新しい接続をセットアップするには

1	[ファイル] メニューの [新しい接続] をクリックします。

2	接続の名前を入力し、適切なアイコンをクリックします。次に、[OK] をクリックします。

3	電話番号などの情報を入力し、[OK] をクリックします。

4	電話をかけるには、[ダイヤル] をクリックします。


リモート コンピュータにファイルを送るには

1	必要に応じてリモート コンピュータのファイル転送ソフトウェアを起動し、ファイルを受け取る準備をします。

2	[転送] メニューの [ファイルの送信] をクリックします。

3	[ファイル名] ボックスにファイルのパスと名前を入力します。

ファイルの送信に使うプロトコルを変えるには、[プロトコル] ボックスの一覧のプロトコルをクリックします。

4	ファイルを送るには、[送信] をクリックします。

ヒント

通常は、リモート コンピュータのファイル転送ソフトウェアを起動し、ファイルを受け取る準備をする必要があります。詳細については、リモート コンピュータの管理者にお問い合わせください。

[転送] メニューの [テキスト ファイルの送信] をクリックすると、テキスト ファイルをリモート コンピュータに送信できます。


リモート コンピュータからファイルを受け取るには

1	リモート コンピュータのソフトウェアを使い、このコンピュータにファイルを送信 (ダウンロード) します。

2	[転送] メニューの [ファイルの受信] をクリックします。

3	ファイルを保存するフォルダのパスを入力します。

4	[使用するプロトコル] ボックスの一覧で、リモート コンピュータが送信に使っているプロトコルをクリックし、[受信] をクリックします。


ハイパー ターミナルの通信中の内容をファイルに保存するには

1	[転送] メニューの [テキストのキャプチャ] をクリックします。

2	通信中の内容を保存するファイルの名前を入力し、[開始] をクリックします。

ヒント

通信中の内容を直接印刷することもできます。印刷するには、[転送] メニューの [キャプチャして印刷] をクリックします。通話が終わると、通常使うプリンタで通信中の内容が印刷されます。


リモート コンピュータや商用ネットワークに電話をかけるには

1	[ファイル] メニューの [開く] をクリックし、目的の接続をダブルクリックします。

2	[ダイヤル] をクリックします。


モデムのポートの設定を変えるには

1	[HyperTerminal] フォルダを開き、目的の接続をクリックします。

2	[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。

3	[電話番号] タブをクリックし、[モデムの設定] をクリックします。

4	[接続] タブをクリックし、必要に応じて設定を変えます。

5	フロー制御やエラー制御などの設定を変えるには、[詳細設定] をクリックします。

ヒント

ポートの設定を変えても、新しい設定は、この接続にしか適用されません。

各項目のヘルプを表示するには、ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。

 関連項目


電話番号の設定を変えるには

1	[HyperTerminal] フォルダを開き、目的の接続をクリックします。

2	[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。

3	[電話番号] タブをクリックし、必要に応じて設定を変えます。

4	ターミナルの種類などの設定を変えるには、[設定] タブをクリックします。

ヒント

各項目のヘルプを表示するには、ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。

 関連項目


ハイパー ターミナルのウィンドウ サイズを調整するには

1	[表示] メニューの [フォント] をクリックします。

2	[サイズ] ボックスの一覧のポイント サイズをクリックします。

ターミナル ウィンドウを大きくするには、大きいポイント サイズをクリックします。

ターミナル ウィンドウを小さくするには、小さいポイント サイズをクリックします。

3	ハイパー ターミナルのウィンドウ サイズをターミナル ウィンドウのサイズに合わせるには、マウスの右ボタンでターミナル ウィンドウをクリックし、[スナップショット] をクリックします。


ハイパー ターミナルで Minitel サービスを使うには

1	[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックし、[設定] タブをクリックします。

2	[エミュレーション] ボックスの一覧の [Minitel] をクリックし、[OK] をクリックします。

3	[表示] メニューの [フォント] をクリックし、[フォント名] ボックスの一覧の [Arial Alternative] をクリックします。

ヒント

Minitel サービスを使うために必要なグラフィック文字が入っているフォントは、Arial Alternative だけです。このフォントは、Windows 95 に付属していません。

