	コンピュータを再起動し、セットアップ プログラムを実行します。

9	2 ～ 7 の手順を繰り返します。ただし、WIN.INI ファイルに追加した行は削除します。

VJE-Delta のセットアップ プログラムを実行すると、以前のバージョンの Windows 用に開発されたデバイス ドライバがインストールされます。プログラムのインストールが完了したら、このデバイス ドライバを削除してください。システムが正しく動作しなくなる可能性があります。

システムを再起動し、セットアップを完了できるようにするには

1	この手順を印刷するか、またはメモしておきます。

2	[スタート] ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行] をクリックします。

3	次のように入力します。

system.ini

4	[OK] をクリックします。

5	「device=」で始まり、「vmm386.vxd」という記述がある行を探します。これ以外の文字列が記述されていることもあります。

6	この行の先頭にセミコロン ('；') を挿入します。挿入位置は「device=」の前です。

7	ファイルを保存して終了します。

8	コンピュータを再起動します。

上の手順が完了したら、Windows 95 で VJE-Delta が使用できるようになります。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このアプリケーションは、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。Windows 95 でこのアプリケーションをインストールする場合は、CONFIG.SYS ファイルが上書きされます。CONFIG.SYS ファイルが上書きされると、Windows 95 が起動できなくなることがあります。これを避けるには、このアプリケーションのインストールが終了した後で、次のようにします。ここでは、このアプリケーションのインストール中に作られた CONFIG.ORG ファイルを CONFIG.SYS ファイルに上書きします。

1	次の文字列を選択します。

command /c copy \config.org \config.sys /y

2	Ctrl キーを押しながら C キーを押して、文字列をコピーします。

3	[スタート] ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行] をクリックします。

4	Ctrl キーを押しながら V キーを押して、手順 1 で選択した文字列を貼り付けます。

5	[OK] をクリックします。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このバージョンの EasyFax を Windows 95 で実行すると、FAX の受信時に問題が起きることがあります。この問題を解決するには、次のようにします。

1	このボタン [image] をクリックし、システム エディタを起動してください。

2	[ウィンドウ] メニューの [SYSTEM.INI] をクリックします。

3	[386Enh] セクションの "device=vsched.386" の行を削除します。

4	[ファイル] メニューの [システム エディタの終了] をクリックします。

5	[はい] をクリックして SYSTEM.INI ファイルの変更を保存します。

また、Ver 2.04 (95/9/10) 以降の EasyFax の場合は、Windows 95 に再インストールし、Windows 95 を再起動しても、この問題は解決します。

このプログラムの詳細については、エー・アイ・ソフト株式会社サポートセンターにお問い合わせください。


このバージョンの Lotus Organizer は、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。Windows 95 でこのプログラムを使うと、曜日が英語で表示されることがあります。曜日を日本語で表示するには、次の手順で操作してください。

1	この手順を印刷するか、メモします。

2	このボタン [image] をクリックし、システム エディタを起動してください。

3	[ウィンドウ] メニューの [WIN.INI] をクリックします。

4	[Intl] セクションにカーソルを移動します。

5	[Intl] セクションで、次の文字列で始まる行にカーソルを移動します。

sLongDate=

6	この行の「ddd」または「dddd」の部分を「WW」に書き換えます。

7	[ファイル] メニューの [システム エディタの終了] をクリックします。

8	[はい] をクリックして WIN.INI ファイルの変更を保存します。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


Windows 95 では、新しい機能が数多く採用されています。そのため、Windows 3.1 のユーザー インターフェイスを変更するプログラムは、正しく動作しないことがあります。

IBM Menu shell は、Windows 3.1 のユーザー インターフェイスを変更するプログラムの 1 つです。IBM Menu プログラムを実行しようとすると、プログラムが停止します。IBM Menu を使う場合は、このプログラムのアップデート バージョンを入手してください。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このバージョンの EasyFax に対して、ほかのアプリケーションから印刷を行うと、EasyFax の自動起動時に問題が起きることがあります。このような場合は、EasyFax をあらかじめ起動した状態で、ほかのアプリケーションから印刷を行うと、問題を回避できます。

また、Microsoft Word 6.0 から EasyFax に対して印刷を行うと、問題が起きることがあります。このような場合は、[バックグラウンドで印刷] チェック ボックスをオンにして印刷を行うと、問題を回避できます。

