DEC Network Printing Software for Windows 95 のヘルプ

DEC Network Printing Software for Windows 95 は、ネットワークに接続された DEC のプリンタに Windows 95 システムから直接印刷する機能を提供するものです。詳細については、お使いのプリンタをクリックしてください。

DEC Desktop プリンタ	DEC PrintServer プリンタ


DEC Desktop プリンタの目次 -- 展開
DEC Desktop プリンタの目次

 展開

DEC Network Printing Software for Windows 95 の機能

ネットワーク プリンタのセットアップ

印刷方法

DEC Desktop プリンタの管理

トラブルシューティング

著作権について


DEC Desktop プリンタの目次 -- 縮小
DEC Desktop プリンタの目次

 縮小

DEC Network Printing Software for Windows 95 の機能

いろいろな環境からの DEC Desktop プリンタへの印刷

DEC Desktop プリンタについて

保証およびサービスについて

ライセンスについて

ネットワーク プリンタのセットアップ

印刷方法

アプリケーションからの印刷

テキスト ファイルの印刷

DEC Desktop プリンタの管理

DEC Desktop プリンタのためのクライアント/サーバー印刷のセットアップ

ポートの管理

既存のポートの設定

デバッグ ツール

トラブルシューティング

著作権について


DEC PrintServer プリンタの目次 -- 展開
DEC PrintServer プリンタの目次

 展開

DEC Network Printing Software for Windows 95 の機能

ネットワーク プリンタのセットアップ

印刷方法

DEC PrintServer プリンタの管理

トラブルシューティング

著作権について


DEC PrintServer プリンタの目次 -- 縮小
DEC PrintServer プリンタの目次

 縮小

DEC Network Printing Software for Windows 95 の機能

いろいろな環境からの DEC PrintServer プリンタへの印刷

DEC PrintServer プリンタについて

保証およびサービスについて

ライセンスについて

ネットワーク プリンタのセットアップ

印刷方法

アプリケーションからの印刷

テキスト ファイルの印刷

DEC PrintServer プリンタの管理

DEC PrintServer プリンタのためのクライアント/サーバー印刷のセットアップ

ポートの管理

既存のポートの設定

デバッグ ツール

DEC PrintServer プリンタのトレイの標準設定の指定

DEC PrintServer プリンタの給紙トレイ/排出トレイの標準設定の更新

DEC PrintServer プリンタのトレイの設定を標準に戻す

トラブルシューティング

著作権について


著作権について

本書の著作権は日本ディジタル イクイップメント株式会社 (日本 DEC) が保有しており、本書中の解説および図、表は日本 DEC の文書による許可なしに、その全体または一部を、いかなる場合にも再版あるいは複製することを禁じます。

また、本書に記載されている事項は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご承知おきください。万一、本書の記述に誤りがあった場合でも、日本 DEC は一切その責任を負いかねます。

本署で解説するソフトウェア (対象ソフトウェア) は、所定のライセンス契約が締結された場合に限り、その使用あるいは複製が許可されます。

日本 DEC は、日本 DEC または日本 DEC の指定する会社から納入された機器以外の機器で対象ソフトウェアを使用した場合、その性能あるいは信頼性について一切責任を負いかねます。

(c) Digital Equipment Corporation Japan 1995

商標：

Alpha AXP、DEC、DECcolorwriter、DEChub、DEClaser、DECnet、DECserver、DECwindows、OpenVMS、PATHWORKS、PrintServer、ThinWire、ULTRIX、VMS、および DEC のロゴは、米国 DEC Equipment Corporation の商標です。

Apple、AppleTalk、LaserWriter、および Macintosh は、米国 Apple Computer, Inc. の登録商標です。

AIX、IBM、および OS/2 は、米国 International Business Machines Corporation の登録商標です。

Data Products は、米国 Data Products Corporation の登録商標です。

HP、HP-UX、LaserJet、および PCL は、米国 Hewlett-Packard Company の登録商標です

Intel は、米国 Intel Corporation の商標です。

LBP は、キヤノン株式会社の登録商標です。

Microsoft、MS-DOS、および Windows は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の商標です。

NetWare は、米国 Novell, Inc. の商標です。

OSF/1 は、米国 Open Software Foundation, Inc. の登録商標です。

PostScript は、米国 Adobe Systems, Inc. の商標です。

QMS は、米国 QMS, Inc の登録商標です。

SCO は、米国 The Santa Cruz Operation, Inc. の商標です。

Solaris および Sun は、米国 Sun Microsystems, Inc. の登録商標です。

Sony は、ソニー株式会社の登録商標です。

TI は、米国 Texas Instruments, Inc. の登録商標です。

UNIX および Open Look は、米国 UNIX System Laboratories, Inc. の登録商標です。

その他、記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。


DEC Network Printing Software for Windows 95 の機能

DEC Network Printing Software for Windows 95 と同様のネットワーク印刷機能を持つソフトウェアはほかにありません。DEC Network Printing Software for Windows 95 には、次のような利点があります。

高い印刷品質が得られます。

高速な印刷ができます。

ネットワークに存在する任意の DEC のプリンタに出力できます。

プリンタの標準設定を調べて、期待どおりの印刷ができるような PostScript ファイルを作成できます。これによって、共有プリンタを有効に使用できます。

印刷ジョブの状態が、プリント マネージャからリアルタイムに確認できます。

選択できる印刷時の設定には、次のようなものがあります。

-  どの用紙トレイを使うか

-  両面印刷にするか片面印刷にするか

-  そのほかの設定

イベント ビューアに表示されるメッセージを見て、DEC PrintServer プリンタのパフォーマンスを調節できます。

プリンタの状態を確認できます。

選択できるプリンタの設定には、次のようなものがあります。

-  見出しページを印刷するかどうか

-  標準でどの用紙トレイを使うか

-  プリンタの使用の監視方法

-  そのほかの設定

参照

いろいろな環境からの DEC PrintServer プリンタへの印刷

DEC PrintServer プリンタについて

DEC Network Printing Software for Windows 95 のライセンスについて

保証およびサービスについて


DEC Network Printing Software for Windows 95 の機能

DEC の Network Printing Software for Windows 95 と同様のネットワーク印刷機能を持つソフトウェアはほかにありません。DEC Network Printing Software for Windows 95 には、次のような利点があります。

高い印刷品質が得られます。

高速な印刷ができます。

ネットワークに存在する任意の DEC のプリンタに出力できます。

プリンタの標準設定を調べて、期待どおりの印刷ができるような PostScript ファイルを作成できます。これによって、共有プリンタを有効に使用できます。

印刷ジョブの状態をプリント マネージャからリアルタイムに確認できます。

選択できる印刷時の設定には、次のようなものがあります。

-  どの用紙トレイを使うか

-  両面印刷にするか片面印刷にするか

選択できるプリンタの設定には、次のようなものがあります。

-  見出しページを印刷するかどうか

-  標準でどの用紙トレイを使うようにするか

-  プリンタの使用の監視方法

-  そのほかの設定

参照

いろいろな環境からの DEC Desktop プリンタへの印刷

DEC Desktop プリンタについて

DEC Network Printing Software for Windows 95 のライセンスについて

保証およびサービスについて


いろいろな環境からの DEC PrintServer プリンタへの印刷

DEC Network Printing Software for Windows 95 は、次のような各種の印刷環境に対応しています。

ダイレクトな印刷環境：

複数の Windows 95 が、印刷サーバーを経由せずに TCP/IP を使って直接 DEC ネットワーク プリンタと通信するような環境を指します。それらは、同等に直接 DEC ネットワーク プリンタから印刷およびジョブの状態を受け取ります。

Windows 95 クライアント/サーバーの印刷環境：

複数の Windows 95 が 1 台の Windows 95 と通信する環境を指します。

マルチ オペレーティング システム型クライアント/サーバーの印刷環境：

Windows 95 以外のオペレーティング システムが Windows 95 サーバーと通信する環境を指します。

クライアント/サーバーの印刷環境では、DEC ネットワーク プリンタと直接通信するのはサーバーになります。サーバーは、クライアント ワークステーションからの印刷ジョブを DEC ネットワーク プリンタに送り、プリンタからの印刷ジョブの状態をクライアントに送り返します。印刷ジョブの途中でトナー切れになったり紙詰まりを起こすと、その状態が通知されます。そのため、問題を解決して印刷ジョブを最後まで完了させることができます。

ワークステーションとサーバー間では複数のネットワーク プロトコルの共存ができますが、サーバーと DEC ネットワーク プリンタとの通信には TCP/IP が使用されます。


いろいろな環境からの DEC Desktop プリンタへの印刷

DEC Network Printing Software for Windows 95 は、次のような各種の印刷環境に対応しています。

ダイレクトな印刷環境：

複数の Windows 95 が、印刷サーバーを経由せずに TCP/IP を使って直接 DEC ネットワーク プリンタと 通信するような環境を指します。それらは、同等に直接 DEC ネットワーク プリンタから印刷およびジョブの状態を受け取ります。

Windows 95 クライアント/サーバーの印刷環境：

複数の Windows 95 が 1 台の Windows 95 と通信する環境を指します。

マルチ オペレーティング システム型クライアント/サーバーの印刷環境：

Windows 95 以外のオペレーティング システムが Windows 95 サーバーと通信する環境を指します。

クライアント/サーバー環境では、DEC ネットワーク プリンタと直接通信するのはサーバーになります。サーバーは、クライアント ワークステーションからの印刷ジョブを DEC ネットワーク プリンタに送り、プリンタからの印刷ジョブの状態をクライアントに送り返します。ワークステーションとサーバーの間では複数のネットワーク プロトコルが共存ができますが、サーバーと DEC ネットワーク プリンタとの通信には TCP/IP が使用されます。


DEC PrintServer プリンタについて

DEC Network Printing Software for Windows 95 V5.0-3aMS は、Windows 95 システムから直接 DEC PrintServer プリンタに出力する機能を提供します。Windows NT 3.5 のシステムをお持ちの場合は、そこからPrintServer ソフトウェアを読み込んで DEC PrintServer プリンタの設定および管理するようにすれば、その特別な機能を使用できます。

サポートされているプリンタは、次のとおりです。

PrintServer 17/600

PrintServer 20

PrintServer 32

PrintServer 40 Plus

turbo PrintServer 20

これらのプリンタには、Windows 95 システムから PrintServer ソフトウェアを読み込むことはできません。

DEC PrintServer プリンタの特別な機能の一部を次に示します。

印刷ジョブの状態

ネットワーク プロトコル

予測可能なジョブの完了

Adobe PostScript 規格

各種プラットフォームで動作


印刷ジョブの状態

DEC PrintServer プリンタは、印刷ジョブの開始時と終了時、用紙切れ、トナー切れ、紙詰まりなどの問題が起きた場合に詳細な印刷ジョブの状態を提供します。この状態は Windows NT のイベント ビューアで確認することができます。このため、DEC PrintServer プリンタが別の建物にある場合でも、またはほかの国にある場合でも、コンピュータから離れずにこれらの情報を得ることができます。


ネットワーク プロトコル

DEC PrintServer プリンタは、実際にネットワーク アドレスを持ちます。DEC PrintServer プリンタは、TCP/IP プロトコル ネットワークのホストであり、また、DECnet プロトコル ネットワークの終端ノードとなります。


予測可能なジョブの完了

DEC PrintServer プリンタは、用紙切れやトナー切れになった場合、機械的な問題が起きた場合、カバーが開いている場合、紙詰まりを起こした場合などでも、印刷されなかったページを自動的に印刷し直します。正しく印刷されたページがもう一度印刷されてしまうことはありません。


Adobe PostScript 規格

DEC PrintServer プリンタは、PostScript Level 1 および Level 2 のページ記述言語のインタープリタを搭載しています。PrintServer は、DEC と Adobe の共同開発であるため、Adobe の PostScript Language Reference Manual, 2nd Edition ("レッド ブック") で規定されている Adobe PostScript 規格に完全に準拠しています。


各種プラットフォームで動作

DEC PrintServer プリンタは、各種のオペレーティング システムやプラットフォームの間で共有できます。また、TCP/IP プロトコル と DECnet プロトコル も同時に使用できます。対応しているネットワーク トランスポートと印刷プラットフォームは増え続けています。現時点では、次のプラットフォームに対応しています。

-  Windows NT

-  HP-UX

-  Digital UNIX (OSF/1)

-  OpenVMS VAX および AXP

-  ULTRIX

これらの環境から DEC PrintServer プリンタに出力する方法については、DEC の販売員にお問い合わせください。


DEC Desktop プリンタについて

DEC Network Printing Software for Windows 95 V5.0-3aMS は、ネットワーク接続された DEC Desktop プリンタに Windows 95 システムから直接出力する機能を提供します。対応している機種は、次のとおりです。

ネットワーク インターフェイス カード 搭載 DEClaser 3500 (TCP/IP 経由) (注： 日本では、販売されていません)

ネットワーク インターフェイス カード 搭載 DEClaser 5100 (TCP/IP 経由)

RapidPrint ネットワーク サーバー搭載 DECcolorwriter 1000 (TCP/IP 経由)

ネットワーク インターフェイス カードおよび RapidPrint ネットワーク サーバーのどちらも、次のネットワーク プロトコルが使用できます。

TCP/IP

Novell

EtherTalk

LAT


DEClaser 3500 -- 印刷速度 12 ページ/分のレーザー プリンタ。10 人までの小規模から中規模での使用に適しています。解像度は 600 x 600 dpi で、PostScript Level 2、PCL5e、ANSI、および ASCII に対応しています。フォントは英文 53 種類を内蔵しており、DECimage という PostScript の解像度を 256 階調のグレースケールにする特殊な機能も持っています。

インターフェイスは、シリアル、パラレル、およびネットワーク インターフェイス カードの 3 つが用意されており、この 3 つのインターフェイスは同時に使用できます。したがって、1 台のプリンタで、PC、Macintosh システム、UNIX ワークステーション、PC LAN、および DECやIBM のターミナル ネットワークに対応できます。


DEClaser 5100 -- 印刷速度 8 ページ/分のレーザー プリンタ。10 人までの小規模から中規模での使用に適しています。標準の解像度の設定は 600 x 600 dpi ですが、1200 x 1200 dpi もできます。PostScript Level 2、PCL5e、および ASCII に対応しています。フォントは、英文 73 種類のスケーラブル PostScript フォントと、47 種類の PCL フォントを内蔵しており、DECimage という PostScript の解像度を 256 階調のグレースケールにする特殊な機能も持っています。

