使用する用紙または封筒のサイズを指定します。下向き矢印をクリックし、適切なサイズをクリックします。


使用する用紙が入っている場所を指定します。ほとんどのプロッタは、手差し給紙にしか対応していません。


ドキュメントを印刷する向きを指定します。サンプルを表示するには、[縦] または [横] をクリックします。


用紙の先頭ページを挿入するように指示するメッセージを表示するかどうかを指定します。

このチェック ボックスをオンにすると、先頭ページを含むすべてのページでメッセージが表示されます。このチェック ボックスをオフにすると、先頭ページではメッセージは表示されず、以後のすべてのページでメッセージが表示されます。


用紙の設定を標準に戻します。


設定できるカルーセルの一覧が表示されます。現在の設定を表示または変更するには、カルーセルの番号をクリックします。


アクティブにするカルーセルを指定します。アクティブなカルーセルを多くすると、作図に使用できる色が多くなります。カルーセルをアクティブにするには、クリックします。選択を取り消すには、もう一度クリックします。


ペンの色を指定します。この設定は、ダイアログ ボックスの下部の [カルーセル] ボックスで選んだペンに適用されます。


ペンの種類を指定します。この設定は、ダイアログ ボックスの下部の [カルーセル] ボックスで選んだペンに適用されます。


選択したペンの主な用途を指定します。用途には、[行/テキスト]、[塗りつぶし]、および選択したペンの色が必要なほかの用途があります。同じ色のペンが 2 つある場合、一方のペンの消耗を防ぐには、そのペンに [行/テキスト] を指定し、もう一方のペンに [塗りつぶし] を指定します。


ペンが用紙の上を動く速さを指定します。出力結果がぼやける場合は、速さを下げる必要があります。


ペンが用紙と接触するときの強さを指定します。出力結果がぼやける場合は、強さを上げる必要があります。


ペンが用紙と接触するときの加速度を指定します。出力結果がぼやける場合は、加速度を上げる必要があります。


現在のカルーセルのすべてのペンの現在の設定が表示されます。ペンの設定を変えるには、ペンの番号をクリックし、[ペンの色] ボックス、[ペンの種類] ボックス、[ペンの優先順位] ボックス、[ペンの速さ] ボックス、[ペンの強さ] ボックス、および [ペンの加速] ボックスの設定を変えます。別のカルーセルの設定を見るには、[現在のカルーセル] ボックスでカルーセルの番号をクリックします。


ドラフト モードでドキュメントを印刷します。このモードでは、印刷が速く、インクを節約できます。ただし、通常のモードに比べると、印刷品質は高くありません。


ペンとカルーセルの設定を標準に戻します。


このヘルプ ファイルの内容を表示するには

1	このボタン [image] をクリックし、[プリンタ] フォルダを開いてください。

2	使用中のプリンタのアイコンをクリックします。

3	[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。

4	各項目のヘルプを表示するには、ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。