このプログラムの詳細については、エー・アイ・ソフト株式会社サポートセンターにお問い合わせください。


このアンインストール プログラムは、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。このため、Windows 95 で新しく採用された、Windows 95 自体またはアプリケーションのアンインストール機能には対応していません。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このバージョンの PostSupporter は、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。Windows 95 では、PostSupporter から 16 ビット プログラムにデータを転送することはできますが、32 ビット プログラムに転送することはできません。32 ビット プログラムには、Windows 95 に付属するアプレットなどがあります。

このプログラムの詳細については、エー・アイ・ソフト株式会社サポートセンターにお問い合わせください。


DIVA のインストール ディスケットには、Windows 95 の GUI 環境では読み込むことのできない特殊なフォーマットが採用されています。このプログラムをインストールするには、次のようにします。

プログラムをインストールするには

1	この手順をメモするか、または印刷しておきます。

2	[スタート] ボタンをクリックし、[Windows の終了] をクリックします。次に、[MS-DOS モードでコンピュータを再起動する] をクリックし、[はい] をクリックします。

3	DIVA の各ディスクのインストール プログラムを実行します。

4	各ディスクからインストールが終了したら、「exit」と入力し、Enter キーを押して Windows 95 の GUI 環境に戻ります。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


Atlas のセットアップ プログラムは、正しく動作しないことがあります。このセットアップ プログラムも、起動できない可能性があります。この問題に対処するには、次のようにします。

このプログラムをインストールするには

1	この手順をメモするか、または印刷しておきます。

2	[スタート] ボタンをクリックし、[Windows の終了] をクリックします。次に、[MS-DOS モードでコンピュータを再起動する] をクリックし、[はい] をクリックします。

3	ATLAS ディスク 1 をドライブ A: に挿入します。

4	小文字で「a:install」と入力し、Enter キーを押します。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このアプリケーションに付属している日本語入力システムは、実行時に $IAS デバイス ドライバが必要です。このアプリケーションを Windows 95 で実行する場合は、次のいずれかのようにします。

a	このアプリケーションを使うときは、別の MS-DOS 日本語入力システムを使います。

b	このボタン [image] をクリックし、Windows 95 で $IAS デバイス ドライバを実行する方法を表示してください。表示される手順に従って操作してください。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このプログラムは、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。オペレーティング システムが変更されたため、Windows 95 では、このプログラムは正しく動作しないことがあります。このプログラムで何の音も再生されない場合は、システムの MIDI 設定ではなく、このアプリケーションの MIDI 設定を確かめてください。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このプログラムは、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。以前の Windows では、このプログラムからフロッピー ディスクのフォーマットができるようになっていました。Windows 95 では、この機能に対応していません。フロッピー ディスクをフォーマットするには、マイ コンピュータで、フォーマットするディスクのアイコンをクリックします。次に、[ファイル] メニューの [フォーマット] をクリックし、表示されるダイアログ ボックスで適切な設定を指定します。次に、[OK] をクリックします

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このプログラムでは、システムにローカル プリンタが 1 台だけ接続されていると想定されています。このアプリケーションをインストールしたり、実行したりするときに、問題が起きた場合は、ローカル プリンタが 1 台だけ接続されていること、およびネットワーク プリンタが接続されていないことを確かめてください。

1	このボタン [image] をクリックし、[プリンタ] フォルダを開いてください。

2	プリンタを追加または削除し、[プリンタ] フォルダにローカル プリンタが 1 台だけ表示されるようにします。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


この日本語入力システムは、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。オペレーティング システムが変更されたため、Windows 95 では、この日本語入力システムは正しく動作しないことがあります。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このプログラムでは、実行時に $IAS 日本語入力システム インターフェイス ドライバが必要になります。Windows 95 では、MS-DOS モードで再起動した場合にだけ、このインターフェイスに対応しています。Windows 95 で $IAS デバイス ドライバを実行する方法を表示するには、このボタン [image] をクリックしてください。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


Windows 95 には、$IAS デバイス ドライバは付属していません。ただし、このコンピュータを MS-DOS または PC-DOS からアップグレードした場合は、$IAS デバイス ドライバが残っている可能性があります。