インターフェイスは、シリアル、パラレル、および AppleTalk の 3 つが用意されており、この 3 つのインターフェイスは同時に使用できます。したがって、1 台のプリンタで、PC、Macintosh システム、UNIX ワークステーション、PC LAN、および DEC や IBM のターミナル ネットワークに対応しています。


DECcolorwriter 1000 -- 印刷速度 2 ページ/分、解像度 600 x 300 dpi の高速サーマル ワックス プリンタです。Pantone 標準カラー システムが採用されており、PostScript Level 2、HP-GL、および PCL5 をサポートしています。フォントは英文 17 種類を内蔵しており、39 種類までのオプションのフォントが搭載できます。


保証およびサービスについて

ソフトウェア保証

本ソフトウェアについては、日本 DEC 所定のソフトウェア保証基準に定められた保証が提供されます。

ソフトウェア製品サービス

日本 DEC では、いろいろなサービス オプションを提供しています。詳細については、最寄りの日本 DEC 各支店/営業所にお問い合わせください。


ライセンスについて

DEC Network Printing Software for Windows 95 V5.0-3aMS は、Digital Equipment Corporation's Standard Terms and Conditions のライセンス規定のもとで提供されています。

このソフトウェアを使うためのライセンスは、PrintServer、DEClaser、または DECcolorwriter の各プリンタに含まれています。

このライセンスは、このソフトウェアを単一の CPU または機器で使う権利を与えるとともに、このソフトウェアを PrintServer、DEClaser、または DECcolorwriter プリンタへのアクセスに必要なローカル エリア ネットワーク上に存在する任意の CPU または機器にコピーする権利を与えるものです。

参照

保証およびサービスについて


印刷方法

DEC Network Printing Software for Windows 95 を使うと、DEC ネットワーク プリンタに直接アクセスできるようになり、DEC PostScript プリンタをローカルに接続して印刷する場合と同じように出力できます。

ネットワーク プリンタへの印刷方法と物理的に接続されたプリンタへの印刷方法は次の点で異なります。物理的に接続されたプリンタへ印刷する場合は、copy コマンドに LPT 1 などのポート名を指定すれば、コマンドから印刷できます。しかし、ネットワーク プリンタへ印刷する場合は、この方法は使用できません。

以下のトピックでは、ネットワーク プリンタに対して印刷する場合の代表的な方法を説明します。

アプリケーションからの印刷

テキスト ファイルの印刷


アプリケーションからの印刷

アプリケーションからの DEC ネットワーク プリンタへの印刷方法は、ほかのプリンタの場合と同じです。アプリケーションから [プリンタの設定] をクリックし、目的のプリンタとオプションをクリックします。次に、[印刷] をクリックしてドキュメントを印刷します。


テキスト ファイルの印刷

テキスト ファイルはネットワーク プリンタで印刷できます。"テキスト ファイル" という言葉は多少わかりにくい言葉ですが、メモ帳で表示できるファイルは、テキスト ファイルとして印刷できます。テキスト ファイルの例としては、.ini ファイルやコマンド ファイルが挙げられます。また、データ ファイルにも、テキスト ファイルのものがあります。

テキスト ファイルを印刷するには

1	目的のファイルをメモ帳で表示します。

2	メモ帳の [ファイル] メニューの [ページ設定] をクリックし、目的のプリンタとオプションをクリックします。

3	メモ帳の [印刷] を使って、ファイルを印刷します。


DEC PrintServer プリンタの管理

Windows 95 システムからの DEC ネットワーク プリンタの管理方法は、ほかの PostScript プリンタの管理方法とほとんど同じです。標準の [プリンタ] フォルダを使って、プリンタの一時停止や再開、ネットワークでのプリンタの共有、プリンタの監視を行います。プリンタを新しく追加するにはプリンタ ウィザードを使います。[プリンタ] フォルダの [プリンタの追加] アイコンをダブルクリックすると、プリンタ ウィザードが起動されます。

なお、DEC ネットワーク プリンタに特有の作業もあります。たとえば、ネットワーク プリンタをネットワークのユーザーが使えるようにするためには、プリンタのアドレスを設定する必要があります。これはネットワーク プリンタに特有の作業です。

以下のトピックでは、印刷に関する代表的な管理作業について説明します。

DEC PrintServer プリンタのためのクライアント/サーバー印刷のセットアップ

ポートの管理

デバッグ ツール

DEC PrintServer プリンタのトレイの標準設定の詳細については、以下のトピックを参照してください。

PrintServer プリンタのトレイの標準設定の指定

DEC PrintServer プリンタの給紙トレイ/排出トレイの標準設定の上書き

DEC PrintServer プリンタのトレイの設定を標準に戻す

参照

印刷に関する一般的な問題については、Windows 95 ヘルプを参照してください。Windows 95 ヘルプを表示するには、[スタート] ボタンをクリックし、[ヘルプ] をクリックしてください。


DEC Desktop プリンタの管理

Windows 95 システムからの DEC ネットワーク プリンタの管理方法は、ほかの PostScript プリンタの管理方法とほとんど同じです。標準の [プリンタ] フォルダを使って、プリンタの作成、プリンタの一時停止や再開、プリンタへのアクセス権の制御、ネットワーク上でのプリンタの共有、プリンタの監視を行います。

なお、DEC ネットワーク プリンタに特有の作業もあります。たとえば、ネットワーク プリンタをネットワークのユーザーが使えるようにするためには、プリンタのアドレスを設定する必要があります。これはネットワーク プリンタに特有の作業です。

以下のトピックでは、印刷に関する代表的な管理作業について説明します。

DEC Desktop プリンタのためのクライアント/サーバー印刷のセットアップ

ポートの管理

デバッグ ツール

参照

印刷に関する一般的な問題については、Windows 95 ヘルプを参照してください。Windows 95 ヘルプを表示するには、[スタート] ボタンをクリックし、[ヘルプ] をクリックしてください。


DEC PrintServer プリンタのためのクライアント/サーバー印刷のセットアップ

DEC Network Printing Software for Windows 95 を使うと、Windows 95 が動作する任意のシステムから、DEC ネットワーク プリンタへ直接印刷することができます。しかし、Windows 95 が動作する 2 台のシステムをクライアント/サーバーの関係で使う方法もあります。

注  DEC では、印刷サービスを共有する方法よりも、ローカル ネットワーク上のすべてのシステムに DEC Network Printing Software for Windows 95 をインストールして使う方法をお勧めします。

印刷サービスを共有するときは、あるシステムを印刷サーバーとして使い、このシステムに DEC Network Printing Software for Windows 95 をインストールします。ネットワーク プリンタはこのシステムによって管理され、ネットワークで共有されるようになります。ほかのシステムは印刷クライアントとなり、印刷サーバーとなっているシステムの共有プリンタに接続します。

参照

ライセンスについて

いろいろな環境からの DEC PrintServer プリンタへの印刷


DEC Desktop プリンタのためのクライアント/サーバー印刷のセットアップ

DEC Network Printing Software for Windows 95 を使うと、Windows 95 が動作する任意のシステムから、DEC ネットワーク プリンタへ直接印刷することができます。しかし、Windows 95 が動作する 2 台のシステムをクライアント/サーバーの関係で使う方法もあります。

注  DEC では、印刷サービスを共有する方法よりも、ローカル ネットワーク上のすべてのシステムに DEC Network Printing Software for Windows 95 をインストールして使う方法をお勧めします。

印刷サービスを共有するときは、あるシステムを印刷サーバーとして使い、このシステムに DEC Network Printing Software for Windows 95 をインストールします。ネットワーク プリンタはこのシステムによって管理され、ネットワークで共有されるようになります。ほかのシステムは印刷クライアントとなり、印刷サーバーとなっているシステムの共有プリンタに接続します。

参照

ライセンスについて

いろいろな環境からの DEC PrintServer プリンタへの印刷


ポートの管理

Windows 95 の印刷システムは、ポートを介してネットワーク プリンタと通信します。同じネットワーク プリンタに複数のポートが接続するように設定することができます。ポートごとに標準の設定を変えて使いたい場合に、このような設定にすると便利です。たとえば、上段のトレイに色付きの用紙を入れ、各印刷ジョブの先頭をこの用紙で見出しページとして印刷するようにポートを設定し、別のポートでは見出しページを印刷しないように設定にしておくといった使い方ができます。

初めてネットワーク印刷の環境を設定するときには、通常、新しいポートをいくつか作成する必要があります。

後で、DEC ネットワーク プリンタ用にポートの設定を変更する必要が生じたときは、簡単に設定の変更ができます。

参照

ポートの追加

既存のポートの設定


既存のポートの設定

ネットワーク プリンタのアドレスが変わった場合や、プリンタのオプションを変える場合は、ネットワーク ポートを設定する必要があります。

ネットワーク ポートを設定するには

1	タスクバーの [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントします。次に、[プリンタ] をクリックして [プリンタ] フォルダを開きます。

2	DEC ネットワーク プリンタのアイコンをクリックします。

3	[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。

4	[詳細] タブをクリックします。

5	[ポートの設定] ボタンをクリックします。

6	[ポートの設定 -- DEC ネットワーク ポート] ダイアログ ボックスか、さらに表示されるダイアログ ボックスで設定を変えます。ダイアログ ボックス内の項目のヘルプを表示するには、[ヘルプ] をクリックします。

7	[ポートの設定 -- DEC ネットワーク ポート] ダイアログ ボックスの [OK] をクリックします。

参照

[ポートの設定 -- DEC ネットワーク ポート] ダイアログ ボックス


デバッグ ツール

DEC Network Printing Software for Windows 95 には、エンド ユーザーおよびサポート スタッフ用のデバッグ ツールがあり、プリンタやオペレーティング システムの状態を詳しく調べることができます。デバッグ ツールでは、情報を動的に画面に表示したり、ファイルに記録することができます。

トレース は長時間実行させることができ、情報はすべてファイルに出力します。

Bubble はメモリ内で実行され、情報はすべて画面に出力します。

Bubble はメモリ内で実行されるため、注意しないと使用できる動的メモリをすべて消費する可能性があります。[ログ オプション] ダイアログ ボックスには、記録されたメッセージをすべて消し、メモリをクリアする [クリア] ボタンがあります。[トレース] をクリックしておくと、記録されたメッセージはすべてファイルに出力します。

参照

[ログ オプション] ダイアログ ボックス


DEC PrintServer プリンタのトレイの標準設定の指定

DEC PrintServer プリンタのトレイの標準設定の指定には、次の 2 通りの方法があります。

PrintServer に対応しているホスト ソフトウェアを使う

1つ目の方法は、PrintServer に対応しているホスト ソフトウェアを使う方法です。現在、Digital UNIX、Windows NT、OpenVMS、そのほかいくつかのプラットホーム用が用意されています。

PostScript サーバー ループを抜ける

2 つ目の方法は、Exitserverオペレータを使ってサーバー ループを抜ける PostScript 印刷ジョブを実行し、プリンタの状態を変える方法です。このようにしてプリンタの状態を変えた場合は、PrintServer プリンタの電源をいったん切ってもう一度入れなおすことにより、簡単に元の状態に戻すことができます。

警告  サーバー ループを抜けてプリンタの状態を変える機能は PostScript の機能ですが、PostScript に詳しいユーザー以外は、行わないでください。

参照

DEC PrintServer プリンタの給紙トレイ/排出トレイの標準設定の上書き

DEC PrintServer プリンタのトレイの設定を標準に戻す


DEC PrintServer プリンタの給紙トレイ/排出トレイの標準設定の上書き

DEC Network Printing Software for Windows 95 では、ダイアログ ボックスを使って DEC PrintServer プリンタの給紙トレイ/排出トレイの標準設定を上書きすることができ、特定のポートを経由する印刷ジョブを標準とは別の設定で印刷することができます。

DEC PrintServer プリンタのトレイ標準設定は U.S. レター サイズの用紙になっていますが、A4 サイズの用紙で印刷することが多い場合は、A4 サイズの用紙で印刷する設定にしたポートを作成します。こうすることにより、標準設定以外の使用もできるようになり、そのポートに出力するだけで A4 サイズの用紙に印刷できます。

注  トレイの設定を変えた場合、変更した内容が適用されるのは、そのポートを経由した印刷ジョブだけです。

DEC PrintServer プリンタのトレイの標準設定を上書きするには

1	最初にポートを追加します。ポートの追加方法については、「ポートを追加する」を参照してください。

2	[ポートの追加] ダイアログ ボックスで選択されているポートの種類が、お使いの DEC PrintServer プリンタ専用のポートであることを確認します。汎用の PrintServer ポート ("そのほかの PrintServer プリンタ (TCP/IP または DECnet 経由)") の設定を行うことはできません。[オプション] をクリックします。

3	トレイの設定を変えるための項目の詳細については、[オプション] をクリックして [PrintServer プリンタ オプション] ダイアログ ボックスを表示してください。

参照

DEC PrintServer プリンタのトレイの設定を標準に戻す

[PrintServer プリンタ オプション] ダイアログ ボックス

DEC PrintServer プリンタのトレイの標準設定の指定


DEC PrintServer プリンタのトレイの設定を標準に戻す

[DEC ネットワーク プリンタ オプション] ダイアログ ボックスにより DEC PrintServer プリンタのオプションを変えると、標準のトレイの設定が無視され、新しい設定が適用されます。

DEC PrintServer プリンタのトレイの設定を標準に戻すには、[DEC PrintServer プリンタ オプション] ダイアログ ボックスで目的のチェック ボックスをオフにします。

注  トレイの設定を変えた場合、変更した内容が適用されるのは、そのポートを経由した印刷ジョブだけです。

参照

DEC PrintServer プリンタのトレイの標準設定の指定

DEC PrintServer プリンタの給紙トレイ/排出トレイの標準設定の上書き


用語集

以下の用語をクリックすると、意味が表示されます。

Bubble

DECnet プロトコル

Exitserver

PCL

PostScript

PrintServer プリンタ

PostScript プリンタ記述 (PPD) ファイル

TCP/IP プロトコル

インターネット アドレス

サーバー ループ

双方向通信

トレース ファイル

ネットワーク アドレス

ポート

見出しページ


見出しページ

見出しページとは、文書本体の前に印刷されるページのことです。見出しページは特別にデザインされています。このページには、文書の情報が印刷されます。見出しページを印刷するには、[オプション] ダイアログ ボックスで設定します。


