[接続] タブ

コンピュータをポストオフィスに接続する方法を指定します。

[ポストオフィスのパス]

ポストオフィスのネットワーク上の位置を入力します。たとえばポストオフィスが、Post という名前のサーバー上の Maildata という名前の共有ディレクトリにある場合は、\\post\maildata と入力します。ポストオフィスへのパスが不明なときは、システム管理者に問い合わせるか、[参照] をクリックしてください。

[起動時のサービス接続方法の選択]

ポストオフィスへの接続の種類をクリックします。

[LAN またはリモート接続の自動検出]

ポストオフィスへのコンピュータの接続が、ローカル エリア ネットワーク (LAN) 接続によるものかモデムによるものかを識別します。ポストオフィスが接続の種類を識別できない場合は、Microsoft Mail から指定するよう要求されます。

[ローカル エリア ネットワーク (LAN)]

ローカル エリア ネットワーク (LAN) 接続を使用して、コンピュータをポストオフィスに接続します。メールを作成してポストオフィスに配信したり、ポストオフィスからメールを受信することができます。

[モデムとダイヤルアップ ネットワークを使用したリモート接続]

モデムを使って、コンピュータをポストオフィスに接続します。いつでもメールを作成して送信トレイに入れておくことができ、ポストオフィスに接続したときにメールの送受信が行われます。

[オフライン]

ポストオフィスに接続しません。外出中などでポストオフィスが使用できないときでも、メールを作成して送信トレイへ入れておくことができます。オフライン中は、ポストオフィスとのメールの送受信はできません。

注

Microsoft Mail をリモートで使用するには、Microsoft Windows 95 でダイヤルアップ ネットワークをセットアップする必要があります。このセットアップは、Windows 95 のインストール時に行うか、またはコントロール パネルで行います。コントロール パネルでセットアップするときは、まず、コントロール パネルの [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックし、[Windows ファイル] タブをクリックします。次に、[通信] をクリックし、[詳細] をクリックし、[ダイヤルアップ ネットワーク] チェック ボックスがオンになっているのを確認します。


[ログオン] タブ

ポストオフィスに対するアクセス情報を指定します。以下の情報で不明なものがある場合は、システム管理者に問い合わせてください。

[メールボックス名]

メールボックスの名前を入力します。

[メールボックスのパスワード]

パスワードを入力します。セキュリティのため、パスワードは "*" で表示されます。

[ログオン時に自動的にパスワードを入力]

パスワードが保存され、Microsoft Exchange の起動時にパスワードを入力する必要がなくなります。

[メールボックスのパスワードの変更]

パスワードを変更します。


[配信] タブ

受信トレイとポストオフィスとの間でメールを配信する方法を指定します。

[受信メールの配信を有効にする]

ポストオフィスから受信トレイにメールを配信します。

[送信メールの配信を有効にする]

ポストオフィスにメールを送信します。

[有効な配信先]

特定のタイプのメールの配信を停止するには、[アドレス タイプ] をクリックします。

[新着メールの確認間隔]

メール配信の間隔を設定します。

[すぐに通知]

送信したメールの到着をすぐに通知します。また、受信者にもメールの到着が通知されます。この機能を使用するためには NetBIOS が必要です。NetBIOS の詳細については、システム管理者に問い合わせてください。

[グローバル アドレス一覧のみ表示]

グローバル アドレス一覧を表示します。通常は、少なくとも 2 つのアドレス一覧 (グローバル アドレス一覧と個人用アドレス帳) にアクセスする必要があります。グローバル アドレス一覧のみを表示することにより、メッセージにアドレスを指定するときにスクロールしなければならないアドレス一覧の数が少なくなります。


[アドレス タイプ] ダイアログ ボックス

ポストオフィスに送信するメールのタイプを指定します。

[メール送信先のアドレス タイプ]

ポストオフィスに送信するメールのタイプをクリックします。たとえば、ファックスを別のインフォメーション サービスで送信するときは、ファックス以外のすべてのアドレス タイプをクリックします。

あるタイプのメッセージを送信するには、そのアドレス タイプのチェック ボックスをオンにします。あるタイプのメッセージを送信しないようにするには、そのアドレス タイプのチェック ボックスをオフにします。


[LAN 設定] タブ

受信するメールを選択するのにメール ヘッダーを使用するかどうか、およびアドレス帳のローカル コピーを使用するかどうかを指定します。このタブは、LAN 接続の場合だけに適用されます。