$IAS デバイス ドライバが残っている場合は、次のようにしてプログラムを実行します。

1	Windows エクスプローラで、実行するアプリケーションを選びます。

2	マウスの右ボタンでアプリケーションをクリックし、[プロパティ] をクリックします。

3	[プログラム] タブをクリックし、[詳細設定] をクリックします。

4	[MS-DOS モード] チェック ボックスをオンにし、必要に応じて MS-DOS の設定を変えます。

5	CONFIG.SYS ファイルと AUTOEXEC.BAT ファイルにコマンド行を追加し、$IAS ドライバと、必要な日本語入力システムが読み込まれるようにします。

6	新しい設定を有効にするために、[OK] を 2 度クリックします。


このプログラムのセットアップでは、CONFIG.SYS ファイルと AUTOEXEC.BAT ファイルを修正し、コンピュータの起動時にプログラムを自動的に起動するようにセットアップするかどうかを選択できます。Windows 95 で、このプログラムを実行する場合は、このオプションを選ばないでください。このオプションを選ぶと、Windows 95 が起動しなくなることがあります。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このプログラムでは、端末機能の一部として Windows 3.1 のアプレットである TERMINAL.EXE を使用します。TERMINAL.EXE は、Windows 95 には含まれていません。代わりに、Windows 95 のハイパーターミナルを端末プログラムとして使う場合は、次のようにして ClarisWorks の CLARIS.INI ファイルを編集します。

1	このボタン [image] をクリックし、CLARIS.INI ファイルを開いてください。

2	[ClarisWorks-J] セクションにカーソルを移動します。

3	[ClarisWorks-J] セクションの次の行にカーソルを移動します。

Terminal=TERMINAL.EXE

4	「TERMINAL= 」で始まる行を次のように書き換えます。

Terminal=C:\PROGRA~1\ACCESS~1\HYPERT~1\HYPERTRM.EXE

5	[ファイル] メニューの [メモ帳の終了] をクリックします。

6	[はい] をクリックし、CLARIS.INI ファイルの変更を保存します。

7	コンピュータを再起動し、ClarisWorks を起動します。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


"LINKBUG sees unknown version" というメッセージが表示された場合、FORTRAN 77 は以前のバージョンであり、アップデートが必要です。

このプログラムの Windows 95 用に開発されたバージョンの入手方法については、FORTRAN 77 に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Absoft (+1 (810) 853-0050、+1 (810) 853-0095) にお問い合わせください。


LANDESK の 2.0 以降のバージョンでは、USERTSR.EXE というメモリ常駐プログラム (TSR) が使われます。このプログラムを使うと、Microsoft IPX/SPX 互換プロトコル (NWLINK.VXD)、または Microsoft ネットワーク共有サービス (VSERVER.VXD) を使ったときに、Windows 95 が応答しなくなることがあります。

Windows 95 用に開発されたメモリ常駐プログラム (TSR) は、Intel の BBS または Intel 製品サポートから入手できます。BBS および製品サポート窓口については、LANDESK に付属するドキュメントを参照してください。


このプログラムは以前のバージョンの Windows 用に開発されています。このため、Windows 95 では正しく動作しないことがあります。

このプログラムの Windows 95 用に開発されたバージョンの入手方法については、Traveling Software, Inc. (+1 (800) 487-4320、+1 (206) 483-8088) にお問い合わせください。


このプログラムは、タスクバーが常に手前に表示される設定では、正しく動作しないことがあります。タスクバーを常に手前に表示されるように設定して、Family Tree Maker を起動しようとすると問題が起きます。この問題が起きた場合は、次のようにします。

タスクバーの設定を変えるには

1	[スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントします。

2	[タスクバー] をクリックし、[常に手前に表示] チェック ボックスがオフになっていることを確かめます。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


"ProShare Products： Compatibility with Windows 95 (document #8171)" というマニュアルには、Windows 95 で Intel ProShare テレビ会議システムが使用できるかどうかについての現在の情報が記述されています。

このマニュアルは、Intel の WWW サイト (www.intel.com) のカスタマ サポート領域、または CompuServe の Intel フォーラム (GO INTEL) でも入手できます。


