ディスクの圧縮について

圧縮されたドライブは、Windows や各種のプログラムからは実際のディスク ドライブのように見えますが、実際のディスク ドライブではありません。圧縮されたドライブの内容は、単一のファイルに保存されます。このファイルを圧縮ボリューム ファイル (CVF) といいます。圧縮ボリューム ファイルは、圧縮されていないドライブに保存されます。このドライブをホスト ドライブといいます。

既存のドライブの圧縮

たとえば、ハード ディスクのドライブ C: を圧縮するとします。このディスクには、まず別のドライブ名が付けられます (ドライブ H: など)。この場合、ドライブ H: がドライブ C: のホスト ドライブになります。次に、ハードディスクの内容が圧縮され、圧縮ボリューム ファイルとしてドライブ H: に保存されます。Windows や各種のプログラムからは、ドライブ H: にある圧縮ボリューム ファイルが元のドライブ C: のように見えます。ただし、元のドライブ C: より空き領域が大きくなります。

新規の圧縮ドライブの作成

ドライブスペースでは、ドライブ全体の内容を圧縮することもできますが、圧縮されていないドライブの空き領域を使い、新規に空の圧縮ドライブを作ることもできます。たとえば、ドライブ C: 全体を圧縮するのではなく、ドライブ C: の一部の空き領域を 10MB だけ使い、ドライブ G: を新しく作ることができます。この場合、ドライブ G: の容量は、約 20MB になります。

注

マイ コンピュータまたは Windows エクスプローラでコンピュータの内容を見る場合、ホスト ドライブの空き領域が 2MB より小さいと、ホスト ドライブは表示されません。2MB より大きければ、ほかのドライブと同じように表示され、同じように使用できます。


DoubleSpace および DriveSpace との互換性

Windows 版のドライブスペースでは、DoubleSpace (MS-DOS Version 6.0 および 6.2) または MS-DOS 版の DriveSpace (MS-DOS Version 6.22) で圧縮したドライブも使用できます。DoubleSpace で圧縮したドライブと DriveSpace で圧縮したドライブは、同じように使用できます。たとえば、DoubleSpace と DriveSpace のどちらで圧縮したフロッピー ディスクでも使用できます。ただし、このようなフロッピー ディスクを使うには、DoubleSpace または Windows 版の ドライブスペースがコンピュータにインストールされている必要があります。

DoubleSpace または DriveSpace で圧縮したドライブがある場合は、Windows 版のドライブスペースでドライブを再設定できます。


ドライブを圧縮するには

1	圧縮するドライブをクリックします。

2	[ドライブ] メニューの [圧縮] をクリックします。

3	[開始] をクリックします。

4	圧縮するドライブのファイルをまだバックアップしていない場合は、[ファイルをバックアップ] をクリックし、画面に表示される指示に従って操作します。バックアップが終わったら、手順 5 に進みます。

5	[圧縮する] をクリックします。

6	コンピュータの再起動を指示するメッセージが表示されたら、[はい] をクリックします。

ヒント

圧縮したドライブを元の状態に戻すには、[ドライブ] メニューの [展開] をクリックします。


圧縮されたドライブを展開するには

1	展開するドライブをクリックします。

2	[ドライブ] メニューの [展開] をクリックします。

3	[開始] をクリックします。

4	展開するドライブのファイルをまだバックアップしていない場合は、[ファイルをバックアップ] をクリックし、画面に表示される指示に従って操作します。バックアップが終わったら、手順 5 に進みます。

5	[展開する] をクリックします。


圧縮ドライブまたはホスト ドライブの空き領域を調整するには

1	圧縮ドライブまたはホスト ドライブをクリックします。

2	[ドライブ] メニューの [空き領域の調整] をクリックします。

3	つまみを左右にドラッグして調整します。


圧縮ボリューム ファイルをマウントするには

1	マウントする圧縮ボリュームファイル (CVF) が保存されているドライブをクリックします。

2	[詳細] メニューの [マウント] をクリックします。

3	マウントする圧縮ボリューム ファイルをクリックし、[OK] をクリックします。

 関連項目


圧縮ボリューム ファイルをアンマウントするには

1	アンマウント (圧縮ドライブの取りはずし) する圧縮ドライブをクリックします。

2	[詳細] メニューの [アンマウント] をクリックします。

 関連項目


新しい圧縮ドライブを作るには

1	新しい圧縮ドライブを作るために使う空き領域があるドライブをクリックします。

2	[詳細] メニューの [ドライブの作成] をクリックします。

3	[作成するドライブ] ボックスの一覧で、新しい圧縮ドライブに割り当てるドライブ名をクリックします。

4	[使用する領域] ボックスに、新しい圧縮ドライブに割り当てる既存のドライブの容量を指定します。使用するドライブを変えるには、[空き領域を提供するドライブ] ボックスの一覧でドライブをクリックします。