[リモート メールを使用]

メールを自動的に転送しないで、リモート ヘッダーを表示します。Microsoft Exchange で [ツール] メニューの [リモート メール] コマンドを実行します。

[ローカル コピーを使用]

ポストオフィスのアドレス帳ではなく、アドレス帳のローカル コピー (使用中のコンピュータに保存されているアドレス帳) を使用します。ローカル アドレス帳を更新するには、Microsoft Exchange の [ツール] メニューをクリックし、[Microsoft Mail ツール] の [アドレス一覧をダウンロード] コマンドを実行します。

[外部配信エージェントを使用]

この機能を使うには、ポストオフィス上で EXTERNAL.EXE を常に実行している必要があります。この機能を選択 (チェック ボックスをオンに) する前に、システム管理者に問い合わせてください。

最小限の経費でメールを配信します。


[ログ] タブ

イベントのログ ファイル (または記録) を保持します。

[セッション イベントのログを保存]

ログオン、ログオフ、エラー メッセージなどのイベントをログ ファイルに記録します。

[セッション ログの保存場所を指定]

ログ ファイルの名前と保存する場所を入力します。ログ ファイルはテキスト ファイルとして保存されます。

[参照]

ログ ファイルを検索するには、[参照] をクリックします。


[リモート設定] タブ

受信するメールを選択するのにメール ヘッダーを使用するかどうか、およびアドレス帳のローカル コピーを使用するかどうかを指定します。このタブは、ダイヤルアップ ネットワークとモデムを使用したリモート アクセス接続の場合だけに適用されます。

[リモート メールを使用]

メールを自動的に転送しないで、リモート ヘッダーを表示します。Microsoft Exchange で、[ツール] メニューの [リモート メール] コマンドを実行します。

[ローカル コピーを使用]

ポストオフィスのアドレス帳ではなく、アドレス帳のローカル コピー (使用中のコンピュータに保存されているアドレス帳) を使用します。

[外部配信エージェントを使用]

この機能を使うには、ポストオフィス上で EXTERNAL.EXE を常に実行している必要があります。この機能を選択 (チェック ボックスをオンに) する前にシステム管理者に問い合わせてください。

最小限の経費でメールを配信します。

注

Microsoft Mail をリモートで使用するには、Microsoft Windows 95 でダイヤルアップ ネットワークをセットアップする必要があります。このセットアップは、Windows 95 のインストール時に行うか、またはコントロール パネルで行います。コントロール パネルでセットアップするときは、まず、コントロール パネルの [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックし、[Windows ファイル] タブをクリックします。次に、[通信] をクリックし、[詳細] をクリックし、[ダイヤルアップ ネットワーク] チェック ボックスがオンになっているのを確認します。


[リモート セッション] タブ

リモート アクセス サービス (ダイヤルアップ ネットワーク) のための、メッセージ配信の条件を指定します。

使用する既定の接続を指定し、各セッションで別の接続を使用するように指示するプロンプトが表示されるようにするか、または各セッションで同じ接続を使用するかを指定します。接続の一覧にエントリを追加することもできます。

[ダイヤルアップ ネットワーク セッションの自動起動]

ダイヤルアップ ネットワーク セッションが起動されます。

[このサービスを起動したとき]

Microsoft Exchange を起動すると同時にセッションが開始されます。

[ダイヤルアップ ネットワーク セッションの自動終了]

次のチェック ボックスをオンまたはオフにして、ダイヤルアップ ネットワーク セッションを終了する方法を指定します。

[メールのヘッダーを取得した後]

ポストオフィスからヘッダーを受信した後、ダイヤルアップ ネットワーク セッションを終了します。Microsoft Exchange で、[ツール] メニューの [リモート メール] コマンドを実行してヘッダーを表示し、読むメッセージを選択します。

[メールを送受信した後]

ポストオフィスとのメールの送受信の後、ダイヤルアップ ネットワーク セッションを終了します。

[終了したとき]

Microsoft Exchange を終了したときに、ダイヤルアップ ネットワーク セッションを終了します。

[メール配信のスケジュール]

ポストオフィスに接続するセッションの時間指定を行います。

注

Microsoft Mail をリモートで使用するには、Microsoft Windows 95 でダイヤルアップ ネットワークをセットアップする必要があります。このセットアップは、Windows 95 のインストール時に行うか、またはコントロール パネルで行います。コントロール パネルでセットアップするときは、まず、コントロール パネルの [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックし、[Windows ファイル] タブをクリックします。次に、[通信] をクリックし、[詳細] をクリックし、[ダイヤルアップ ネットワーク] チェック ボックスがオンになっているのを確認します。