このセットアップ プログラムでは、PIF ファイルが作られます。このファイルは、Windows 95 でプログラムを実行する前に削除する必要があります。

セットアップ プログラムの途中で作られた PIF ファイルを削除するには

1	[スタート] ボタンをクリックし、[検索] をポイントします。次に、[ファイルやフォルダ] をクリックします。

2	[参照] をクリックし、プログラムをインストールしたディスクの左のプラス記号 (+) をクリックします。

3	プログラムが保存されているフォルダをクリックし、[OK] をクリックします。

4	[名前] ボックスで次のように入力します。

*.PIF

5	[検索開始] をクリックします。

6	検索された PIF ファイルをクリックし、Del キーを押します。

7	インストールしたプログラムを実行します。Windows 95 では、新しい Windows 環境で使用できる PIF ファイルが自動的に作られます。


このバックアップ ユーティリティは、Windows 3.1 で動作するように開発されています。Windows 95 では、ファファイル システムが拡張され、長いファイル名が使用できるようになりました。このため、このプログラムは、Windows 95 では正しく動作しないことがあります。

Windows 95 用のこのユーティリティの詳細については、ソフトウェアの開発元にお問い合わせください。


このバージョンの Central Point Backup は、Windows 3.1 で動作するように開発されています。Windows 95 では、ファイル システムが拡張され、長いファイル名が使用できるようになりました。このため、このプログラムの機能の一部は、Windows 95 では使用できないことがあります。

このプログラムの Windows 95 用に開発されたバージョンの入手方法については、プログラムに記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。米国では、Symantec Corporation (+1 (800) 441-7234、+1 (503) 334-6054) にお問い合わせください。


Windows オペレーティング システムが変更されたため、Navigator version 2.0 と Windows 95 の間で切り替えをすることはできません。これに対処するには、Packard Bell のテクニカル サポートに連絡し、パッチを入手する必要があります。パッチを入手する方法については、Packard Bell (+1 (801) 579-0161)) にお問い合わせください。


Windows オペレーティング システムの変更によって、QuickBooks versions 2.0 および 3.0 は、機能の一部が正しく動作しません。

QuickBooks version 2.0 および 3.0 では、ネットワーク プリンタが使われます。ネットワーク プリンタはプリンタ ポートに関連付けられている必要があります (これをプリンタ ポートの割り当てといいます)。

プリンタ ポートの割り当てに関する説明を表示するには、このボタン [image] をクリックしてください。

QuickBooks version 2.0 を Windows 95 で実行するには、次のようにしてください。

Windows 95 で正しく動作するように、QuickBooks のインターフェイス情報を変えるには

1	Windows 95 で使用できるプログラムの作成を始めるには、このボタン [image] をクリックしてください。

2	[File] メニューの [Choose Program] をクリックします。

3	[マイ コンピュータ] アイコンをダブルクリックします。

4	QuickBooks のプログラムが保存されているドライブをダブルクリックします。QuickBooks は通常、ドライブ C に保存されています。

5	QuickBooks のプログラムが保存されているフォルダに移動し、QuickBooks のプログラムをダブルクリックします。

6	QBW というファイルを探し、それをダブルクリックします。

7	[Make Compatible program] で、[Win 3.1 Style Controls] チェック ボックスがオンになっていることを確かめます。

8	[File] メニューの [Save As] をクリックします。

9	[File] メニューの [Exit] をクリックします。

QuickBooks の最新バージョンは、Windows 95 で使用できます。このバージョンの入手方法については、ソフトウェアの開発元、または Intuit (+1 (800) 624-8742、+1 (415) 322-0573) にお問い合わせください。


Microsoft FORTRAN PowerStation for MS-DOS and Windows は、Windows 3.1 の環境で使ったときに、最も効果的に動作するように設定されています。このため、Microsoft FORTRAN PowerStation を Windows 95 で使うと問題が起きます。問題が起きるのは、グラフィックス プログラムのコンパイル後に、そのプログラムを使ったときです。このとき、通常のグラフィックス出力の代わりにランタイム エラーが出力されます。

この問題に対処するには、パッチを使用します。現在、このプログラムの version 1.0a ではなく、version 1.0 を使っている場合は、最新バージョンを入手する必要があります。プログラムのバージョンを調べるには、[BIN] フォルダに移動し、LINK.EXE を実行します。プログラムのバージョンが 1.0a の場合は、"Version 1.0F" という文字列が表示されます。

このプログラムに対するパッチを入手するには、Microsoft プロダクト サポート サービスにお問い合わせください。米国またはカナダの場合は、+1 (206) 635-7015 にお問い合わせください。また、Microsoft Software Library (MSL) から、自己解凍形式の FPSFIX.EXE というファイルが入手できます。このファイルを入手できるサービスは次のとおりです。