双方向通信

両方向に通信できることをいいます。DEC PrintServer プリンタでは、プリンタとユーザーのコンピュータの間で双方向通信ができます。DEC PrintServer プリンタでは、ユーザーに通知するメッセージやエラー メッセージをユーザーのシステムに送信できます。


Bubble

このデバッグ ツールはメモリ内で実行されます。このため、動的メモリを使い切ってしまわないように注意してください。


DECnet プロトコル

DEC で開発されたネットワーク トランスポートです。現在、世界中で使われており、オープンな業界標準の 1 つになっています。

DECnet は長年に渡って使用されているプロトコルで、現在では、いろいろなハードウェア アーキテクチャを持つシステムでサポートされており、DEC をはじめ多くのメーカーで採用されています。

DEC PrintServer プリンタは、TCP/IP と DECnet の通信プロトコルに対応しています。


Exitserver

サーバー ループを抜けるには、PostScript の Exitserver オペレータが必要です。

以下は、Adobe Systems の『PostScript Language Program Design (1988 年 Addison Wesley Publications 発行)』からの引用です。

"Exitserver オペレータは、特殊かつ環境依存型のシステム オペレータで、バッチ PostScript ジョブに対応するデバイスのほとんどで使用できます (標準の言語定義に含まれるものではありません)。exitserver オペレータの目的は、サーバー ループを抜けることです。exitserver オペレータにはパスワードが必要です。パスワードが違うと "invalidpassword" というエラーが起こります。

一般に、ジョブのサーバー ループは、次のジョブに移るときにインタープリタの状態を初期化する役割があります。このため、Exitserver オペレータを使って、サーバー ループの外側で変更すると、それ以降のすべてのジョブにインタープリタの変更された状態が適用されます。"

PrintServer プリンタのインタープリタの状態を元に戻すには、PrintServer プリンタの電源を入れなおしてください。

詳細については、Adobe Systems の『PostScript Language Program Design (1988 年 Addison Wesley Publications 発行)』を参照してください。


インターネット アドレス

IP アドレスともいいます。LAN (ローカル エリア ネットワーク) あるいは WAN (ワイド エリア ネットワーク) では、デバイスはこのアドレスに基づいて識別されます。コンピュータ システムは、インターネット アドレスを使ってネットワーク デバイスと通信します。


ネットワーク アドレス

物理的な Ethernet アドレスです。ネットワークで通信するためにハードウェアで使われるアドレスです。


PCL ページ記述言語

Hewlett Packard の独自のページ制御言語 (PCL) です。DEC のレーザー プリンタのいくつかは PCL に対応しています。DEC Network Printing Software for Windows 95 では、将来のバージョンで PCL に対応します。


ポート

スプーラがプリンタと通信するのに使う仮想的な接続口をいいます。


PostScript ページ記述言語

ドキュメントを印刷できる形式に記述する言語です。PostScript は Adobe Systems が開発し、DEC PrintServer など各種のデバイスの制御用に使われています。


PostScript プリンタ記述 (PPD) ファイル

Adobe Systems が概略を定義した PostScript 規格に従って作成されたテキスト ファイル。PPD ファイルは、書式化された情報テーブルの役割をします。アプリケーションおよびコンポーネントは、PPD の情報に基づいて、排出トレイ、イメージ エンハンスメント オペレータ、両面印刷機能などのプリンタのすべての機能を使用できるようになります。

ご使用のプリンタと合わない PPD ファイルをインストールしたり、使ったりすると、エラーになる PostScript コードが生成されたり、印刷が失敗したり、または予期しない形式で印刷されることがあります。


PrintServer プリンタ

DEC の PrintServer は、完全な双方向、高速、または大容量のプリンタで、Ethernet に直接接続できるほか、強力なリモート管理機能を持っています。


サーバー ループ

以下は、Adobe Systems の『PostScript Language Program Design (1988 年 Addison Wesley Publications 発行)』からの引用です。

"実行スタックは、無限ループのプロシージャから開始されます。インタープリタは、このループを実行するため、アイドル状態の場合でも常にビジーです。このループはサーバー ループといい、ループのたびに新しいジョブがないかどうかがチェックされます (通信ポートの 1 つがアクティブになった場合)。

新しいジョブが見つかると、標準入力ファイルを表すファイル オブジェクトが開かれ、実行スタック上に置かれます。このファイル オブジェクトは EOF に達するまで実行され、EOF に達すると実行スタックからポップされ、インタープリタは再度サーバー ループに入ります。

サーバー ループの第一の役割は、各バッチ ジョブを区別することです。

詳細については、Adobe Systems の『PostScript Language Program Design (1988 年 Addison Wesley Publications 発行)』を参照してください。


トレース ファイル

トレース ファイルには、デバッグ時に出力されたメッセージが保存されます。トレース ファイルを見る場合は、トレース ファイルを適当な名前でコピーし、コピーしたファイルを見ます。トレース ファイル自体は、メッセージが書き込まれている最中は、見ることができません。このほかに、便利なデバッグ ツールとして Bubble があります。


TCP/IP プロトコル

相互に接続されたネットワークどうしで、また、いろいろなハードウェア アーキテクチャのコンピュータ間で、通信できるようにするネットワークの伝送方式。パケット交換型のネットワーク ハードウェアであれば、どのようなものでも使用できます。TCP/IP プロトコルは、Windows 95 オペレーティング システムが動作していないネットワーク ホストとの接続にも使用できます。

DEC PrintServer プリンタは、TCP/IP と DECnet の通信プロトコルに対応しています。


[ポートの追加 -- DEC ネットワーク ポート] ダイアログ ボックス

DEC ネットワーク プリンタへの印刷を行うためのポートを新しく作成します。

このダイアログ ボックスの説明を表示するには、次のボタンをクリックしてください。

  [ポートの種類]

  [TCP/IP]

  [DECnet]

  [名前]

  [アドレス]

  [ポート名]

  [オプション]


[ポートの種類]

一覧からポートの種類を選びます。ポートの種類は、標準では "その他の PrintServer プリンタ" になっています。ただし、PrintServer プリンタのポートを追加する場合でも、お使いのプリンタのモデルを指定することをお勧めします。これによって、ソフトウェアの機能を十分に発揮できます。ポートの種類でモデル名を指定しない場合は、PrintServer をソフト ロードすることができません。

ネットワーク インターフェイス カードを搭載したデスクトップ プリンタが TCP/IP を使ったネットワークに接続されている場合は、"DEClaser 3500 または 5100 Ethernet カード" を選びます。TCP/IP で DEC RapidPrint ネットワーク サーバーを利用するプリンタの場合は、"DEC RapidPrint サーバー" を選びます。


[TCP/IP]

プリンタと通信するためのプロトコルとして TCP/IP プロトコルを選びます。

プリンタとの通信に TCP/IP プロトコルを使うときは、このボタンをクリックします。


[DECnet]

PrintServer プリンタと通信するためのプロトコルとして DECnet プロトコルを選びます。DECnet プロトコルを使って DEC デスクトップ プリンタで印刷することはできません。また、DECnet プロトコルを使って PrintServer プリンタをソフト ロードすることはできません。

注  DECnet プロトコルを使って Windows 95 システムから DEC PrintServer プリンタに印刷するためには、PATHWORKS for Windows 95 が必要です。PATHWORKS for Windows 95 の詳細については、正規販売代理店にお問い合わせください。

プリンタとの通信に DECnet プロトコルを使うときは、このボタンをクリックします。


[名前]

プロトコルごとにプリンタの名前を指定します。

TCP/IP プロトコルの場合は、プリンタのホスト名を入力します。

DECnet プロトコルの場合は、プリンタのノード名を入力します。


[アドレス]

プロトコルごとにプリンタのアドレスを指定します。

TCP/IP プロトコルの場合は、プリンタの TCP/IP アドレスを入力します。

DECnet プロトコルの場合は、プリンタの DECnet アドレスを入力します。


[オプション]

[オプション] ダイアログ ボックスを表示します。

ポートのオプションを設定したり、リモート デバイスを設定するには、[オプション] をクリックします。

参照

[PrintServer プリンタ オプション] ダイアログ ボックス

[DEClaser 3500 または 5100 Ethernet カード オプション] ダイアログ ボックス

[RapidPrint オプション] ダイアログ ボックス


[ポート名]

ポート名を指定します。

ポート名を入力します。

参照

ポート名


ポート名

ポート名は、次の規則に従って付ける必要があります。

-	長さは 1 ～ 50 文字でなければなりません。

-	円記号 (\) は使用できません。

-	既存のポート名と重複する名前を付けることはできません。大文字と小文字は区別されないため、同じ名前で大文字/小文字が違うだけのポート名は、同じポート名と見なされます。


[ポートの設定 -- DEC ネットワーク ポート] ダイアログ ボックス

DEC ネットワーク プリンタに印刷するためのポートを設定します。

このダイアログ ボックスの説明を表示するには、次のボタンをクリックしてください。

  [DEC ネットワーク プリンタ ポートの種類]

  [TCP/IP]

  [DECnet]

  [名前]

  [アドレス]

  [ポート名]

  [オプション]


[ポート名]

設定対象のポート名が表示されます。既存のポートの名前は変更できません。


[PrintServer プリンタ オプション] ダイアログ ボックス

[PrintServer プリンタ オプション] ダイアログ ボックスでは、PrintServer プリンタの高度な機能の設定ができます。このダイアログ ボックスでは、給紙トレイと排出トレイを、ポートごとに設定できます。1 台の PrintServer プリンタに対してポートを複数作成し、ポートごとに給紙トレイや排出トレイを変えることで、1 台のプリンタで、いろいろな要求を同時に満たすことができます。たとえば、ワード プロセッサから A4 サイズを印刷する場合は、容量の大きな給紙トレイから上段の排出トレイに出力し、スプレッドシートのデータを印刷する場合は、A4 サイズの用紙の入った給紙トレイを使い、プレゼンテーション グラフィックスを印刷する場合は、スライド用紙の入った給紙トレイからサイド排出トレイに出力するといった使用ができます。

このダイアログ ボックスの説明を表示するには、次のボタンをクリックしてください。

  [見出しページを印刷]

  [見出しページを取り出す給紙トレイ]

  [ドキュメントを取り出す給紙トレイ]

  [印刷先の排出トレイ]

  [トレイ番号]

  [データの種類]

  [設定]

  [ログオン]


[見出しページを印刷]

プリント マネージャでも区切りページを印刷できますが、この区切りページとは別に、より多くの情報が含まれる PostScript の見出しページが印刷できます。DEC PrintServer プリンタから印刷する場合は、見出しページの印刷に使うトレイの番号を [見出しページを取り出す給紙トレイ] に必ず入力してください。

見出しページは、PostScript だけを印刷するデスクトップ プリンタで使うようにしてください。ネットワークに接続された DEC デスクトップ プリンタでは、PCL ファイルが印刷できますが、見出しページと PCL ファイルを印刷することはできません。PCL ファイルが印刷できるポートでは、見出しページを印刷しないでください。

見出しページを印刷するには、[見出しページを印刷] チェック ボックスをオンにします。


[見出しページを取り出す給紙トレイ]

見出しページは、印刷ジョブの用紙トレイとは別の用紙トレイから印刷できます。このため、見出しページに色付きの用紙やサイズの異なる用紙を使うようにすれば、他と区別しやすくなります。

PrintServer プリンタの種類や給紙トレイに応じて、ボックスに数値を入力します。1、2、3、および 99 が入力できます。なお、エラー チェックは行われません。無効な数値を入力した場合、見出しページは標準の給紙トレイから印刷されます。

注  見出しページを印刷するには、[見出しページを印刷] チェック ボックスをオンにします。

参照

[トレイ番号]


[ドキュメントを取り出す給紙トレイ]

特殊な用紙や給紙メディアを使う場合は、異なる給紙トレイを選択できます。

PrintServer プリンタの種類や給紙トレイに応じて、数値を入力します。1、2、3、および 99 が入力できます。なお、エラー チェックは行われません。無効な数値を入力した場合は、標準の給紙トレイから印刷されます。

参照

[トレイ番号]


[印刷先の排出トレイ]

印刷ジョブの出力先の排出トレイを選択できます。

PrintServer プリンタの種類や排出トレイに応じて、数値を入力します。1 ～ 99 が入力できます。なお、エラー チェックは行われません。無効な数値を入力した場合は、標準の排出トレイから出力されます。

PrintServer プリンタをほかの部署と共有していて、部署ごとに印刷ジョブの出力先を変える場合には、このオプションを使うと便利です。このオプションは、メールボックス スタッカー付きの DEC PrintServer プリンタを使用していて、部外秘の文書をロックされたメールボックスに出力するといった場合に使います。

参照

[トレイ番号]


[トレイ番号]

[トレイ番号]をクリックすると 2 つの表が表示されます。この表を見て、[PrintServer プリンタ オプション] ダイアログ ボックスに入力するトレイ番号を選びます。

		PrintServer 17	PrintServer 20	PrintServer 32	PrintServer 40
給紙	1	上	上	上	上
トレイ	2	下	中	中	中
番号	3	該当なし	大容量	大容量	大容量
	99	封筒	該当なし	該当なし	該当なし
排出	1	上	下段	下段	サイド (原稿下向き)
トレイ	2	サイド (原稿上向き)	サイド (原稿上向き)	サイド (原稿上向き)	サイド (原稿上向き)
番号	3	該当なし	上段	上段	上
	4-99	メール ボックス (4-13)	該当なし	メール ボックス (4-23)	該当なし
給紙トレイ番号：

最初の表は、見出しページや印刷ジョブの本体を印刷するときに使用できるトレイを示しています。使用している PrintServer プリンタのモデル (表の一番上) と使用するトレイに応じて、適切な番号 (1、2、3、99) を [オプション] ダイアログ ボックスで入力します。