[スケジュールされているリモート セッション] ダイアログ ボックス

ポストオフィスとの接続をスケジュールします。特定の間隔 (たとえば 30 分ごと) で、特定の時刻に、または週単位の特定の時刻に接続を開始するように、セッションをスケジュールすることができます。16 セッションまで登録できます。

[現在のスケジュールされているセッション]

現在登録されているすべてのセッションを一覧表示します。

[追加]

新しいセッションを追加します。

[変更]

登録されているセッションを変更します。

[削除]

スケジュールされているセッションを一覧から削除します。

注

Microsoft Mail をリモートで使用するには、Microsoft Windows 95 でダイヤルアップ ネットワークをセットアップする必要があります。このセットアップは、Windows 95 のインストール時に行うか、またはコントロール パネルで行います。コントロール パネルでセットアップするときは、まず、コントロール パネルの [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックし、[Windows ファイル] タブをクリックします。次に、[通信] をクリックし、[詳細] をクリックし、[ダイヤルアップ ネットワーク] チェック ボックスがオンになっているのを確認します。


[スケジュールされているセッションの追加/変更] ダイアログ ボックス
[スケジュールされているセッションの追加] または [スケジュールされているセッションの変更] ダイアログ ボックス

セッションで使用するプロファイルを指定したり、セッションのスケジュールを追加または変更します。

[使用するセッション]

スケジュールされたセッションに使用するダイヤルアップ ネットワーク接続を指定します。接続を入力するか、矢印をクリックして新しい接続を選択します。

[使用する間隔]

セッションをスケジュールする条件を指定します。

[任意の間隔]

任意の間隔にセッションをスケジュールします。[時間] ボックスに間隔の時間を入力するか、矢印をクリックして新しい設定値を選択します。

[任意の曜日]

週単位の特定の時刻にセッションをスケジュールします。セッションに含める曜日のチェック ボックスをオンにします。次に、[時刻] ボックスにセッションを開始する時と分を入力するか、矢印をクリックして新しい設定値を選択します。

[任意の時刻]

指定した時刻に 1 回だけ、セッションをスケジュールします。[時刻] ボックスに時と分を入力します。[日付] ボックスに、年、月、日を入力します。矢印をクリックして、新しい設定値を選択することもできます。

注

Microsoft Mail をリモートで使用するには、Microsoft Windows 95 でダイヤルアップ ネットワークをセットアップする必要があります。このセットアップは、Windows 95 のインストール時に行うか、またはコントロール パネルで行います。コントロール パネルでセットアップするときは、まず、コントロール パネルの [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックし、[Windows ファイル] タブをクリックします。次に、[通信] をクリックし、[詳細] をクリックし、[ダイヤルアップ ネットワーク] チェック ボックスがオンになっているのを確認します。


[ダイヤルアップ ネットワーク] タブ

リモート アクセス サービス (ダイヤルアップ ネットワーク) を使用している場合に、セッションを定義します。

[使用するダイヤルアップ ネットワーク接続]

使用するダイヤルアップ ネットワーク接続をクリックします。

[エントリの追加]

接続の種類を一覧に追加します。

[エントリの編集]

既存のエントリを編集します。

[ダイヤルアップ ネットワーク接続が失敗したとき]

リモート セッションに対する接続を試みます。ダイヤルアップ ネットワークが停止するまでに接続を試みる回数を指定します。また、接続を試みる間隔も指定します。

[セッション開始前にダイヤルアップ ネットワーク接続を確認]

チェック ボックスをオンまたはオフにして、ダイヤルアップ ネットワーク セッションを確認する方法を指定します。

[確認しない]

ダイヤルアップ ネットワーク接続を確認しません。

[最初のセッションとエラー時に確認]

最初に接続したときと、エラーが発生したときに確認します。

[毎回確認]

ログオンするたびに確認します。

注

Microsoft Mail をリモートで使用するには、Microsoft Windows 95 でダイヤルアップ ネットワークをセットアップする必要があります。このセットアップは、Windows 95 のインストール時に行うか、またはコントロール パネルで行います。コントロール パネルでセットアップするときは、まず、コントロール パネルの [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックし、[Windows ファイル] タブをクリックします。次に、[通信] をクリックし、[詳細] をクリックし、[ダイヤルアップ ネットワーク] チェック ボックスがオンになっているのを確認します。