サービス	アクセス方法
CompuServe	「GO MSL」と入力し、「FPSFIX95.EXE」を検索します。
Anonymous FTP	ftp.microsoft.com で、\SOFTLIB\MSLFILES ディレクトリに移動し、FPSFIX95.EXE をダウンロードします。
FORTRAN PowerStation のデバッグ プログラムにも、Windows 95 で実行した場合、問題が起きることが確認されています。Microsoft では、現在この問題に対応するパッチを作成しています。

Microsoft では、CompuServe で多彩なフォーラムを運営しており、Microsoft ユーザーで構成する世界規模のコミュニティを通じて、ユーザーとの対話を促進しています。また、Microsoft のサポート エンジニアと直接情報をやり取りでき、Microsoft のデータ ベースにアクセスすることができます。このサポート料金は無料です。ただし、CompuServe のアクセス料金は必要です。CompuServe 情報サービス (CIS) に加入するには、CompuServe (+1 (800) 848-8199) にお問い合わせください。


Windows オペレーティング システムが変更されたため、Windows 95 では、このプログラムは正しくインストールされないことがあります。この問題に対処するには、WIN.INI ファイルにコマンド行を追加します。これによって、Windows 95 は、セットアップ プログラムに Windows のバージョンを 3.1 と返すようになります。

セットアップ プログラムを実行できるようにするには

1	この手順を印刷するか、メモしておきます。

2	このボタン [image] をクリックし、システム エディタを起動してください。

3	[ウィンドウ] メニューの [WIN.INI] をクリックします。

4	[Compatibility] セクションに移動します。

5	[Compatibility] セクションに次の行を追加します。

DSHELL=0x0020000

6	[ファイル] メニューの [システム エディタの終了] をクリックします。

7	[はい] をクリックして WIN.INI ファイルの変更を保存します。

8	コンピュータを再起動し、セットアップ プログラムを実行します。

9	2 ～ 7 の手順を実行します。ただし、WIN.INI ファイルに追加した行は削除します。


Windows 95 では、Reflection X version 4.0 および 4.1 を実行しないでください。

このプログラムの詳細については、次の方法でお問い合わせください。

方法	電話番号または宛先
電話	+31 (70) 375-11-00
FAX	+31 (70) 356-12-44
郵便	WRQ Europe，Buitenhof 47，2513 AH Den Haag，The Netherlands
米国の場合は、WRQ カスタマ サービスにお問い合わせください。

方法	電話番号または宛先
電話	+1 (206) 217-7100
FAX	+1 (206) 217-0293
郵便	WRQ，1500 Dexter Avenue North，Seattle WA 98109-3051，USA


Microsoft Mouse Manager または IntelliPoint でボタン移動 (SnapTo) 機能を使ったときに、エラー メッセージが表示されないようにするには、POINTER.EXE および POINTER.DLL というファイルをアップデートする必要があります。次のようにしてください。

POINTER.EXE ファイルおよび POINTER.DLL ファイルをアップデートするには

1	このボタン [image] をクリックし、[マウスのプロパティ] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[情報] タブをクリックし、[変更] をクリックします.

既に Microsoft マウスが選ばれている場合、以下の手順を実行する必要はありません。

3	[すべてのデバイスを表示] をクリックします。

4	[製造元] ボックスの一覧で [Microsoft] をクリックします。

5	[モデル] ボックスの一覧で使っているマウスの種類をクリックし、[OK] をクリックします。

これで、POINTER.EXE および POINTER.DLL のアップデート バージョンが、Windows 95 のセットアップ ディスクまたは CD-ROM からコピーされます。

注	AUTOEXEC.BAT ファイルで、無効な Mouse または Msinput フォルダが指定されている場合は、ファイル コピー エラーが起きることがあります。AUTOEXEC.BAT ファイルに "SET MOUSE=C:\MOUSE" または "SET MSINPUT=C:\MSINPUT" という行がないことを確かめてください。エラーが起きた場合は、以下の手順をメモするか、または印刷してください。まず、AUTOEXEC.BAT ファイルの "SET MOUSE" または "SET MSINPUT" と記述されている行を修正し、Windows を再起動します。その後、上の手順に従って実行します。

既に Microsoft マウスが選ばれていても、Mouse Manager または IntelliPoint の機能を使うとエラー メッセージが表示される場合は、新しいファイルがハード ディスクの適切な場所にコピーされていません。これに対処するには、次のようにします。