排出トレイ番号：

2 番目の表は、印刷ジョブの出力先の排出トレイを示しています。適切な番号 (1～99) を [オプション] ダイアログ ボックスに入力します。

なお、エラー チェックは行われません。無効な番号を入力した場合は、標準のトレイが使われます。


[データの種類]

PostScript では、データの種類は自動的に選択されます。このソフトウェアの将来のバージョンは、PCL に対応する予定です。


[設定]

PrintServer プリンタ、DEClaser Ethernet カード、および RapidPrint をリモートで設定できます。

このボタンをクリックすると、[設定] ダイアログ ボックスが表示されます。

参照

[PrintServer の設定] ダイアログ ボックス

[Ethernet カードの設定] ダイアログ ボックス

[RapidPrint の設定] ダイアログ ボックス


[ログオン]

DEC Network Printing Software for Windows 95 では、詳細な情報がシステムのイベント ログに記録され、デバッグの情報がファイルに記録されます。

このボタンをクリックすると、[ログ オプション] ダイアログ ボックスが表示されます。

参照

[ログ オプション] ダイアログ ボックス


[パラレル]

プリンタとやりとりを行うポートとして、パラレル ポートを選びます。

プリンタとのやりとりにパラレル ポートを使うには、このボタンをクリックします。


[シリアル]

プリンタとやりとりを行うポートとして、シリアル ポートを選びます。

プリンタとのやりとりにシリアル ポートを使うには、このボタンを選びます。


[その他]

標準の 10001 または 10002 以外のポート アドレスを入力します。

[TELNET ポート番号] をアクティブにするには、このボタンをクリックします。必ず TELNET ポート番号を入力してください。


[DEClaser 3500 または 5100 Ethernet カード オプション] ダイアログ ボックス

DEClaser Ethernet カードの TCP/IP を設定します。DEClaser Ethernet カードは、DEClaser 5100 および DEClaser 3500 プリンタ用のマルチ プロトコル ネットワーク インターフェイス カードです。

このダイアログ ボックスの説明を表示するには、次のボタンをクリックしてください。

  [見出しページを印刷]

  [設定]

  [ログオン]


[RapidPrint オプション] ダイアログ ボックス

[RapidPrint オプション] ダイアログ ボックスでは、DEC Network Printing Software for Windows 95 の各機能が設定できます。RapidPrint は、DECcolorwriter 1000 などのプリンタ用のマルチ プロトコル ネットワーク インターフェイスです。DEC Network Printing Software for Windows 95 は、TCP/IP プロトコルで RapidPrint と通信します。

このダイアログ ボックスの説明を表示するには、次のボタンをクリックしてください。

  [見出しページを印刷]

  [パラレル]

  [シリアル]

  [その他]

  [設定]

  [ログオン]


[ログ オプション] ダイアログ ボックス

デバッグのトレース機能を使うときに、どの程度の情報を記録するかを設定します。DEC PrintServer プリンタでは、どのモデルでも双方向の詳細なメッセージ情報が記録されます。DEClaser 5100 プリンタ、DEClaser 3500 プリンタ、および DECcolorwriter 1000 プリンタでは、最小限の情報だけが記録されます。

このダイアログ ボックスの説明を表示するには、次のボタンをクリックしてください。

  [トレース ファイル]

  [トレース ウィンドウ]

  [トレース ファイルの名前]

  [ログ レベル]


[トレース ファイル]

デバッグのトレース情報をファイルに書き出すには、[ファイル] チェック ボックスをオンにします。


[トレース ウィンドウ]

トレース ウィンドウに表示されるメッセージは仮想メモリに保持されるため、一定の時間が経過すると、使用できる仮想メモリをすべて使い切ってしまいます。[クリア] をクリックすると、トレース ウィンドウの内容が消去され、使用していたメモリが解放します。[トレース ファイル] チェック ボックスをオンにすると、トレース ウィンドウに表示されるのと同じ内容がファイルに書き出されます。

デバッグのトレース情報をウィンドウに出力するには、[ウィンドウ] チェック ボックスをオンにします。


[ログ レベル]

ログ レベルは、オペレーティング システムのイベント ログに書き出される情報量 (詳しさの程度) を決めるものです。

このボックスには、0 ～ 3 の数値を入力します。0 を指定すると、情報量が最も少なくなり、致命的なエラーだけがイベント ログに書き出されます。3 を指定すると、情報量が最も多くなり、致命的なエラーから通常のメッセージおよび、再試行を表すすべてのメッセージがイベント ログに書き出されます。


[トレース ファイルの名前]

デバッグのトレース情報がファイルに書き出されるように設定した場合は、このボックスに有効なファイル名を入力する必要があります。

作成するファイルの名前をフル パスで入力します。


[PrintServer の設定] ダイアログ ボックス

DEC PrintServer プリンタのネットワークに関する設定をします。

注  日本で販売されている PrintServer プリンタに対して、Windows 95 からソフトの読み込みを行うことはできません。[ソフトの読み込みと設定をする] チェック ボックスをオンにしないでください。

このダイアログ ボックスの説明を表示するには、次のボタンをクリックしてください。

  [ソフトの読み込みと設定をする]

  [Ethernet ハードウェア アドレス]

  [サブネット マスク]

  [標準ゲートウェイの IP アドレス]

  [プリンタ フロント パネルの言語]

  [PrintServer ファイルのインストール]

  [オプション]


[ソフトの読み込みと設定をする]

現在、日本で販売されている PrintServer プリンタに対して、Windows 95 からソフトの読み込みを行うことはできません。このチェック ボックスをオンにしないでください。


[Ethernet ハードウェア アドレス]

PrintServer の Ethernet アドレスを入力します。Ethernet アドレスは、プリンタの電源をオンにしたときに表示されます。Ethernet アドレスは、ハードウェアとそのインターネット アドレス ([ポートの追加] ダイアログ ボックスに入力) とを対応付けるために入力する必要があります。このボックスの内容は、後で変えないでください。PrintServer プリンタが動作しなくなります。


[サブネット マスク]

プリンタまたは RapidPrint サーバーがホストの PC システムとは別のサブネット内にある場合は、サブネット マスクを入力します。標準では、サブネット マスク アドレスは表示されません。

サブネット マスク アドレスの入力については、ネットワーク管理者におたずねください。間違ったアドレスを入力すると、矛盾や予期しない結果が生じます。サブネット マスク アドレスが正しいかどうかは、DEC Network Printing Software for Windows 95 では確認されません。


[標準ゲートウェイの IP アドレス]

プリンタまたは RapidPrint サーバーと、ほかのネットワーク領域との間に存在するゲートウェイのアドレスを入力します。


[プリンタ フロント パネルの言語]

プリンタのフロント パネルに表示されるメッセージの言語を選びます。標準は英語です。

これ以外に、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポルトガル語、スペイン語、またはスウェーデン語が選択できます。


[PrintServer ファイルのインストール]

DEC Network Printing Software for Windows 95 では、日本語 DEC PrintServer プリンタにソフトを読み込むことはできません。

[PrintServer の設定] ダイアログ ボックスで [ソフトの読み込みと設定をする] チェック ボックスをオンにしないでください。


[オプション]

この機能は、現在実装されていません。


[設定] ダイアログ ボックス

RapidPrint サーバーおよび DEClaser Ethernet カードのネットワークに関する設定をします。

このダイアログ ボックスの説明を表示するには、次のボタンをクリックしてください。

  [インターネット プロトコル]

  [シリアル ポート]

  [デバイスに詳細を送信]


[インターネット プロトコル]

RapidPrint サーバーまたは Ethernet カードのインターネット アドレスを変えるには、このボタンをクリックします。インターネット アドレスを変更できるのは、ホスト システムのネットワークと、RapidPrint サーバーまたは Ethernet カードを持つ DEClaser 5100 または 3500 プリンタのネットワークとの間にゲートウェイが存在する場合です。

[インターネット プロトコルの詳細] ダイアログ ボックスを表示するには、このボタンをクリックします。

参照

[インターネット プロトコルの詳細] ダイアログ ボックス


[シリアル ポート]

RapidPrint サーバーのシリアル ポートの設定を変えるときは、このボタンをクリックします。

[シリアル ポートの詳細] ダイアログ ボックスを表示するには、このボタンをクリックします。

参照

[シリアル ポートの詳細] ダイアログ ボックス


[デバイスに詳細を送信]

RapidPrint サーバーまたは Ethernet カードの設定を更新するには、このボタンをクリックします。サブネット マスクやそのほかのネットワーク アドレスの設定、およびシリアル ポートの設定をしたときは、このボタンをクリックして設定を保存する必要があります。このボタンをクリックしないと、変更した内容は保存されません。

[詳細を送信] メッセージ ボックスを表示するには、このボタンをクリックします。

参照

[詳細を送信] メッセージ ボックス


[インターネット プロトコルの詳細] ダイアログ ボックス

プリンタまたは RapidPrint サーバーのインターネット アドレス (IP アドレス) と、標準のネットワーク ゲートウェイを設定します。サブネット マスク アドレスもこのダイアログ ボックスで設定します。

注  入力された設定内容のエラー チェックは行われません。次の条件のどちらかに当てはまる場合は、エラー メッセージが表示されます。

-	インターネット アドレス、サブネット マスク、またはゲートウェイ アドレスの形式が正しくない場合

-	指定したゲートウェイが、インターネット アドレスと同じサブネット内に存在しない場合

このダイアログ ボックスの説明を表示するには、次のボタンをクリックしてください。

  [インターネット プロトコル (IP) アドレス]

  [サブネット マスク]

  [標準ゲートウェイの IP アドレス]


[インターネット プロトコル (IP) アドレス]

デバイスの IP アドレスを入力します。標準では、デバイスの現在の IP アドレスが表示されます。この IP アドレスは、[ポートの追加 -- DEC Network Port] ダイアログ ボックスまたは [ポートの設定 -- DEC Network Port] ダイアログ ボックスに表示されるのと同じ IP アドレスです。デバイスの IP アドレスを正常に変更できれば、ポートのアドレスは自動的に新しいアドレスに更新されます。


[シリアル ポートの詳細] ダイアログ ボックス

RapidPrint のシリアル ポートを設定します。

このダイアログ ボックスの説明を表示するには、次のボタンをクリックしてください。

  [ボーレート]

  [データ ビット]

  [パリティ]

  [ストップ ビット]

  [Xon/Xoff]

  [ハードウェア]

  [標準設定に戻す]


[ボーレート]

シリアル ポートのボーレートを入力します。1200 ～ 38400 の範囲のボーレートが選択できます。標準の設定は 19200 です。


[データ ビット]

シリアル ポートのデータ ビットを入力します。7 または 8 が選択できます。標準の設定は 8 です。ここで 7 を選択してパリティを [なし] に設定すると、エラー メッセージが表示されます。


[パリティ]

シリアル ポートのパリティを入力します。[なし]、[奇数]、または [偶数] が選択できます。標準の設定は [なし] です。ここで [なし] を選択してデータ ビットを 8 に設定すると、エラー メッセージが表示されます。


[ストップ ビット]

シリアル ポートのストップ ビットを入力します。1 または 2 が選択できます。標準の設定は 1 です。


[Xon/Xoff]

ソフトウェア フロー制御をするには、このチェック ボックスをオンにします。プリンタのケーブルが 4 線の場合は、一般にフロー制御はソフトウェア フロー制御を選び、ハードウェア フロー制御を選びません。

標準では、プリンタ ケーブルのフロー制御線とソフトウェア プロトコルが協調動作するように、どちらのフロー制御も選ばれています。どちらのフロー制御も選ばれていない場合は、シリアル ポートは正常に動作しません。


[ハードウェア]

ハードウェア フロー制御をするには、このチェック ボックスをオンにします。プリンタを Xon / Xoff フロー制御できない場合、またはその設定にできない場合は、通常、フロー制御はハードウェア フロー制御を選び、ソフトウェア フロー制御は選びません。

標準では、プリンタ ケーブルのフロー制御線とソフトウェア プロトコルが協調動作するように、どちらのフロー制御設定も選ばれています。どちらのフロー制御も選ばれていない場合は、シリアル ポートは正常に動作しません。


[標準設定に戻す]

すべての設定を標準に戻すには、このボタンをクリックします。

シリアル ポートの標準設定は次のようになっています。

ボーレート = 19200

データビット = 8

パリティ = なし

ストップ ビット = 1

フロー コントロール Xon/Xoff = オン

フロー コントロール ハードウェア = オン


[デバイスに詳細を送信] メッセージ ボックス

このメッセージ ボックスには、設定したインターネット プロトコルとシリアル ポートの詳細が表示されます。設定した内容を確定し、プリンタを新しい設定に変えるには、[はい] をクリックします。設定した内容をすべてキャンセルするには、[いいえ] をクリックします。

インターネット プロトコルの詳細とシリアル ポートの詳細が表示されます。シリアル ポートの詳細は、DEClaser Ethernet カードには適用されません。そのほかの設定は標準になります。


標準値に設定される項目

[はい] をクリックしてインターネット プロトコルとシリアル ポートの詳細をデバイスに送ったとき、以下に示す項目は標準値に設定されます。しかし、ほかの方法によってこれらの項目は別の設定になっている可能性があります。[はい] をクリックしてインターネット プロトコルとシリアル ポートの詳細をデバイスに送ると、以前の設定内容は取り消され、以下のように項目は標準値に設定されます。

項目	標準値

IP の詳細

ブロードキャストの転送	なし
トレイラー	なし
ベース ポート番号	10000
キープ アライブ	あり
最大送信単位	1500
ブロードキャスト	なし
システム情報	DEC (TM) RapidPrint インターフェイス または DEC (TM) DEClaser (TM) 5000 シリーズ Ethernet カード
システム オブジェクト ID	1.3.6.1.4.1.24
ネットワーク	Ethernet
シリアル イン または シリアル アウト	アウト
シリアル ポートの詳細

シリアル ポートの詳細は他にはありません。

そのほかの詳細

ジョブ データの開始	なし
ジョブ データの終了	なし
バージョン	0
プロトコル	Novell および TCP/IP が有効 それ以外は無効


トラブルシューティング

DEC ネットワーク プリンタが動作しない場合は、このトラブルシューティングで問題を解決します。

今回、DEC Network Printing Software for Windows 95 のトラブルシューティングを初めて見る場合は、まず、「トラブルシューティングの前に」を最初に読んでください。