[サーバーに接続] ダイアログ ボックス

リモート アクセス接続を使用するときに必要なセッションを開始します。ポストオフィスとのメール送受信の設定は、プロファイルに定義されます。このダイアログ ボックスを使って、個別のセッションの配信オプションを変更します。

[メールを送信]

送信トレイからポストオフィスにメールを送信します。

[マークを付けたアイテムを受信]

ポストオフィスからメールを配信します。[リモート メール] ウィンドウからこのセッションを開始した場合、選択したメールのみを受信します。それ以外の場合は、すべての新着メールを受信します。

[メール ヘッダーの一覧を更新]

[リモート メール] ウインドウからこのセッションを開始した場合、ポストオフィスからヘッダーをコピーします。

[アドレス一覧をダウンロード]

現在のアドレス帳一覧をポストオフィスからコピーします。

[有効な操作が終了した後に切断]

選択したオプションがすべて完了した後に、セッションを終了します。このセッションに使用するプロファイルを指定します。


[アドレス一覧をダウンロード] ダイアログ ボックス

プロファイルでアドレス帳のローカル コピーを使用するかどうかを指定します。このオプションを選択した場合、必要に応じてローカル アドレス帳を更新する必要があります。このダイアログ ボックスは、[リモート メール] で [アドレス帳のダウンロード] をクリックしたときに表示されます。


[メールボックスのパスワードの変更] ダイアログ ボックス

メールボックス パスワードを変更します。

[使用中のパスワード]

現在のパスワードを入力します。

[新しいパスワード]

新しいパスワードを入力します。

[パスワードの確認]

[新しいパスワード] ボックスに入力したパスワードをもう一度入力し、確認を行います。


ログオン: [Microsoft Mail] ダイアログ ボックス

ポストオフィスへのアクセス情報を提供します。このダイアログ ボックスは、Microsoft Exchange の起動時、およびポストオフィスへのアクセス方法を指定する必要があるときにだけ表示されます。たとえば、プロファイルにパスワードを保存していない場合などに表示されます。以下の情報で不明なものがある場合は、システム管理者に問い合わせてください。

[ポストオフィス]

ポストオフィスのネットワーク上の位置を入力します。ポストオフィスを検索するには、[参照] をクリックします。

[メールボックス]

メールボックスの名前を入力します。

[パスワード]

パスワードを入力します。

[パスワードを自動的に入力]

パスワードが保存され、Microsoft Exchange の起動時にパスワードを入力する必要がなくなります。

[オフライン]

Microsoft Mail で Microsoft Exchange を起動したとき、[オフライン] をクリックしてオフラインで作業できます。オフラインではポストオフィスに接続されませんが、ポストオフィスを利用できないときでもメールを作成して送信トレイに入れることができます。Microsoft Exchange を再起動し、ポストオフィスに接続したときに、メールが配信されます。

注

Microsoft Mail により接続モードが確認された後は、[オフライン] ボタンは表示されません。


ログオン時の自動接続

Microsoft Mail サービスが自動的に接続の種類を検出するように指定されていますが、Mail サーバーが見つかりません。

以下の中から、Microsoft Mail セッション専用の接続の種類を選択してください。

[ローカル エリア ネットワーク - LAN を使用してメール サーバーに接続]

ローカル エリア ネットワーク (LAN) 接続を使用して、コンピュータをポストオフィスに接続します。メールを作成してポストオフィスに配信したり、ポストオフィスからメールを受信することができます。

[リモート - ダイヤルアップ サービスを使用してメール サーバーに接続]

モデムを使って、コンピュータをポストオフィスに接続します。いつでもメールを作成して送信トレイに入れておくことができ、ポストオフィスに接続したときにメールの送受信が行われます。

[オフライン - メール サーバーに接続しない]

ポストオフィスに接続しません。旅行中などでポストオフィスが使用できないときでも、メールを作成して送信トレイへ入れておくことができます。オフライン中は、ポストオフィスとのメールの送受信はできません。

注

Microsoft Mail をリモートで使用するには、Microsoft Windows 95 でダイヤルアップ ネットワークをセットアップする必要があります。このセットアップは、Windows 95 のインストール時に行うか、またはコントロール パネルで行います。コントロール パネルでセットアップするときは、まず、コントロール パネルの [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックし、[Windows ファイル] タブをクリックします。次に、[通信] をクリックし、[詳細] をクリックし、[ダイヤルアップ ネットワーク] チェック ボックスがオンになっているのを確認します。