以前のファイルを新しいファイルに置き換えるには

1	[スタート] ボタンをクリックし、[検索] をポイントします。

2	[ファイルやフォルダ] をクリックし、[名前] ボックスに次のように入力します。

POINTER.*

3	[検索開始] をクリックします。

POINTER.EXE ファイルおよび POINTER.DLL ファイルが 2 組検索されます。以前のバージョンのファイルは、通常、"C:\MOUSE"、"C:\MSINPUT"、または "C:\MSMOUSE" というフォルダにあります。

4	POINTER.EXE ファイルおよび POINTER.DLL ファイルを、Windows 95 をインストールしたフォルダから、以前のバージョンがあるフォルダにコピーして置き換えます。ファイルのコピーの詳細については、下の "関連項目" を参照してください。

 関連項目


QualiType FontHandler version 1.0 は、Windows 3.1 で動作するように開発されています。Windows 95 では、TrueType サブシステムが大幅に変更されたため、TrueType フォントのインストール、アンインストール、およびグルーピングに関する機能が制限されています。ただし、FontHandler のインストール済みのフォントを表示する機能、サンプル シートの印刷機能、Adobe Type Manager フォントのインストール、アンインストール、およびグルーピングに関する機能は、正しく動作します。

新しい FontHandler の詳細については、QualiType FontHandler に記載されている製品サポート窓口にお問い合わせください。

米国では、QualiType にお問い合わせください。アップグレード バージョンを注文する場合は、+1 (800) 950-2921 にお問い合わせください。一般的な情報については、QualiType (+1 (313) 822-2921) に電話でお問い合わせになるか、または 70672.2335@compuserve.com に電子メールでお問い合わせください。


Microsoft Sound System version 2.0 のセットアップ プログラムを実行すると、ハード ディスクにあるファイルを上書きするかどうかを確認するメッセージが表示されます。この場合は、必ず [いいえ] をクリックし、既存のファイルを上書きしないようにしてください。[はい] をクリックすると、コンピュータが応答しなくなり、Windows 95 を再インストールしなければならなくなります。


Windows 95 では、Cirrus Logic WinMode ユーティリティを使って画面の設定を変えないでください。画面解像度、表示色などの設定を調整するには、コントロールパネルの [画面] アイコンをダブルクリックします。

表示する情報	クリックしてください。
表示色と解像度の設定
画面解像度の変更
大きいフォントまたは小さいフォントの切り替え
実際の大きさとディスプレイでの表示を合わせる
ディスプレイのリフレッシュ レートは、MS-DOS ベースの Clmode ユーティリティでも変更できます。次のようにしてください。

ディスプレイのリフレッシュ レートを変えるには

1	この手順をメモするか、または印刷します。

2	[スタート] ボタンをクリックし、[Windows の終了] をクリックします。

3	[コンピュータを再起動する] をクリックし、[はい] をクリックします。

4	"Starting Windows 95 ..." というメッセージが表示されたら、F8 キーを押して離します。

5	コマンド プロンプトだけで Windows 95 を起動するために 6 キーを押し、Enter キーを押します。

6	コマンド プロンプトで次のように入力します。

c:\windows\vgautil\clmode

7	Clmode プログラムでリフレッシュ レートを変えます。

8	Clmode プログラムを終了し、コンピュータを再起動します。

Windows 95 で使用できる WinMode プログラムのアップデート バージョンについては、ハードウェアの開発元にお問い合わせください。


Uninstaller 2 は、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。Windows 95 では、機能の一部が正しく動作しないことがあります。Windows 95 用に開発された Uninstaller の最新バージョンにアップグレードすることをお勧めします。

このプログラムの詳細については、MicroHelp (+1 (404) 516-0899) にお問い合わせください。


このバージョンの TOWER は、Windows 95 では正しく動作しません。新しいバージョンの入手方法などについては、オープンブック (株) ユーザーサポート (043ｰ297ｰ6144) にお問い合わせください。


Macromedia Action! version 1.0 は、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。オペレーティング システムが変更されたため、このプログラムは Windows 95 では正しく動作しません。


16 ビット バージョンの秀 Term は、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。このため、Windows 95 のディスプレイ ドライバの中には、スクロールなどの操作の後に画面の再描画が正しく行われないものがあります。この問題が起きた場合は、32 ビット バージョンの最新版か、アップデートされた 16 ビット バージョンの秀 Term を入手してください。