どんな問題がありますか？

何も印刷されません。

見出しページは印刷されますが、文書が印刷されません。

見出しページの情報が正しくありません。

文書の一部分だけしか印刷されません。

プリンタのプロパティ情報が正しくありません。

spoolexe.exe アプリケーション エラーが発生しました。

PrintServer プリンタのフロント パネルに "? 54" というメッセージが表示されます。

PrintServer プリンタがソフト ロードを行っていないようです。

参照

印刷に関するトラブルシューティング


トラブルシューティングの前に

トラブルシューティングを容易にするために、次の操作を行ってください。

-	[ログ オプション] ダイアログ ボックスで、[トレース] または [Bubbles] をクリックします。

-	見出しページが正しく印刷されるかどうかを確かめるために、見出しページが印刷されるようにします。


何も印刷されない場合

何も印刷されない場合は、さまざまな原因が考えられます。原因を絞り込むため、DEC プリンタのポートの [オプション] ダイアログ ボックスで [見出しページ] チェック ボックスがオフになっている場合は、オンにします。

問題の種類をクリックしてください。

印刷キューに入っており "印刷中" になっていますが、何も起こりません。

文書はうまく印刷されているように見えますが、何も印刷されません。

見出しページは印刷されますが、文書が印刷されません。


印刷キューに入っており "印刷中" になっているが何も起こらない場合

プリンタとの通信ができているかどうかを調べる必要があります。

ほかのシステムからの印刷ジョブを処理中のため、プリンタがビジー状態になっています。

使用しているシステムがプリンタと通信できているかどうかを確かめます。

ネットワーク プロトコルが起動しているかどうかを確かめます。

ネットワーク アドレスが正しいかどうかを確かめます。


ネットワーク プロトコルが起動されているかどうかを確かめます

プリンタとの通信に使うネットワーク プロトコルが起動されているかどうか確めるには

1	タスクバーの [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントします。次に、[プリンタ] をクリックして [プリンタ] フォルダを表示します。

2	PrintServer プリンタのアイコンをクリックします。

3	[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。

4	[詳細] タブをクリックします。

5	[ポートの設定] をクリックします。

6	[ポートの設定 -- DEC ネットワーク ポート] ダイアログ ボックスで、使用しているプリンタ用のポートの種類が選択されていることを確かめます。[ポートの設定 -- DEC ネットワーク ポート] ダイアログ ボックスで、正しいネットワーク プロトコルが選択されているかどうかを確かめます。

7	正しいネットワーク ドライバが読み込まれているかどうかを確かめます。コントロール パネルの [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。

8	[ネットワークの設定] タブをクリックし、TCP/IP プロトコルがインストールされているかどうかを確かめます。インストールされていれば、ダイアログ ボックスに表示されます。TCP/IP プロトコルがダイアログ ボックスに表示されていない場合は、[追加] をクリックし、[プロトコル] をクリックします。次に、[Microsoft TCP/IP] をクリックし、このプロトコルを Windows 95 メディアからインストールします。

9	TCP/IP がインストールされている場合は、[プロパティ] をクリックし、有効な IP アドレスが設定されているかどうか、または使用している Windows 95 システムにとって正しい IP アドレスかどうかを確かめます。

参照

印刷に関する一般的な問題については、Windows 95 のヘルプを参照してください。Windows 95 のヘルプを表示するには、[スタート] ボタンをクリックし、[ヘルプ] をクリックしてください。


お使いのシステムがプリンタと通信できているかどうか確かめます

正しいネットワーク プロトコルが起動されていても、何かの理由でプリンタと通信できない場合があります。

DEC Network Printing Software for Windows 95 は、プリンタへの再試行を試みる場合があります。プリンタへの再試行を示すメッセージについては、イベント ビューアを調べてください。DEC Network Printing Software for Windows 95 は、1 分間に一度再試行を行い、これを 30 分間続けて再試行を中止します。[トレース] または [Bubbles] のログの記録レベルが十分高く設定されていれば、再試行のたびにメッセージが記録されます。ログの記録レベルが低い場合は、再試行の失敗を表す最後のメッセージだけが記録されます。[ログ オプション] ダイアログ ボックスの [トレース] または [Bubbles] をクリックして、どちらかのデバッグ ツールが使用できるようにします。

再試行が行われると、何かの理由でプリンタと通信できないというメッセージが表示されます。この場合は、システムがプリンタと通信できているかどうかを確かめてください。使っているプリンタの種類に応じて、次のいずれかを参照してください。

TCP/IP プロトコルでの PrintServer プリンタの接続を調べます。

TCP/IP プロトコルでの DEClaser プリンタの接続を調べます。

TCP/IP プロトコルでの RapidPrint の接続を調べます。

プリンタと基本的な接続ができていても、通信ができない場合があります。たとえば、ネットワーク ブリッジが ping のパケットを通しても、印刷のために必要な印刷プロトコル パケットを通さないようになっているかもしれません。ネットワークに関する問題については、ネットワーク管理者におたずねください。


ほかのシステムからの印刷ジョブを処理中のため、プリンタがビジー状態になっている場合

ネットワーク プロトコルが起動されており、プリンタが TCP/IP ネットワーク経由で接続されているかどうかを確かめます。印刷キューで印刷ジョブの状態が "印刷中" になっていても、何も起こらない場合は、ほかのシステムからの印刷ジョブを処理中のため、プリンタがビジー状態である可能性があります。なお、プリンタの印刷キューを見るには、[プリンタ] フォルダで目的のプリンタをクリックし、[ファイル] メニューの [開く] をクリックします。

フォントの読み込みか印刷ジョブの印刷のため、プリンタはビジー状態である可能性があるため、ほかの印刷ジョブの処理が終わるまで、しばらく待ってください。ほかの印刷ジョブの処理が終われば、待機中の印刷ジョブの印刷が開始されるはずです。


ポートのネットワーク アドレスが正しいかどうかを確かめます

[ポートの設定 -- DEC ネットワーク ポート] ダイアログ ボックスで、正しい TCP/IP アドレスが入力されているかどうかを確かめます。自分のサイトの TCP/IP ネットワーク データベースと突き合わせて、正しいかどうかを確かめてください。

正しくないネットワーク アドレスが入力されていると、そのアドレスに対して 30 分間再試行が行われます。ネットワーク アドレスを修正するには、次のようにします。

1	タスクバーの [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントします。次に、[プリンタ] をクリックして [プリンタ] フォルダを表示します。

2	PrintServer プリンタのアイコンをクリックします。

3	[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。

4	[詳細] タブをクリックします。

5	[ポートの設定] ボタンをクリックします。

6	[ポートの設定 -- DEC ネットワーク ポート] ダイアログ ボックスで、使用しているプリンタ用のポートの種類が選択されていることを確かめます。

7	正しいネットワーク アドレスを入力します。

これ以降に発行された印刷ジョブは、新しいネットワーク アドレスに送られますが、現在の印刷ジョブは前のネットワーク アドレスに対して 30 分間再試行を繰り返します。現在の印刷ジョブを削除し、もう一度印刷を行うか、Windows 95 システムを再起動してください。

Network Printing Software for Windows 95 は、プリンタ名とプリンタのアドレスを比較するためにホスト ファイルをチェックし、正しくない場合はユーザーに通知します。このため、プリンタ名とプリンタのアドレスがシステムのホスト ファイルかネットワーク データベースに保存されている場合は、TCP/IP アドレスを間違って入力することはあまりありません。

参照

[ポートの設定 -- DEC ネットワーク ポート] ダイアログ ボックス


TCP/IP プロトコルでの PrintServer プリンタの接続を調べます

自分のシステムから、ほかの TCP/IP ホストへ到達しているかどうかを調べるには、ping コマンドを使います。

コマンド プロンプトで ping コマンドを入力してください。このとき、引数としてお使いのプリンタの TCP/IP 名を指定します。ping コマンドはプリンタへパケットの送信を試み、プリンタは応答を試みます。

例：

C:> ping lps32a

Pinging host lps32a.widget.com (lps32a) : 17.123.145.14

ICMP Echo Reply:TTL 30

ICMP Echo Reply:TTL 30

ICMP Echo Reply:TTL 30

ICMP Echo Reply:TTL 30

Host lps32a.widget.com replied to all 4 of the 4 pings

この例では、ホスト lps32a は正常に 4 つのパケットを返しています。つまり、使用しているシステムとプリンタは、TCP/IP ネットワーク経由で正常に通信できていることになります。

プリンタ名をシステムが認識できない場合は、次のようなメッセージが表示されます。

C:> ping lps32z

lps32z: unknown host

このような場合は、プリンタ名の代わりにネットワーク アドレスを指定します。

例：

C:> ping 12.123.123.1

注  上のネットワーク アドレスの部分は、使用している環境での正しいネットワーク アドレスを指定してください。

プリンタに到達できない場合は、メッセージが表示されます。

例：

C:> ping lps32b

Pinging host lps32b.widget.com (lps32b) : 17.123.145.15

Host lps32b.widget.com replied to 0 of the 4 pings

プリンタが正常に動作しており、Windows 95 システムとプリンタ間の物理的なケーブル接続も正しいにもかかわらず ping が成功しない場合は、次の点を確かめてください。

1	ポートのネットワーク アドレスが正しいかどうか。

2	Windows 95 システムとプリンタが異なるサブネットになっている。プリンタが 2 つのサブネット間のサブネット ルーターを認識するように設定するとともに、Windows 95 システムがサブネット ルーターを認識するように設定する必要があります。「TCP/IP ルーター アクセスができるようにシステムとプリンタを設定します」を参照してください。


TCP/IP ルーター アクセスができるようにシステムとプリンタを設定します

注  "サブネット" および "サブネット ルーター" という用語の意味がわからない場合は、ネットワーク管理者に TCP/IP ルーター アクセスの設定をしてもらってください。自分で設定を行わないでください。

まず、システムがサブネット ルーターを認識するように設定します。

次に、サブネット ルーター アクセスができるようにプリンタを設定します。

PrintServer プリンタを、PrintServer プリンタとホスト Windows 95 システム間のゲートウェイ ルーターを認識するように設定する方法については、「DEC PrintServer プリンタのアドレスの変更」を参照してください。

DEClaser プリンタを、DEClaser プリンタとホスト Windows 95 システム間のゲートウェイ ルーターを認識するように設定する方法については、「DEClaser 3500/5100 シリーズの Ethernet カードの IP アドレスの変更」を参照してください。

RapidPrint プリンタを、RapidPrint プリンタとホスト Windows 95 システム間のゲートウェイ ルーターを認識するように設定する方法については、「RapidPrint サーバーの IP アドレスの変更」を参照してください。


TCP/IP プロトコルでの DEClaser プリンタの接続を調べます

自分のシステムから、ほかの TCP/IP ホストへ到達しているかどうかを調べるには、ping コマンドを使います。

Windows 95 のコマンド プロンプトで ping コマンドを入力してください。このとき、引数として使用しているプリンタの TCP/IP 名を指定します。ping コマンドはプリンタへパケットの送信を試み、プリンタは応答を試みます。

例：

C:> ping lps32a

Pinging host lps32a.widget.com (lps32a) : 17.123.145.14

ICMP Echo Reply:TTL 30

ICMP Echo Reply:TTL 30

ICMP Echo Reply:TTL 30

ICMP Echo Reply:TTL 30

Host lps32a.widget.com replied to all 4 of the 4 pings

この例では、ホスト lps32a は正常に 4 つのパケットを返しています。つまり、使用しているシステムとプリンタは、TCP/IP ネットワーク経由で正常に通信できていることになります。

プリンタ名をシステムが認識できない場合は、次のようなメッセージが表示されます。

C:> ping lps32z

lps32z: unknown host

このような場合は、プリンタ名の代わりにネットワーク アドレスを指定します。

例：

C:> ping 12.123.123.1

注  上のネットワーク アドレスの部分は、使用している環境での正しいネットワーク アドレスを指定してください。

プリンタに到達できない場合は、メッセージが表示されます。

例：

C:> ping lps32b

Pinging host lps32b.widget.com (lps32b) : 17.123.145.15

Host lps32b.widget.com replied to 0 of the 4 pings

プリンタが正常に動作しており、Windows 95 システムとプリンタ間の物理的なケーブル接続も正しいにもかかわらず ping が成功しない場合は、次の点を確かめてください。

1	ポートのネットワーク アドレスが正しいかどうか。

2	プリンタのインターネット アドレスが有効なものであるかどうか。DEClaser プリンタのパワー サイクルを行い、Status and Configuration Report を印刷します。ネットワーク管理者にプリンタの有効なインターネット アドレスを尋ね、Status and Configuration Report に出力されたアドレスと比較します。なお、標準のレポートのサンプルについては、「Status and Configuration Report のサンプル」を参照してください。このレポートの上半分にはネットワークの情報が出力され、下半分にはネットワーク構成がアクティブかどうかの状態が出力されます。

インターネット アドレスが有効なものでない場合は、ネットワーク インターフェイス カードの再設定を行う必要があります。詳細については、「DEClaser 3500 プリンタのネットワーク アドレスを修正します」または「DEClaser 5100 プリンタのネットワーク アドレスを修正します」を参照してください。ネットワーク インターフェイス カードの再設定が終わったら、お使いのネットワークでのネットワーク インターフェイス カードの設定手順に進みます。デスクトップ プリンタの「ネットワーク プリンタの設定」の状況 #1を参照してください。

3	Windows 95 システムとプリンタが異なるサブネットになっている可能性があります。プリンタが 2 つのサブネット間のサブネット ルーターを認識するように設定するとともに、Windows 95 システムがサブネット ルーターを認識するように設定する必要があります。「TCP/IP ルーター アクセスができるようにシステムとプリンタを設定します」を参照してください。

参照

プリンタのハードウェア アドレスを調べます。DEClaser 3500/5100 ネットワーク インターフェイス カード

[ポートの設定 -- DEC ネットワーク ポート] ダイアログ ボックス


TCP/IP プロトコルでの RapidPrint の接続を調べます

自分のシステムから、ほかの TCP/IP ホストへ到達しているかどうかを調べるには、ping コマンドを使います。

Windows 95 のコマンド プロンプトで ping コマンドを入力してください。このとき、引数として使用している RapidPrint サーバーの TCP/IP 名を指定します。ping コマンドはプリンタへパケットの送信を試み、プリンタは応答を試みます。