概要

Microsoft Exchange によって、Microsoft Mail などたくさんの電子メール システムと通信できるようになります。Microsoft Mail Version 3.5 または同等の製品を使って作成されたポストオフィスにメールボックスがある場合は、Microsoft Exchange を使ってアクセスできます。

Microsoft Exchange を最初に起動したときに、ウィザードを使用してプロファイルを作成します。プロファイルには、メールボックスとのメッセージの配信方法についての既定の設定が含まれます。

Microsoft Mail を以前使用していた場合は、ウィザードを使用してメッセージ ファイルのメッセージを自分の個人用フォルダ ファイルに移動することもできます。

メールをどのように使うかによって、複数のプロファイルが必要かどうかが決まります。1 台のコンピュータを使用している場合、通常、使用中のコンピュータかネットワーク サーバーにあるメールボックスを指定するプロファイルが １ つあります。取りはずし可能なコンピュータを使っている場合や、ポストオフィスを使用できない場所で頻繁に作業する場合、またはメッセージ配信が遅い場合には、メールボックスを自分のコンピュータにも保存する必要がでてくる可能性があります。

複数のコンピュータを使用しており、それぞれで別のインフォメーション サービスを使用している場合は、インフォメーション サービスを記載した個別のプロファイルを作成することができます。

ほかのユーザーとコンピュータを共有する場合には、ユーザーごとに自分のプロファイルが必要です。


Microsoft Mail の設定を変更するには

1	[Microsoft Mail] ダイアログ ボックスを開きます。

2	プロファイルを編集する方法を選択します。

ポストオフィスに接続する方法を指定するには、[接続] タブをクリックします。

ポストオフィスのセキュリティを指定するには、[ログオン] タブをクリックします。

メッセージ配信の設定をするには、[配信] タブをクリックします。

LAN 接続の設定をするには、[LAN 設定] タブをクリックします。

ダイヤルアップ ネットワーク セッション中のイベントのログを保存するには、[ログ] タブをクリックします。

リモート アクセス接続の設定をするには、[リモート設定] タブをクリックします。

リモート アクセス セッションの開始と終了の設定をするには、[リモート セッション] タブをクリックします。

ダイヤルアップ ネットワークとモデムを使うリモート接続の設定をするには、[ダイヤルアップ ネットワーク] タブをクリックします。


ポストオフィス接続を変更するには

1	[Microsoft Mail] ダイアログ ボックスを開きます。

2	[接続] タブをクリックします。

3	[ポストオフィスのパス] ボックスに、ポストオフィスのネットワーク上の位置 (たとえば、\\サーバー名\シェア名) を入力します。ネットワーク上の位置が不明な場合は、システム管理者に問い合わせてください。

4	目的の接続の種類をクリックします。

関連項目

[接続] タブ


メール配信の間隔を変更するには

1	[Microsoft Mail] ダイアログ ボックスを開きます。

2	[配信] タブをクリックします。

3	[新着メールの確認間隔] ボックスに、新着メールを確認する間隔を入力します。

関連項目

[配信] タブ


ログオン方法を変更するには

1	[Microsoft Mail] ダイアログ ボックスを開きます。

2	[ログオン] タブをクリックします。

3	[メールボックス名] ボックスにメールボックス名を入力します。メールボックス名が不明な場合は、システム管理者に問い合わせてください。

4	[メールボックスのパスワード] ボックスにメールボックス パスワードを入力します。

5	ログオンのたびにパスワードを入力しないようにするには、[ログオン時に自動的にパスワードを入力] チェック ボックスをオンにします。

6	パスワードを変更するには、[メールボックス パスワードの変更] をクリックします。

関連項目

[ログオン] タブ


ダイヤルアップ ネットワーク接続をセットアップするには

1	[Microsoft Mail] ダイアログ ボックスを開きます。

2	[ダイヤルアップ ネットワーク] タブをクリックします。

3	一覧から、使用するダイヤルアップ ネットワーク接続をクリックします。

4	エントリを追加するには、[エントリの追加] をクリックします。

5	既存のエントリを変更するには、[エントリの編集] をクリックします。

注

Microsoft Mail をリモートで使用するには、Microsoft Windows 95 でダイヤルアップ ネットワークをセットアップする必要があります。このセットアップは、Windows 95 のインストール時に行うか、またはコントロール パネルで行います。コントロール パネルでセットアップするときは、まず、コントロール パネルの [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックし、[Windows ファイル] タブをクリックします。次に、[通信] をクリックし、[詳細] をクリックし、[ダイヤルアップ ネットワーク] チェック ボックスがオンになっているのを確認します。