このバージョンの TOWER は、Windows 95 にはインストールできません。新しいバージョンの入手方法などについては、オープンブック (株) ユーザーサポート (043-297-6144) にお問い合わせください。


このプログラムは、以前のバージョンの Windows または MS-DOS 用に開発されています。Windows 95 で実行するには、特殊な設定の MS-DOS モードでアプリケーションを実行し、標準の MS-DOS モードの設定より多くのメモリを使用できるように指定する必要があります。アプリケーションを実行できるかどうかは、アプリケーションの設定によって異なります。

MS-DOS モードでアプリケーションを実行し、最大限にメモリを使用できるように設定するには

1	アプリケーションのアイコンをクリックします。

2	[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。

3	[プログラム] タブをクリックし、[詳細設定] をクリックします。

4	[MS-DOS モード] チェック ボックスをオンにし、[新しい MS-DOS 設定を指定する] をクリックします。

5	[設定] をクリックします。

6	このアプリケーションの実行に必要なオプション以外のチェック ボックスをオフにします。

7	各ダイアログ ボックスの [OK] をクリックし、変更内容を保存します。

上の手順を実行しても、アプリケーションが正しく動作しない場合は、この手順を繰り返し、不要なドライバを削除してください。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このプログラムは、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。オペレーティング システムが変更されたため、このプログラムは Windows 95 では正しく動作しないことがあります。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このプログラムは、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。オペレーティング システムが変更されたため、このプログラムは Windows 95 では正しく動作しないことがあります。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このプログラムは、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。オペレーティング システムが変更されたため、このプログラムは Windows 95 では正しく動作しないことがあります。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このプログラムは、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。オペレーティング システムが変更されたため、このプログラムは Windows 95 では正しく動作しないことがあります。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このプログラムは、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。オペレーティング システムが変更されたため、このプログラムは Windows 95 では正しく動作しないことがあります。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このプログラムは、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。オペレーティング システムが変更されたため、このプログラムは Windows 95 では正しく動作しないことがあります。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このプログラムは、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。オペレーティング システムが変更されたため、このプログラムは Windows 95 では正しく動作しないことがあります。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このプログラムは以前のバージョンの Windows 用に開発されています。オペレーティング システムが変更されたため、このプログラムは Windows 95 では正しく動作しないことがあります。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このプログラムは、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。オペレーティング システムが変更されたため、このプログラムは Windows 95 では正しく動作しないことがあります。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このプログラムは、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。オペレーティング システムが変更されたため、このプログラムは Windows 95 では正しく動作しないことがあります。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このプログラムは以前のバージョンの Windows 用に開発されています。オペレーティング システムが変更されたため、このプログラムは Windows 95 では正しく動作しないことがあります。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このプログラムは、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。オペレーティング システムが変更されたため、このプログラムは Windows 95 では正しく動作しないことがあります。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このプログラムは、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。オペレーティング システムが変更されたため、このプログラムは Windows 95 では正しく動作しないことがあります。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このプログラムは以前のバージョンの Windows 用に開発されています。オペレーティング システムが変更されたため、このプログラムは Windows 95 では正しく動作しないことがあります。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このプログラムは、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。オペレーティング システムが変更されたため、このプログラムは Windows 95 では正しく動作しないことがあります。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このプログラムは、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。オペレーティング システムが変更されたため、このプログラムは Windows 95 では正しく動作しないことがあります。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このプログラムは、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。オペレーティング システムが変更されたため、このプログラムは Windows 95 では正しく動作しないことがあります。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このプログラムは、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。オペレーティング システムが変更されたため、このプログラムは Windows 95 では正しく動作しないことがあります。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このプログラムは、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。オペレーティング システムが変更されたため、このプログラムは Windows 95 では正しく動作しないことがあります。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このプログラムは、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。オペレーティング システムが変更されたため、このプログラムは Windows 95 では正しく動作しないことがあります。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このプログラムは、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。オペレーティング システムが変更されたため、このプログラムは Windows 95 では正しく動作しないことがあります。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このプログラムは、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。オペレーティング システムが変更されたため、このプログラムは Windows 95 では正しく動作しないことがあります。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。


このプログラムは、以前のバージョンの Windows 用に開発されています。オペレーティング システムが変更されたため、このプログラムは Windows 95 では正しく動作しないことがあります。

このプログラムの詳細については、プログラムの開発元にお問い合わせください。