5	[開始] をクリックします。

6	コンピュータの再起動を指示するメッセージが表示されたら、[はい] をクリックします。

ヒント

各項目のヘルプを表示するには、ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。


圧縮ドライブを削除するには

1	削除する圧縮ドライブをクリックします。

2	[詳細] メニューの [削除] をクリックします。


推定圧縮率を変えるには

1	圧縮ドライブをクリックします。

2	[詳細] メニューの [圧縮率の変更] をクリックします。

3	つまみを左右にドラッグして調整します。

注

推定圧縮率は、ドライブの空き領域のサイズを見積もるときに使います。通常は、実際の圧縮率と同じにしてください。


フロッピー ディスクや取りはずし可能なディスクを自動的にマウントするには

1	[詳細] メニューの [設定] をクリックします。

2	[新しい圧縮デバイスを自動的にマウントする] チェック ボックスがオンになっていることを確かめます。

3	[OK] をクリックし、ドライブスペースを終了します。

圧縮されたディスクをドライブに挿入すると、自動的にマウントされます。

注

ドライブスペースの実行中は、圧縮されたディスクをドライブに挿入しても、自動的にマウントされません。ドライブスペースの実行中にディスクをマウントする方法については、下の "関連項目" をクリックしてください。

 関連項目


ドライブスペースの実行中にディスク エラーが検出されたドライブをチェックするには

1	このボタン [image] をクリックし、スキャンディスクを起動してください。

2	[エラー チェックをするドライブ] ボックスの一覧で、ドライブスペースを実行していたドライブをクリックします。

3	[完全] をクリックし、[オプション] をクリックします。

4	[システム領域とデータ領域] が選ばれていることと、[書き込みテストをしない] チェック ボックスおよび [隠しファイルとシステム ファイルの不良セクタは修復しない] チェック ボックスが両方ともオフになっていることを確かめ、[OK] をクリックします。

5	[詳細] をクリックし、[無効なファイル名] チェック ボックスと [ホスト ドライブを先にチェックする] チェック ボックスがオンになっていることを確かめ、[OK] をクリックします。

6	[開始] をクリックします。


圧縮ボリューム ファイルには、圧縮ドライブの内容が保存されています。圧縮ボリューム ファイルは、隠しファイルで、DBLSPACE.000 などの名前が付いています。


ホスト ドライブは、圧縮されていないドライブで、圧縮ボリューム ファイルが保存されています。通常は、ある程度の空き領域と、圧縮できないシステム ファイルが入っています。


ドライブをマウントすると、圧縮ボリューム ファイル (CVF) にドライブ名が割り当てられ、圧縮ドライブのファイルが使用できるようになります。


実際の圧縮率とは、ドライブスペースで実際に圧縮されている割合のことです。たとえば、圧縮率が 3.0 対 1 の場合、圧縮されたファイルは、元のサイズの 3 分の 1 になっています。


ドライブスペースの圧縮ドライバの削除

このコンピュータにマウントされている最後の圧縮ドライブを展開しようとしています。マウントされていない圧縮ドライブがほかになく、取りはずし可能なディスクを圧縮ドライブとして使う予定がない場合は、ドライブスペースの圧縮ドライバを削除できます。詳細については、下のボタンをクリックしてください。

[はい] と [いいえ] のどちらを選べばよいですか？

削除した後に、ドライバを元に戻すにはどうすればよいですか？

今ドライバを削除せずに、後で削除することはできますか？


今後、ドライブスペースを使って圧縮ドライブにアクセスする必要がないことが明らかな場合は、[はい] をクリックします。[はい] をクリックすると、ドライブスペースはメモリから削除されます。

マウントされていない圧縮ドライブや取りはずし可能な圧縮ディスクにアクセスするために、ドライブスペースをメモリに残しておく場合は、[いいえ] をクリックします。この場合は、多少の余分なメモリが使われます。


ドライブスペースの圧縮ドライバを削除した後に、マウントされていない圧縮ドライブや取りはずし可能な圧縮ディスクにアクセスするためにドライブスペースが必要になった場合は、次のようにします。

1	ドライブスペースを起動します。

2	[詳細] メニューの [設定] をクリックします。

3	[新しい圧縮デバイスを自動的にマウントする] チェック ボックスがオンになっていることを確かめます。

ヒント

このトピックを印刷するには、マウスの右ボタンでトピックをクリックし、[トピックの印刷] をクリックします。


今ドライバを削除しても、後で必要になったときに簡単に元に戻すことができます。


トピックの一覧を表示するには、[目次] をクリックしてください。


コンピュータのすべてのドライブの一覧が表示されます。圧縮ドライブを操作するには、ドライブをクリックし、[ドライブ] メニューまたは [詳細] メニューのコマンドをクリックします。ドライブのプロパティを表示するには、ドライブをダブルクリックします。