例：

C:> ping lps32a

Pinging host lps32a.widget.com (lps32a) : 17.123.145.14

ICMP Echo Reply:TTL 30

ICMP Echo Reply:TTL 30

ICMP Echo Reply:TTL 30

ICMP Echo Reply:TTL 30

Host lps32a.widget.com replied to all 4 of the 4 pings

この例では、ホスト lps32a は正常に 4 つのパケットを返しています。つまり、使用しているシステムとプリンタは、TCP/IP ネットワーク経由で正常に通信できていることになります。

RapidPrint サーバー名をシステムが認識できない場合は、次のようなメッセージが表示されます。

C:> ping lps32z

lps32z: unknown host

このような場合は、RapidPrint サーバー名の代わりにネットワーク アドレスを指定します。

例：

C:> ping 12.123.123.1

注  上のネットワーク アドレスの部分は、お使いの環境での正しいネットワーク アドレスを指定してください。

プリンタに到達できない場合は、メッセージが表示されます。

例：

C:> ping lps32b

Pinging host lps32b.widget.com (lps32b) : 17.123.145.15

Host lps32b.widget.com replied to 0 of the 4 pings

プリンタが正常に動作しており、Windows 95 システムとプリンタ間の物理的なケーブル接続も正しいにもかかわらず ping が成功しない場合は、次の点を確かめてください。

1	ポートのネットワーク アドレスが正しいかどうか。

2	RapidPrint のインターネット アドレスが有効なものであるかどうか。RapidPrint サーバーのパワー サイクルを行い、Status and Configuration Report を印刷します。ネットワーク管理者に RapidPrint サーバーの有効なインターネット アドレスを尋ね、Status and Configuration Report に出力されたアドレスと比較します。なお、標準のレポートのサンプルについては、「Status and Configuration Report のサンプル」を参照してください。このレポートの上半分にはネットワークの情報が出力され、下半分にはネットワーク構成がアクティブかどうかの状態が出力されます。

インターネット アドレスが有効でない場合は、RapidPrint サーバーの再設定を行う必要があります。RapidPrint サーバーの再設定が終わったら、お使いのネットワークでの RapidPrint の設定手順に進みます。デスクトップ プリンタの「ネットワーク プリンタの設定」の状況 #1 を参照してください。

3	Windows 95 システムと RapidPrint が異なるサブネットになっている可能性があります。RapidPrint サーバーが 2 つのサブネット間のサブネット ルーターを認識するように設定するとともに、Windows 95 システムがサブネット ルーターを認識するように設定する必要があります。「TCP/IP ルーター アクセスができるようにシステムとプリンタを設定します」を参照してください。

参照

プリンタのハードウェア アドレスを調べる：RapidPrint ネットワーク サーバー

[ポートの設定 -- DEC ネットワーク ポート] ダイアログ ボックス


文書はうまく印刷されているように見えるが、何も印刷されない場合

考えられる原因とその解決方法を次に示します。

1	PostScript エラーが起こっている可能性があります。

2	お使いのシステムがプリンタとうまく通信できていない可能性があります。

3	ほかのシステムとプリンタを共有している場合は、設定を調べてみてください。


PostScript エラーが起こっている可能性があります

PostScript エラーが起こっていると考えられる場合は、エラー メッセージが出ていないか見出しページを確認してください。PostScript エラー情報を印刷するには、[プリンタ] フォルダで目的のプリンタをクリックし、[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。次に、[PostScript] タブをクリックし、[PostScript エラー情報を印刷する] チェック ボックスをオフにします。

考えられる原因とその解決方法を次に示します。

1	お使いのプリンタ用のプリンタ ドライバをダブルクリックします。[プリンタ] フォルダでプリンタをクリックし、[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。次に、[詳細] タブをクリックします。ドライバのボックスに表示されているドライバが、使用しているプリンタ用のものであることを確かめます。

2	印刷しようとしているファイルが、以前に生成された PostScript ファイルの場合は、その PostScript ファイルは目的のプリンタ用でない可能性があります。

3	アプリケーションが生成した PostScript コードに問題があるかもしれません。アプリケーションの開発元にお問い合わせください。


見出しページは印刷されるが、文書が印刷されない場合

文書内の PostScript エラーの可能性が高いといえます。


見出しページの情報が正しくない場合

見出しページに印刷されたシステム名や印刷先が正しくない場合は、次の項目を確かめてください。

1	[DEC プリンタ オプション] ダイアログ ボックスで、正しい設定になっているかどうかを確かめます。

2	[DEC プリンタ オプション] ダイアログ ボックスの設定が正しい場合は、ほかのシステムと印刷サービスが共有されており、その設定が間違っていると思われます。共有プリンタを効率よく使うには、各システムに Network Printing Software for Windows 95 をインストールしてください。


文書の一部分だけしか印刷されない場合

文書内の PostScript エラーの可能性が高いといえます。


プリンタのプロパティ情報が正しくない場合

プリンタのプロパティで、システム名や印刷先が正しくない場合は、次の項目を確かめてください。

1	[DEC プリンタ オプション] ダイアログ ボックスで、正しい設定になっているかどうかを確かめます。

2	[DEC プリンタ オプション] ダイアログ ボックスの設定が正しい場合は、ほかのシステムと印刷サービスが共有されており、その設定が間違っていると思われます。共有プリンタを効率よく使うには、各システムに Network Printing Software for Windows 95 をインストールしてください。


spoolexe.exe アプリケーション エラーが発生した場合

プリンタをほかのシステムと共有しています。[プリンタ] フォルダでプリンタを作成したときに、そのプリンタへの接続で、既に使用済みのポート名を指定しました。


PrintServer プリンタのフロント パネルに "? 54" というメッセージが表示される場合

PrintServer ソフトウェア ファイルを読み込んでプリンタの設定を行おうとしたときに、プリンタをオフにして再びオンにすると、フロント パネルに "? 54" というメッセージが表示される場合は、PrintServer プリンタはホスト システムからソフト ロード ファイルを見つけることができず、ソフト ロード処理が完了できなかったことを表します。

ソフト ロードができない理由としては、次のようなことが考えられます。

PrintServer プリンタのソフト ロードに使うネットワーク プロトコルが異なる。

入力したハードウェア アドレスが誤っている。

正しいアドレスを調べます。アドレスの調べ方については、「プリンタの Ethernet アドレスを調べる」の手順 #1 と #2 を参照してください。その後、「PrintServer プリンタのアドレスを変更する」を行ってください。

この問題を解決するには、プリンタにソフト ロードを行うシステムの管理者にお尋ねください。


PrintServer プリンタのソフト ロードに使用するネットワーク プロトコルを確かめます

Windows 95 から DECnet プロトコルを使って PrintServer をソフト ロード (ブート) することはできません。現在のところ、Windows 95 システムで PrintServer プリンタのソフト ロードに使用できるプロトコルは TCP/IP だけです。

DECnet プロトコルで Windows 95 システムから DEC PrintServer プリンタに対して行えるのは、印刷だけですが、DEC PATHWORKS for Windows 95 が必要です。DEC PATHWORKS for Windows 95 のリリースについては、DEC の正規販売代理店にお問い合わせください。

PrintServer プリンタをソフト ロードしようとする場合は、[ポートの設定 -- DEC ネットワーク ポート] ダイアログ ボックスで変更した項目をダブルクリックして、TCP/IP プロトコルが選択されていることを確かめてください。


PrintServer プリンタがソフト ロードを行っていないように見える場合

PrintServer プリンタが Windows 95 システムから正しくソフト ロードを行っているかどうかを調べるには、PrintServer プリンタの電源をいったん切り再度入れるた後、フロント パネルを見て、「プリンタの Ethernet アドレスを調べる」の手順 #1 ～ #6 までが正常に行われるかどうか確かめます。手順 #3 ～ #6 が行われない場合は、プリンタはソフト ロードを行っていません。

プリンタがソフト ロードを行わない理由としては、次のようなことが考えられます。

PrintServer プリンタのソフト ロードに使用するネットワーク プロトコルが異なる。

入力したハードウェア アドレスが誤っている。

正しいアドレスを調べます。アドレスの調べ方については、「プリンタの Ethernet アドレスを調べる」の手順 #1 と #2 を参照してください。その後、「PrintServer プリンタのアドレスの変更」を行ってください。

この問題を解決するには、プリンタにソフト ロードを行うシステムの管理者にお尋ねください。


DEClaser 3500 プリンタのネットワーク アドレスを修正します

DEC DEClaser 3500 の設定時に、ネットワーク インターフェイス カードのネットワーク アドレスかハードウェア アドレスの入力を誤った場合は、ネットワーク インターフェイス カードをいったん標準の設定に戻してから、もう一度設定を行う必要があります。

ネットワーク インターフェイス カードを標準の設定に戻すには、次のようにします。

1	電源を切ります。

2	コントローラ ボードが取り付けられている場合は、それを取り外します。

3	ネットワーク インターフェイス カードを取り外し、ジャンパ 6 を OFF から ON に変えます。

4	ネットワーク インターフェイス カードをコントローラ ボードに取り付け、コントローラ ボードをプリンタに取り付けます。

5	プリンタの電源を入れます。小さな緑色の LED が 3 回がすばやく点滅するまで待ちます。LED はこの後、しばらく消えた状態になります。このパターンは、約 30 秒後にもう一度繰り返されます。

6	このパターンが繰り返されたら、プリンタの電源を切ります。

7	コントローラ ボードを取り外し、ネットワーク インターフェイス カードを取り外します。ジャンパ 6 を OFF の位置に戻します。その後、ネットワーク インターフェイス カードとコントローラ ボードをプリンタに取り付けます。

8	プリンタの電源を入れします。印字テストが行われ、すべての設定が標準の設定に戻ったことが示されます。

この後、「arp コマンドと ping コマンド」を参照して、ネットワーク インターフェイス カードの正しいネットワーク アドレスとハードウェア アドレスを対応付けてください。


DEClaser 5100 プリンタのネットワーク アドレスを修正します

DEClaser 5100 プリンタのネットワーク アドレスを変えるには、ネットワーク インターフェイス カードに付属のソフトウェア ユーティリティを使う必要があります。このソフトウェアは、Macintosh システムまたは Novell システムだけに使用できます。


ネットワーク プリンタのセットアップ (Desktop プリンタ)

プリンタをセットアップするための基本手順は、次のとおりです。

Ethernet カードまたは RapidPrint ネットワーク サーバー をインストールする。

プリンタを新規に追加して設定する。

必要なハードウェアやソフトウェアについては、「必要なハードウェアおよびソフトウェア」を参照してください。

具体的な設定手順については、次の中から状況に合った項目を選んでください。

 状況 1： まったく新しいプリンタ、またはネットワークに接続されていないプリンタに印刷する。

 状況 2： ほかのネットワークに接続されていて、IP アドレスを持つプリンタに印刷する。

印刷環境の管理のための基本的な作業は、次のとおりです。

 状況 3： プリンタのアドレスを変える。

 状況 4： ポートを新しく設定する。


ネットワーク プリンタのセットアップ (PrintServer プリンタ)

プリンタをセットアップするための基本手順は、次のとおりです。

プリンタを物理的にネットワークに接続する。

プリンタを新しく追加する。

プリンタを設定する (ネットワークの設定およびフロント パネルの言語の指定、プリンタへの PrintServer ソフトウェアの読み込み)。

具体的な設定手順については、次の中から状況に合った項目を選んでください。

 状況 1： まったく新しいプリンタ、またはネットワークに接続されていないプリンタに印刷する。

 状況 2： ほかのネットワーク上に存在し IP アドレスを持つプリンタに印刷する。

印刷環境の管理のための基本的な作業は、次のとおりです。

 状況 3： プリンタのアドレスを変える。

 状況 4： ポートを新しく設定する。

必要なハードウェアやソフトウェアについては、「必要なハードウェアおよびソフトウェア」を参照してください。

DECnet プロトコルを使って、Windows 95 システムから DEC PrintServer プリンタへ印刷する方法の詳細については、「DECnet プロトコルの使用」を参照してください。


DECnet プロトコルの使用

DECnet プロトコルでも Windows 95 システムから DEC PrintServer プリンタに対して印刷できます。この場合、PATHWORKS for Windows 95 が必要です。

PATHWORKS for Windows 95 システムを使うと、DECnet プロトコルにアクセスするための環境の設定は、TCP/IP ネットワークへアクセスするための設定と同じようにできます。「ポートの追加」に示す手順に従ってください。ただし、TCP/IP アドレスの代わりに DECnet アドレスを入力します。

詳細については、「保証およびサービスについて」を参照してください。


必要なハードウェアおよびソフトウェア

DEC Network Printing Software for Windows 95 をインストールして使うために必要なハードウェアとソフトウェアは次のとおりです。

1	Windows 95 オペレーティング システムがインストールされたシステム。

2	PrintServer ソフトウェアをインストールするための 8 MB の空きディスク領域。

3	マウスとキーボード。

4	TCP/IP プロトコルがインストールされ、稼動していること。

DECnet プロトコルでは、Windows 95 システムから DEC PrintServer プリンタに対して印刷できます。この場合は、PATHWORKS for Windows 95 が必要です。

5	対応している DEC のプリンタ。


対応している DEC のプリンタ

現行の DEC Network Printing Software for Windows 95 に対応している DEC のプリンタは次のとおりです。(* 印： 日本では販売されていません)

ネットワーク インターフェイス カード搭載
 DEClaser 3500* (TCP/IP 経由)

ネットワーク インターフェイス カード搭載
 DEClaser 5100* (TCP/IP 経由)

RapidPrint ネットワーク インターフェイス搭載
 DECcolorwriter 1000* (TCP/IP 経由)

PrintServer 17*

PrintServer 17/600

PrintServer 20*

turbo PrintServer 20

PrintServer 32

PrintServer 40 Plus

PrintServer プリンタを起動する場合、PrintServer ソフトウェアをプリンタに読み込む必要がありますが、Windows 95 システムから PrintServer ソフトウェアを読み込むことはできません。しかし、VMS、ULTRIX、OSF/1、およびそれ以外のシステムからは読み込むことが可能です。