Minitel エミュレーションで使うファンクション キーの一覧を表示するには、下の "関連項目" をクリックしてください。

 関連項目


Minitel エミュレーションで使うファンクション キー

ファンクション キー	Minitel のキー
Home	目次 (Sommaire)
Del または F2	キャンセル (Annulation)
PageUp または F3	前を検索 (Retour)
Ins または F4	くり返し (Repetition)
End または F5	ガイド (Guide)
BackSpace または F6	一致 (Correction)
PageDown または F7	次を検索 (Suite)
Enter または F8	ファイルの送信 (Envoi)
F9	接続/切断 (Connexion/Fin)


トピックの一覧を表示するには、[目次] をクリックしてください。


新しい接続の名前を入力する場所です。


新しい接続に使用できるアイコンが表示されます。


海外の電話番号のプリフィックスに使う国番号の一覧が表示されます。


市外局番を入力する場所です。


ダイヤルする電話番号を入力する場所です。


このコンピュータにセットアップされているモデムの一覧が表示されます。


モデムの情報を表示するときにクリックします。


電話番号の情報を変えるときにクリックします。


所在地の情報を変えたり、新しい所在地を追加したりするときにクリックします。


所在地の一覧が表示されます。所在地の情報を編集するには、[ダイヤルのプロパティ] をクリックします。


指定した電話番号にダイヤルするときにクリックします。


ほかのコンピュータに電話をかけずにハイパー ターミナルを起動するときにクリックします。


ダイヤルする電話番号が表示されます。この番号にダイヤルするには、[ダイヤル] をクリックします。別の番号を指定するには、[変更] をクリックします。


この番号に電話をかけるときに使う通話カードが表示されます。通話カードの設定を変えるには、[ダイヤルのプロパティ] をクリックします。


この電話番号に別のアイコンを割り当てるときにクリックします。


接続先のコンピュータからベル信号 (Ctrl + G キーなど) が送られたときに、警告音が鳴るようにします。


PageUp キーまたは PageDown キーを押したときにスクロールする行数を指定します。


エミュレートできるターミナルの種類の一覧が表示されます。


ファンクション キー、方向キー、および Ctrl キーを Windows の操作に使うか、またはリモート コンピュータに転送するかを指定します。


選択したターミナル エミュレーションの設定を変えるときにクリックします。


ASCII テキスト ファイルを転送する場合のオプションを設定するときにクリックします。


ターミナルの機能を設定します。


ホスト コンピュータで実行されているプログラムを制御するアプリケーション コードを、キーパッドで送るかどうかを指定します。


方向キーを押したときに、通常のコードを送る (カーソルを移動する) か、またはアプリケーション コードを送るかを指定します。


ウィンドウを 80 桁ではなく、132 桁に分割するようにします。


ターミナル ウィンドウのカーソルの形を指定します。


BackSpace キーで文字を削除するかどうかを指定します。


ホスト コンピュータで実行されているプログラムを制御するアプリケーション コードを、キーパッドで送るかどうかを指定します。


使用できる文字セットの一覧が表示されます。


リモート コンピュータに ASCII 文字を送る方法を指定します。


1 行ごとにリモート コンピュータに改行文字を送るようにします。


入力した文字をリモート コンピュータに送る前に、端末に表示するようにします。


リモート コンピュータから ASCII 文字を受け取る方法を指定します。


リモート コンピュータから受け取った各行の行末に改行文字を付けるようにします。


8 ビットの文字を 7 ビットの ASCII に変換するようにします。


ウィンドウの幅を超える行がリモート コンピュータから送られた場合に、はみ出した文字を次の行に送るようにします。


リモート コンピュータから受け取ったファイルを保存するフォルダの名前を入力します。


リモート コンピュータからファイルを受け取るときに使用できるプロトコルの一覧が表示されます。


リモート コンピュータに送るファイルの名前を入力する場所です。


リモート コンピュータにファイルを送るときに使用できるプロトコルの一覧が表示されます。


指定したファイルを転送します。


キャプチャ ファイルの名前を入力する場所です。


キャプチャ ファイルが保存されるフォルダが表示されます。


フォルダの中を実際に見ながら目的のファイルやフォルダを探すときにクリックします。


ホスト システムで使う漢字コードを設定するときにクリックします。


接続先のホスト システムで使う漢字コードを JIS で指定します。


接続先のホスト システムで使う漢字コードをシフト JIS で指定します。