このディスクの現在の空き領域と使用領域のサイズが表示されます。ディスクを圧縮すると、ディスクの空き領域と全体の容量が大きくなります。


ドライブを圧縮した後のディスクの空き領域と使用領域の推定のサイズが表示されます。


圧縮を始めます。[開始] をクリックした後で、実際に処理が始まる前にファイルをバックアップできます。


圧縮するドライブのホスト ドライブの設定を変えるときにクリックします。ホスト ドライブは、圧縮されていないドライブです。圧縮ドライブは、実際には隠しファイルとしてホスト ドライブに保存されています。


このチェック ボックスがオンになっている場合は、フロッピー ディスクなど、取りはずし可能な圧縮ディスクをドライブに挿入したときに、自動的にドライブがマウントされます。このチェック ボックスがオフになっている場合は、ドライブにディスクを挿入するたびに、[詳細] メニューの [マウント] をクリックする必要があります。


現在使用中の圧縮ドライバのバージョンが表示されます。このドライバによって圧縮ドライブが使用できます。


圧縮するドライブのホスト ドライブに割り当てるドライブ名が表示されます。ネットワーク ドライブに割り当てるなど、このドライブ名をほかの用途で使う場合は、別のドライブ名をクリックしてください。


圧縮せずにホスト ドライブに残しておく空き領域のサイズが表示されます。サイズを変えるには、表示されている値を選択し、新しい値を入力します。


このチェック ボックスをオンにすると、マイ コンピュータ、Windows エクスプローラ、[ファイルを開く] ダイアログ ボックス、[名前を付けて保存] ダイアログ ボックスなどに、このドライブが表示されなくなります。


ドライブの圧縮を始めます。


ドライブの展開を始めます。


バックアップ プログラムを起動します。このドライブにあるファイルをバックアップできます。


選択した圧縮ドライブとホスト ドライブの現在の空き領域と使用領域のサイズが表示されます。


圧縮ドライブを展開した後のホスト ドライブの空き領域と使用領域のサイズが表示されます。


展開を始めます。[開始] をクリックした後で、実際に処理が始まる前にファイルをバックアップできます。


新しい圧縮ドライブに割り当てるドライブ名が表示されます。ネットワーク ドライブに割り当てるなど、このドライブ名をほかの用途で使う場合は、別のドライブ名をクリックしてください。


新しい圧縮ドライブを作るために使う領域のサイズが表示されます。サイズを変えるには、表示されている値を選択し、新しい値を入力します。


新しい圧縮ドライブを作るために使う領域がある圧縮されていないドライブが表示されます。


新しい圧縮ドライブの空き領域の推定のサイズが表示されます。


新しい圧縮ドライブを作った後に、圧縮されていないドライブに残る空き領域のサイズが表示されます。


新しい圧縮ドライブの作成を始めます。


圧縮ドライブの空き領域と使用領域のサイズが表示されます。圧縮ドライブの空き領域を増やすには、つまみをドラッグしてホスト ドライブのサイズを小さくします。


ホスト ドライブの空き領域と使用領域のサイズが表示されます。ホスト ドライブの空き領域を増やすには、つまみをドラッグして圧縮ドライブのサイズを小さくします。


圧縮ドライブとホスト ドライブの空き領域のサイズを調整します。バーの右側または左側に赤色の領域が表示されることがあります。この領域につまみを移動すると、ドライブが最適化されます。


選択したドライブでマウントできるボリューム ファイルが表示されます。


選択したボリューム ファイルのホスト ドライブに割り当てるドライブ名の一覧が表示されます。ネットワーク ドライブに割り当てるなど、このドライブ名をほかの用途で使う場合は、別のドライブ名をクリックしてください。


ドライブスペースで実際に圧縮されている割合が表示されます。たとえば、圧縮率が 3.0 対 1 の場合、圧縮されたファイルは、元のサイズの 3 分の 1 になっています。


ドライブの空き領域のサイズを見積もるときに使う圧縮率が表示されます。この圧縮率を変えても、ファイルの実際の圧縮率は変わりません。空き領域のサイズの見積もりの精度が変わるだけです。


現在のドライブ名の代わりに使用できるドライブ名の一覧が表示されます。ネットワーク ドライブに割り当てるなど、現在のドライブ名をほかの用途で使う場合は、別のドライブ名をクリックしてください。


推定圧縮率を変えます。


選択したディスクの名前が表示されます。


選択したディスクの種類が表示されます。


選択したディスクの空き領域と使用領域のサイズが表示されます。


選択したディスクの総容量が表示されます。


選択したディスクの空き領域 (ピンク) と使用領域 (青) の割合が表示されます。


ドライブの空き領域のサイズを見積もるときに使う圧縮率が表示されます。


このダイアログ ボックスを閉じ、ドライブスペースのメイン ウィンドウに戻ります。


このグループには、項目ごとにヘルプがあります。ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。