デスクトップ プリンタの詳細については、「DEC Desktop プリンタについて」を参照してください。

PrintServer プリンタの詳細については、「DEC PrintServer プリンタについて」を参照してください。


ポートの追加

 インストール/管理作業

物理的な DEC PrintServer プリンタ、またはそれ以外の DEC ネットワーク プリンタに対応付けたプリンタを作成する前に、ポートを追加する必要があります。ポートは、プリンタとの通信チャネルとなります。

ポートは各プリンタごとに作成する必要があります。

ポートを追加するには

1	タスクバーの [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントします。次に、[プリンタ] をクリックして [プリンタ] フォルダを開きます。

または

[マイ コンピュータ] アイコンをダブルクリックし、[プリンタ] アイコンをダブルクリックします。

2	[プリンタの追加] アイコンをダブルクリックします。

3	プリンタ ウィザードの [次へ] をクリックします。次の画面が表示されたら、[ローカル プリンタ] をクリックします。

4	[製造元] ボックスでは、[DEC] をクリックします。[プリンタ] ボックスでは、ネットワークからプリンタを使う場合は、"/Net" という文字が付いているプリンタを選びます。次のいずれかが選択できます。

  Digital DEClaser 5100/Net

  Digital PrintServer 17/J F2/Net

  Digital PrintServer 17/J F5/Net

  Digital PrintServer 17/J F7/Net

  Digital PrintServer 32/J/Net

  Digital turbo PrintServer 20J/Net

  Digital PrintServer 40 Plus/J/Net

目的のプリンタ名が表示されない場合は、[ディスク使用] をクリックし、Windows 95 CD-ROM の admin\prttools\decpsmon ディレクトリからプリンタ ドライバをインストールします。

注  DECcolorwriter 1000 のネットワーク ポートを追加する方法については、「DECcolorwriter 1000 プリンタ用のネットワーク ポートの作成」を参照してください。

5	[次へ] をクリックします。

6	プリンタ ウィザードのポート設定の画面が表示されます。[ポートの追加] をクリックして、DEC ネットワーク プリンタと対応付ける新しいポート名を作成します。

7	[ポートの追加] ダイアログ ボックスで、DEC ネットワーク プリンタの情報を入力します。各設定項目の詳細については、[ヘルプ] をクリックしてください。

8	[OK] をクリックします。

参照

[ポートの追加] ダイアログ ボックス


DEC PrintServer プリンタのアドレスの変更

 インストール/管理作業

次の 3 つの条件が満たされている場合は、プリンタのネットワーク アドレス、サブネット マスク、およびゲートウェイを変更できます。

DEC PrintServer プリンタの TCP/IP アドレスが設定済みである。

インターネット アドレスが正しい。

PrintServer ソフトウェアが DEC PrintServer プリンタに読み込まれている。

注

プリンタのサブネット マスクは、プリンタのネットワークとホスト Windows 95 システムのネットワークとの間にゲートウェイがある場合にだけ変更できます。ゲートウェイは、プリンタのインターネット アドレスと同じサブネット内になければなりません。ゲートウェイ アドレスは、それがゲートウェイであるかどうかを示すものではありません。詳細については、ネットワーク管理者におたずねください。

PrintServer ソフトウェアを同じプリンタに読み込むシステムがほかにもある場合は、使用しているシステムだけでなく、読み込むほかのシステムでもプリンタの IP アドレスを変える必要があります。

プリンタのアドレスを、PrintServer ソフトウェアを読み込む Windows 95 システムとは異なるサブネットに変える場合は、プリンタと Windows 95 システム間で TCP/IP ブロードキャスト メッセージが通るようにネットワーク ルーターを設定する必要があります。詳細については、ネットワーク管理者におたずねください。

DEC PrintServer プリンタのアドレスを変えるには

1	タスクバーの [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントします。次に、[プリンタ] をクリックして [プリンタ] フォルダを開きます。

2	DEC PrintServer プリンタのアイコンをクリックします。

3	[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。

4	[詳細] タブをクリックします。

5	[ポートの設定] をクリックし、現在のポートのアドレスを変えます。

6	[ポートの設定 -- DEC ネットワーク ポート] ダイアログ ボックスで、ポートの種類が DEC PrintServer プリンタ用のポートであることを確かめます。汎用の PrintServer ポート ("そのほかの PrintServer プリンタ(TCP/IP または DECnet 経由)") の設定を行うことはできません。次に、[オプション] をクリックします。

7	[PrintServer プリンタ オプション] ダイアログ ボックスで、[設定] をクリックします。

8	[PrintServer の設定] ダイアログ ボックスで、Ethernet アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ、およびそのほかの項目を変えます。各設定項目の詳細については、[ヘルプ] をクリックしてください。

参照

[ポートの設定 -- DEC ネットワーク ポート] ダイアログ ボックス

[PrintServer の設定] ダイアログ ボックス


プリンタのハードウェア アドレスを調べる：DEClaser 3500/5100 シリーズの Ethernet カード

 インストール/管理作業

プリンタの Ethernet カードのハードウェア アドレスを調べるには、次のようにします。プリンタが、ネットワーク経由で印刷ジョブを受け付けるようにするには、Ethernet カードのハードウェア アドレス (ネットワーク アドレス) とインターネット アドレスを対応付ける必要があります。

1	DEClaser プリンタをネットワーク と接続します。ThinWire Ethernet (標準) のジャンパが正しいかどうかを確認します。ネットワーク接続に関する情報については、Ethernet カードのインストール ガイドを参照してください。

2	DEClaser プリンタの電源を入れます。プリンタのウォーミングアップの後、Status and Configuration Report が印刷されます。標準のレポートのサンプルについては、「Status and Configuration Report のサンプル」を参照してください。このレポートの Network Address : の行からネットワーク アドレスをコピーします。また、このレポートの下半分を見て、ネットワークの設定がアクティブになっているかどうかを確かめます。

注

TCP/IP フィールドがアクティブでインターネット アドレスが正しい場合、DEClaser プリンタの設定は、ネットワークで動作するようになっています。

Ethernet カードのインターネット アドレスは、ホスト Windows 95 システムと同じネットワーク サブネットになければなりません。詳細については、ネットワーク管理者におたずねください。

3	次のような場合は、「DEClaser 3500/5100 シリーズの Ethernet カードの IP アドレスの変更」を参照してください。

-- プリンタのインターネット アドレスを、ホスト Windows 95 システムとは別のサブネットに変える場合。

-- プリンタのサブネットとゲートウェイが定義されていない。

4	TCP/IP フィールドがアクティブになっていない場合は、MS-DOS ウィンドウで arp コマンドと ping コマンドを使ってプリンタのインターネット アドレスと Ethernet アドレスを対応付けます。


DEClaser 3500/5100 シリーズの Ethernet カードの IP アドレスの変更

 インストール/管理作業

プリンタのインターネット アドレスを変えるには、次のようにします。プリンタのインターネット アドレスは、プリンタのネットワークとホスト Windows 95 システムのネットワークとの間にゲートウェイが存在する場合にだけ変更できます。

注  ゲートウェイは、プリンタの IP アドレスと同じサブネット内に存在しなければなりません。ゲートウェイ アドレスは、それがゲートウェイであるかどうかを示すものではありません。詳細については、ネットワーク管理者におたずねください。

IP アドレスを変えるには

1	タスクバーの [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントします。次に、[プリンタ] をクリックして [プリンタ] フォルダを開きます。

2	DEClaser プリンタのアイコンをクリックします。

3	[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。

4	[詳細] タブをクリックします。

5	[ポートの設定] をクリックし、現在のポートのアドレスを変えます。

6	[ポートの設定 -- DEC ネットワーク ポート] ダイアログ ボックスで、DEClaser 3500/5100 シリーズの Ethernet カード用のポートを選択します。次に、[オプション] をクリックします。

7	[Ethernet カード オプション] ダイアログ ボックスで、[設定] をクリックします。

8	[設定] ダイアログ ボックスで、次のようにします。

[インターネット プロトコル] をクリックしてプリンタのネットワーク アドレスを変えます。

[シリアル ポート] をクリックしてシリアル ポートの設定を変えます。

[デバイスに詳細を送信] をクリックして新しいアドレスを保存します。

各設定項目の詳細については、[ヘルプ] をクリックしてください。

参照

[イーサーネット カードの設定] ダイアログ ボックス


Status and Configuration Report のサンプル

 インストール/管理作業

Unit Serial No: 180105	Version: 01.00 E15
Network Address: 00:40:af:15:fc:48
Network Topology: Ethernet	Connector: Thinnet
Network Speed: 10 Mega Bits
AppleTalk Network Information
Frame Type: 802.2 SNAP On 802.3
Protocol Address: Net Number 32	Node Number 102  Socket Number 111
AppleTalk Zone: Default Zone
DEC LAT Network Information
Frame Type: Ethernet II
Protocol Address
******************************************	*****************************************
Novell inactive
AppleTalk Connection Information
AppleTalk Printer Name: DEClaser 5100
TCP/IP inactive
DEC LAT Connection Information
Node name: LAT_0040af15fc48
Port name: Port_1


変更後の Status and Configuration Report のサンプル

 インストール/管理作業

Unit Serial No: 180105	Version: 01.00 E15
Network Address: 00:40:af:15:fc:48
Network Topology: Ethernet	Connector: Thinnet
Network Speed: 10 Mega Bits
AppleTalk Network Information
Frame Type: 802.2 SNAP On 802.3
Protocol Address: Net Number 32	Node Number 102  Socket Number 111
AppleTalk Zone: Default Zone
TCPIP Network Information
Frame Type: Ethernet II
Protocol Address:16.34.160.97	Subnet Mask: 255.0.0.0
DEC LAT Network Information
Frame Type: Ethernet II
Protocol Address
******************************************	*****************************************
Novell inactive
AppleTalk Connection Information
AppleTalk Printer Name: DEClaser 5100
TCP/IP Connection Information
Port Number:  10001
DEC LAT Connection Information
Node name: LAT_0040af15fc48
Port name: Port_1


プリンタのハードウェア アドレスを調べる： RapidPrint ネットワーク サーバー

 インストール/管理作業

TCP/IP 経由の RapidPrint ネットワーク インターフェイスをセットアップするには、次のようにします。現在のDEC Network Printing Software for Windows 95 では、DECcolorwriter 1000 プリンタおよびそのほかのパラレル プリンタを、RapidPrint があるネットワークで動作させることができます。

1	RapidPrint サーバーにプラグを差し込み、ネットワーク と接続します。次に、ネットワーク接続が正しいかどうかを確かめます。ネットワーク接続に関する情報については、RapidPrint のインストール ガイドを参照してください。

2	RapidPrint サーバーの電源を入れます。プリンタのウォームアップの後、Status and Configuration Report が印刷されます。標準のレポートのサンプルについては、「Status and Configuration Report のサンプル」を参照してください。このレポートの Network Address : の行からネットワーク アドレスをコピーします。また、このレポートの下半分を見て、ネットワークの設定がアクティブになっているかどうかを確かめます。

注  TCP/IP フィールドがアクティブでインターネット アドレスが正しい場合、既に RapidPrint の設定は、ネットワークで動作するようになっています。

TCP/IP 接続の設定が済んでいてインターネット アドレスが正しい場合は、RapidPrint のインターネット アドレスを、ホスト Windows 95 システムとは別のサブネットに変更できます。「RapidPrint サーバーの IP アドレスの変更」を参照してください。

3	TCP/IP フィールドがアクティブになっていない場合は、MS-DOS ウィンドウで arp コマンドと ping コマンドを使ってプリンタのインターネット アドレスと Ethernet アドレスを対応付けます。

注

初期セットアップを実行するためには、RapidPrint サーバーのインターネット アドレスはホスト Windows 95 システムと同じネットワーク サブネットになければなりません。詳細については、ネットワーク管理者におたずねください。


RapidPrint サーバーの IP アドレスの変更

 インストール/管理作業

RapidPrint サーバーのインターネット アドレスを異なるサブネットに変えるには、次のようにします。異なるサブネットへの変更は、RapidPrint サーバーのネットワークとホスト Windows 95 システムのネットワークとの間にゲートウェイが存在する場合にだけ変更できます。

注  ゲートウェイは、RapidPrint サーバーの IP アドレスと同じサブネット内に存在しなければなりません。ゲートウェイ アドレスは、それがゲートウェイであるかどうかを示すものではありません。詳細については、ネットワーク管理者におたずねください。

IP アドレスを変えるには

1	タスクバーの [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントします。次に、[プリンタ] をクリックして [プリンタ] フォルダを開きます。

2	RapidPrint サーバーのアイコンをクリックします。

3	[ファイル] メニューで、[プロパティ] をクリックします。

4	[詳細] タブをクリックします。

5	[ポートの設定] ボタンをクリックし、現在のポートのアドレスを変えます。

6	[ポートの設定 -- DEC ネットワーク ポート] ダイアログ ボックスで、RapidPrint サーバー用のポートを選びます。次に、[オプション] をクリックします。

7	[RapidPrint サーバー オプション] ダイアログ ボックスで、[設定] をクリックします。

8	[RapidPrint の設定] ダイアログ ボックスで、次のようにします。

[インターネット プロトコル] をクリックして、プリンタのネットワーク アドレスを変えます。

[シリアル ポート] をクリックしてシリアル ポートの設定を変えます。

[デバイスに詳細を送信] をクリックして新しいアドレスを保存します。

各設定項目の詳細については、[ヘルプ] をクリックしてください。

参照

[RapidPrint の設定] ダイアログ ボックス


状況 1： まったく新しいプリンタ、またはネットワークに接続されていないプリンタに印刷する (Desktop プリンタ)

まったく新しいプリンタ、またはネットワークに接続されていないプリンタを設定するには、次のようにします。

1	Ethernet カード (DEClaser 3500 または 5100 プリンタ) または RapidPrint ネットワーク サーバー (DECcolorwriter 1000 またはそのほかのパラレル プリンタ) をインストールします。