関連項目

[ダイヤルアップ ネットワーク] タブ


メールをダウンロードする前にヘッダーをプレビューするには

1	[Microsoft Mail] ダイアログ ボックスを開きます。

2	[LAN 設定] タブまたは [リモート設定] タブの [リモート メールを使用] チェック ボックスをオンにします。

3	Microsoft Exchange の [ツール] メニューの [リモート メール] をクリックします。

関連項目

[LAN 設定] タブ

[リモート設定] タブ


メール送信のみまたはメール受信のみにオプションを設定するには

1	[Microsoft Mail] ダイアログ ボックスを開きます。

2	[配信] タブをクリックします。

3	ポストオフィスからのメッセージの受信を停止するには、[受信メールの配信を有効にする] チェック ボックスをオフにします。メッセージを受信するには、チェック ボックスをオンにします。

4	ポストオフィスへのメッセージの送信を停止するには、[送信メールの配信を有効にする] チェック ボックスをオフにします。メッセージを送信するには、チェック ボックスをオンにします。

5	特定のアドレス タイプへの配信を停止するには、[アドレス タイプ] をクリックし、無効にするアドレス タイプのチェック ボックスをそれぞれオフにします。

関連項目

[配信] タブ


パスワードを変更するには

1	Microsoft Exchange で、[ツール] メニューの [Microsoft Mail ツール] をクリックします。

2	[メールボックス パスワードの変更] をクリックします。

関連項目

[ログオン] タブ


すぐに通知されるようにするには

1	[Microsoft Mail] ダイアログ ボックスを開きます。

2	[配信] タブをクリックします。

3	[すぐに通知] チェック ボックスをオンにします。

関連項目

[配信] タブ


セッション イベントをログ ファイルに記録するには

1	[Microsoft Mail] ダイアログ ボックスを開きます。

2	[ログ] タブをクリックします。

3	[セッション イベントのログを保存] チェック ボックスをオンにします。

4	ログ ファイルの場所と名前を入力します。パスを探すには、[参照] をクリックします。

ヒント

セッション ログ ファイルを表示するには、Microsoft Exchange で、[ツール] メニューの [Microsoft Mail ツール] をクリックし、[セッション ログの表示] をクリックします。

関連項目

[ログ] タブ


リモート セッションを開始するには

1	Microsoft Exchange で、[ツール] メニューの [リモート メール] をクリックし、[Microsoft Mail] をクリックします。

2	[リモート メール] ウィンドウで、[ツール] メニューの [接続] をクリックします。

3	[サーバーに接続] ダイアログ ボックスで、使用する接続をクリックします。

4	セッションを追加または編集する場合は、[追加] または [編集] をクリックします。

5	送信元の場所を変更する場合は、[場所] をクリックします。

注

Microsoft Mail をリモートで使用するには、Microsoft Windows 95 でダイヤルアップ ネットワークをセットアップする必要があります。このセットアップは、Windows 95 のインストール時に行うか、またはコントロール パネルで行います。コントロール パネルでセットアップするときは、まず、コントロール パネルの [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックし、[Windows ファイル] タブをクリックします。次に、[通信] をクリックし、[詳細] をクリックし、[ダイヤルアップ ネットワーク] チェック ボックスがオンになっているのを確認します。

関連項目

[サーバーに接続] ダイアログ ボックス


リモート セッションを終了するには

1	Microsoft Exchange で、[ツール] メニューの [リモート メール] をクリックします。

2	[リモート メール] ウィンドウで、[ツール] メニューの [切断] をクリックします。

注

Microsoft Mail をリモートで使用するには、Microsoft Windows 95 でダイヤルアップ ネットワークをセットアップする必要があります。このセットアップは、Windows 95 のインストール時に行うか、またはコントロール パネルで行います。コントロール パネルでセットアップするときは、まず、コントロール パネルの [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックし、[Windows ファイル] タブをクリックします。次に、[通信] をクリックし、[詳細] をクリックし、[ダイヤルアップ ネットワーク] チェック ボックスがオンになっているのを確認します。