2	プリンタのハードウェア アドレスを調べます。

DEClaser 3500/5100 シリーズ Ethernet カード

RapidPrint ネットワーク サーバー

3	ネットワーク インターフェイス カード用として使うアドレスに対して ping コマンドを実行し、そのアドレスが使われていないことを確かめます。

4	ポートを追加します。

5	MS-DOS ウィンドウで arp コマンドと ping コマンドを使ってプリンタのインターネット アドレスとイーサネット アドレスを対応付けます。

 状況 2： ほかのネットワークにあり、IP アドレスを持つプリンタに印刷する。

 状況 3： デスクトップ プリンタのアドレスを変える。

 状況 4： デスクトップ プリンタ用にポートを新しく設定する。


状況 1： まったく新しいプリンタ、またはネットワークに接続されていないプリンタに印刷する (PrintServer プリンタ)

まったく新しいプリンタ、またはネットワークに接続されていないプリンタの設定をするには、次の手順に従ってください。

1	プリンタが物理的にネットワークに接続されていることを確認します。

2	プリンタの Ethernet アドレスを調べます。

3	ポートを追加します。

4	プリンタの設定を行います。

5	プリンタの電源の ON/OFF。

 状況 2： ほかのネットワークにあり、IP アドレスを持つプリンタに印刷する。

 状況 3： PrintServer プリンタのアドレスを変える。

 状況 4： PrintServer プリンタ用にポートを新しく設定する。


arp コマンドと ping コマンド

 インストール/管理作業

arp コマンド

プリンタのインターネット アドレスと Ethernet アドレスを対応付けるには、arp コマンドを使います。

タスクバーの [スタート] をクリックし、[プログラム] をポイントします。次に、[MS-DOS プロンプト] をクリックして MS-DOS ウィンドウを開きます。MS-DOS ウィンドウで、次のように入力します。

arp -s [インターネット名またはインターネット アドレス] [Ethernet アドレス]

プリンタのインターネット アドレスが DNS (Domain Name Service) または hosts ファイルに登録されている場合は、数値によるアドレスの代わりに名前で指定することができます。詳細については、ネットワーク管理者におたずねください。

ネットワーク アドレスは、Ethernet カードまたは RapidPrint サーバーの物理アドレスで、Status and Configuration Report の 2 行目に出力されます。アドレスを指定するときは、数字の区切りのコロンはハイフンに置き換えます。例をいくつか示します。

注  ここに示した例で、アドレスの部分は、使用している環境での正しいインターネット アドレスに置き換えください。

C:> arp -s myprinter 00-40-af-15-fc-48

次のように、名前ではなくネットワーク アドレスを指定することもできます。

C:> arp -s 16.34.160.97 00-40-af-15-fc-48

arp を実行すると、次のように結果が報告されます。

C:> arp -s myprinter 00-40-af-15-fc-48

MYPRINTER mapped to Ethernet address 00-40-AF-15-FC-48

注  arp コマンドでは、大文字/小文字は区別されません。

ping コマンド

Ethernet カードまたは RapidPrint サーバーと、Windows 95 システム間の接続を確かめるには ping コマンドを使います。

注  ping コマンドを使うときは、正しいインターネット アドレスを入力したかどうかを確かめてください。誤ったインターネット アドレスを入力した場合は、arp コマンドを再度実行してください。誤ったインターネット アドレスに ping すると、Ethernet カードまたは RapidPrint サーバーを再設定しなければならなくなります。

ping コマンドは次のような形式で使います。

ping [プリンタのインターネット名またはインターネット アドレス]

例を次に示します。

C:> ping myprinter

ping コマンドを実行すると、次のような結果が返されます。

Pinging MYPRINTER 00-40-AF-15-FC-48

MYPRINTER replied to 0 of 4 pings

DEClaser 3500/5100 シリーズの Ethernet カードを使ったプリンタの場合

DEClaser プリンタの電源の ON/OFF を行います。プリンタの準備中に、新しい Status and Configuration Report が印刷されます。変更後の TCP/IP 接続情報が示されたレポートのサンプルについては、「変更後の Status and Configuration Report のサンプル」を参照してください。

これで、DEClaser プリンタはホスト Windows 95 システムと同じサブネットにあるネットワークで使用できる状態になります。DEClaser プリンタを別のサブネットに置くために、アドレスを変える場合は、「DEClaser 3500/5100 シリーズの Ethernet カードの IP アドレスの変更」を参照してください。

RapidPrint ネットワーク サーバーを使ったプリンタの場合

RapidPrint のパワー サイクルを行います。RapidPrint の準備中に、接続されたプリンタから新しい Status and Configuration Report が印刷されます。変更後の TCP/IP 接続情報が示されたレポートのサンプルについては、「変更後 Status and Configuration Report のサンプル」を参照してください。

これで、RapidPrint はホスト Windows 95 システムと同じサブネットにあるネットワークで動作する状態になり、RapidPrint に接続されたプリンタはネットワークで使用できる状態になります。RapidPrint サーバーを別のサブネットに置くために、アドレスを変える場合は、「RapidPrint サーバーの IP アドレスの変更」を参照してください。


プリンタの設定

 インストール/管理作業

DEC PrintServer プリンタの設定には、次の内容が含まれます。

ネットワーク関係の設定を行うとともに、PrintServer プリンタのフロント パネルで標準の言語を選ぶ。

PrintServer ソフトウェアを、使用しているシステムおよび PrintServer プリンタに読み込む。

1	タスクバーの [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントします。次に、[プリンタ] をクリックして [プリンタ] フォルダを開きます。

2	プリンタのアイコンをクリックします。

3	[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。

4	[詳細] タブをクリックします。

5	[印刷先のポート] ボックスで、設定を行うポート名を選びます。

6	[ポートの設定] をクリックします。

7	[ポートの設定 -- DEC ネットワーク ポート] ダイアログ ボックスで、プリンタのネットワーク情報を入力します。選択したポートの種類が DEC PrintServer プリンタに合ったものかどうかを確かめてください。次に、[オプション] をクリックします。

8	[オプション] ダイアログ ボックスで、見出しページ、トレイ、データの種類の設定を行います。

参照

[PrintServer の設定] ダイアログ ボックス


ネットワーク インターフェイス カード の取り付け

 インストール/管理作業

ネットワーク インターフェイス カード (NIC) の取り付けには、Phillips のドライバが必要です。ネットワーク インターフェイス カード の取り付けに要する時間は、15 ～ 30 分です。

プリンタの準備を行う

1	プリンタの電源を切り、プリンタから電源コードをはずします。

2	プリンタの背面が見える位置にプリンタを置きます。次に、電源コードをはずします。

3	パネル左右のつまみを押し、パネルを下に下げます。

図を表示するには、このボタン [image] をクリックしてください。

4	静電気を逃がすため、金属シャーシー部分に触れます。

図を表示するには、このボタン [image] をクリックしてください。

5	シャーシーの左右にあるねじをはずします。

図を表示するには、このボタン [image] をクリックしてください。

6	取っ手を引っぱって、シャーシーを取り出します。シャーシーは平らな所に置いてください。

図を表示するには、このボタン [image] をクリックしてください。

7	ネットワーク インターフェイス カードは、右側のオプション スロットに取り付ける必要があります。Phillips のドライバでオプション スロットからプレートを取りはずします。

図を表示するには、このボタン [image] をクリックしてください。

ネットワーク インターフェイス カードは、標準では EtherTalk、TCP/IP、および NetWare の 3 つのプロトコルが使えます。

ネットワーク インターフェイス カードをプリンタに取り付ける

 1	ネットワーク インターフェイス カードとねじを袋から取り出します。

図を表示するには、このボタン [image] をクリックしてください。

 2	ネットワーク インターフェイス カードの表面カバーをオプション スロットに挿入します。このとき、表面カバーがスロットの内側に乗るようにします。

図を表示するには、このボタン [image] をクリックしてください。

 3	ネットワーク インターフェイス カードのコネクタを、シャーシーの回路基板上のコネクタと位置が合うように揃えます。

図を表示するには、このボタン [image] をクリックしてください。

 4	ネットワーク インターフェイス カードを押してコネクタを押し込みます。

図を表示するには、このボタン [image] をクリックしてください。

 5	付属のスクリューで、ネットワーク インターフェイス カードの表面カバーをシャーシーのオプション スロットに取り付けます。

図を表示するには、このボタン [image] をクリックしてください。

 6	シャーシーをプリンタに取り付けます。シャーシーの左右に均一に力をかけてしっかりと押し込みます。

図を表示するには、このボタン [image] をクリックしてください。

 7	スクリューを回して止め、後部パネルを閉じます。

図を表示するには、このボタン [image] をクリックしてください。

 8	電源コードを差し込みます。

 9	電源を入れ、プリンタの準備ができるのを待ちます。無効になっていない場合は、電源を入れた時にステータス レポートが印刷されてからネットワーク ステータス レポートが印刷されます。

10	ネットワーク ステータス レポートの内容を確かめます。シリアル番号と Ethernet アドレスを記録するか、ネットワーク ステータス レポートを保管しておきます。この情報は、プリンタをネットワークで利用する場合の設定時に必要になります。

11	ネットワーク ケーブルを接続します。


プリンタの Ethernet アドレスを調べる

 インストール/管理作業

プリンタの Ethernet アドレスは、次の手順で調べることができます。

1	PrintServer プリンタの電源を入れます。PrintServer のフロント パネルには、ハードウェア テストの状況が表示されます。

注  Test 5 はメモリ テストで、プリンタのメモリ容量により数分間かかります。

2	Ethernet ハードウェア アドレスが表示されます。次のような形式で表示されます。

08-00-2B-xx-xx-xx

PrintServer ソフトウェアがプリンタに読み込まれている場合は、次のようになります。

3	すべてのイメージが読み込まれた後、著作権情報が表示されます。

4	PostScript のスタート アップ ページが印刷されます。

5	印刷ジョブを受け付けるための準備段階では、"Processing" と表示されます。

6	準備が完了すると、"Ready" と表示されます。

手順 #3 ～ #6 が行われない場合は、次のいずれかの状態のときです。

PrintServer ソフトウェアが Windows 95 システムに読み込まれていない。

「プリンタの設定」を参照してください。

間違ったハードウェア アドレスが入力されている。

正しいアドレスを調べて、[PrintServer の設定] ダイアログ ボックスに入力します。「PrintServer プリンタのアドレスを変更する」を参照してください。

PrintServer ソフトウェアが PrintServer プリンタに読み込まれていない。

「プリンタの設定」を参照してください。

Windows 95 システムと PrintServer プリンタの間にあるネットワーク ルーターが、Windows 95 システムと PrintServer プリンタ間で TCP/IP ブロードキャスト メッセージを通すようになっていない。

この問題の解決するには、ネットワーク管理者におたずねください。


状況 2： ほかのネットワークにあり、IP アドレスを持つプリンタに印刷する (Desktop プリンタ)

1	ポートを追加します。

 状況 1： まったく新しいプリンタ、またはネットワークに接続されていないプリンタに印刷する (Desktop プリンタ)。

 状況 3： デスクトップ プリンタのアドレスを変える。

 状況 4： デスクトップ プリンタ用にポートを新しく設定する。


状況 2： ほかのネットワークにあり、IP アドレスを持つプリンタに印刷する (PrintServer プリンタ)

1	ポートを追加します。

 状況 1： まったく新しいプリンタ、またはネットワークに接続されていないプリンタに印刷する (PrintServer プリンタ)。

 状況 3： PrintServer プリンタのアドレスを変える。

 状況 4： PrintServer プリンタ用にポートを新しく設定する。


状況 3： デスクトップ プリンタのアドレスを変える

デスクトップ プリンタのインターネット アドレスを変えるには、次のようにします。

1	ネットワーク インターフェイス カード用として使うアドレスに対して ping コマンドを実行し、そのアドレスが使われていないことを確かめます。

2	プリンタのアドレスを変えます。

DEClaser 3500/5100 シリーズ Ethernet カード

RapidPrint ネットワーク サーバー

 状況 1： まったく新しいプリンタ、またはネットワークに接続されていないプリンタに印刷する (Desktop プリンタ)。

 状況 2： ほかのネットワークにあり、IP アドレスを持つプリンタに印刷する。

 状況 4： デスクトップ プリンタ用にポートを新しく設定する。


状況 3： PrintServer プリンタのアドレスを変える

PrintServer ソフトウェアを読み込んでいるシステムで設定を変える必要があります。

詳しくはシステム管理者におたずねください。


状況 4： デスクトップ プリンタ用にポートを新しく設定する

プリンタ ポートを新しく作成する場合、または、標準のポートとは異なる印刷パラメータでプリンタ ポートを設定する場合は、次のようにします。

1	ポートを追加します。

 状況 1： まったく新しいプリンタ、またはネットワークに接続されていないプリンタに印刷する (Desktop プリンタ)。

 状況 2： ほかのネットワークにあり、IP アドレスを持つプリンタに印刷する。

 状況 3： デスクトップ プリンタのアドレスを変える。


状況 4： PrintServer プリンタ用にポートを新しく設定する

プリンタ ポートを新しく作成する場合、または標準のポートとは異なる印刷パラメータでプリンタ ポートを設定する場合は、次のようにします。

1	ポートを追加します。

 状況 1： まったく新しいプリンタ、またはネットワークに接続されていないプリンタに印刷する (PrintServer プリンタ)。

 状況 2： ほかのネットワークにあり、IP アドレスを持つプリンタに印刷する。

 状況 3： PrintServer のアドレスを変える。


PrintServer ソフトウェアのプリンタへの読み込みに関する注意事項

少なくとも 1 台のシステムが PrintServer ソフトウェアを PrintServer プリンタに読み込む必要があります。ただし、Windows 95 システムから読み込むことはできません。Windows NT、Open VMS、Digital UNIX などのシステムを使用してください。


DECcolorwriter 1000 プリンタ用のネットワーク ポートの作成

DECcolorwriter 1000 プリンタ用にネットワーク ポートを作成するには、次のようにします。

1	「ポートの追加」の手順に従います。ただし、次の部分が異なります。

[プリンタ] ボックス (手順 4) では、"/Net" という文字が付いている任意のプリンタを選びます。

[ポートの追加] ダイアログ ボックス (手順 7) では、ポートの種類として "DEC RapidPrint サーバー (TCP/IP 経由)" を選びます。

2	ポートを作成したら、[プリンタ] ボックスで DECcolorwriter 1000 プリンタのアイコンをクリックし」ます。

3	[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。次に、[詳細] タブをクリックします。

4	[印刷に使用するドライバ] ボックスで、DECcolorwriter 1000 プリンタを選びます。