リモート セッションの開始と終了の条件をスケジュールするには

1	[Microsoft Mail] ダイアログ ボックスを開きます。

2	[リモート セッション] タブをクリックします。

3	チェック ボックスをオンまたはオフにして、セッションの開始と終了の方法を指定します。

4	リモート スケジュールに特定の日付や時刻を追加する場合は、[メール配信のスケジュール] をクリックします。

5	リモート セッションを表示するには、スケジュールされたセッションの一覧をスクロールします。

ヒント

リモート スケジュールの日付や時刻を追加するショート カットは、Microsoft Exchange で、[ツール] メニューの [Microsoft Mail ツール] をクリックし、[リモート メール配信のスケジュール] をクリックします。

注

Microsoft Mail をリモートで使用するには、Microsoft Windows 95 でダイヤルアップ ネットワークをセットアップする必要があります。このセットアップは、Windows 95 のインストール時に行うか、またはコントロール パネルで行います。コントロール パネルでセットアップするときは、まず、コントロール パネルの [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックし、[Windows ファイル] タブをクリックします。次に、[通信] をクリックし、[詳細] をクリックし、[ダイヤルアップ ネットワーク] チェック ボックスがオンになっているのを確認します。

関連項目

[リモート セッション] タブ


ログオンを自動化するには

1	[Microsoft Mail] ダイアログ ボックスを開きます。

2	[ログオン] タブをクリックします。

3	[メールボックスのパスワード] ボックスにパスワードを入力します。

4	[ログオン時に自動的にパスワードを入力] チェック ボックスをオンにします。

関連項目

[ログオン] タブ


ローカル アドレス帳をダウンロードするには

1	Microsoft Exchange で、[ツール] メニューの [Microsoft Mail ツール] をクリックします。

2	[アドレス一覧をダウンロード] をクリックします。

3	[Microsoft Mail] ダイアログ ボックスを開きます。

4	[リモート設定] タブまたは [LAN 設定] タブの [ローカル コピーを使用] チェック ボックスをオンにします。

関連項目

[サーバーに接続] ダイアログ ボックス

[LAN 設定] タブ

[リモート設定] タブ


オフラインで作業するには

1	[Microsoft Mail] ダイアログ ボックスを開きます。

2	[接続] タブをクリックします。

3	[オフライン] をクリックします。

注

LAN またはダイヤルアップ ネットワークでポストオフィスに再び接続されるまで、ポストオフィスとのメッセージの送受信はできません。

関連項目

[接続] タブ


Microsoft Mail を使ってファックスを送信するには

1	[Microsoft Mail] ダイアログ ボックスを開きます。

2	[配信] タブをクリックします。

3	[送信メールの配信を有効にする] チェック ボックスをオンにします。

4	[アドレス タイプ] をクリックし、ファックス アドレス タイプのためのチェック ボックスをオンにします。

注

ファックスを送信するには、Microsoft Mail ポストオフィスに FAX ゲートウェイがインストールされている必要があります。詳細については、システム管理者に問い合わせてください。

関連項目

[配信] タブ


プロファイル

メッセージング アプリケーションによって使用される、重要な情報が入っているファイルです。インフォメーション サービスと呼ばれるこの情報には、受信トレイ、送信トレイ、およびアドレス一覧の場所が含まれています。

通常、メッセージング アプリケーションのプロファイルは 1 つ使用できます。ただし、別の設定が必要な場合もあります。たとえば、ネットワークに接続しないでオフラインで作業する場合、オンラインでの作業とは別の設定が必要になります。このような場合は、プロファイルを追加して作成できます。


メッセージ ファイル

メール メッセージが入っているファイルです。このファイルの拡張子は .mmf (たとえば、Joem.mmf) です。


インフォメーション サービス

メッセージング アプリケーションが以下の 1 つまたはいくつかの組み合わせを処理できるようにするユーティリティです。

メッセージやファイルなどのアイテムを送受信します。

個人用フォルダにアイテムを保存します。

ユーザー アドレスとディレクトリ情報を取り出します。

プロファイルには、メッセージング アプリケーションに対してログオン中に使用するインフォメーション サービスが含まれています。


Microsoft Exchange から [Microsoft Mail] ダイアログ ボックスを開くには

1	[ツール] メニューの [サービス] をクリックします。

2	[Microsoft Mail] をクリックし、[プロパティ] をクリックします。