自動バックアップを行わないように指定します。この機能をオフにすると、ネットワーク管理者が指定したシステム バックアップは行われません。


自動バックアップを行うように指定します。この機能をオンにすると、ネットワーク管理者が指定したスケジュールに従って、ネットワーク サーバーに自動的にシステムがバックアップされます。


このコンピュータの IPX (Internetwork Packet Exhange) アドレスが表示されます。IPX プロトコルは、LAN (ローカル エリア ネットワーク) サーバーで使われるプロトコルです。


パスワードを入力する場所です。バスワードを設定しておくと、パスワードを知っているユーザーだけがシステムをバックアップできます。


確認のためにパスワードを再入力する場所です。


バックアップしたファイルを復元するときに、システムのレジストリを復元しないようにします。レジストリは、システムにインストールされているプログラムの情報、起動時に再接続するネットワークの情報、壁紙や表示色のようなデスクトップの設定などを定義しておく場所です。


バックアップの実行中に状態を表示するようにします。


バックアップしないフォルダの名前が表示されます。たとえば、[Temp] などの一時フォルダをバックアップしないようにすると、バックアップに必要な時間と容量を節約できます。


選択したフォルダを [バックアップしないフォルダ] の一覧から削除するときにクリックします。削除したフォルダは、バックアップの対象になります。


[バックアップしないフォルダ] の一覧にフォルダを追加するときにクリックします。


自動バックアップを行わないように指定します。この機能をオフにすると、ネットワーク管理者が指定したシステム バックアップは行われません。


自動バックアップを行うように指定します。この機能をオンにすると、ネットワーク管理者が指定したスケジュールに従って、ネットワーク サーバーに自動的にシステムがバックアップされます。


このコンピュータをネットワークの中で特定する名前が表示されます。


パスワードを設定します。このシステムをバックアップするには、ここで設定したパスワードをネットワーク管理者が入力する必要があります。


Backup Exec エージェントが実行されているかどうかが表示されます。Backup Exec エージェントが実行されていない場合は、システム バックアップは行われません。


システムのレジストリの設定をバックアップするようにします。レジストリは、システムにインストールされているプログラムの情報、起動時に再接続するネットワークの情報、壁紙や表示色のようなデスクトップの設定などを定義しておく場所です。


バックアップするフォルダの名前が表示されます。ハード ディスク全体をバックアップする場合は、ドライブ名とルート ディレクトリ (C:\ など) が表示されていることを確かめてください。


[フォルダ] の一覧から選んだフォルダの情報を変えるときにクリックします。


選択したフォルダを [フォルダ] の一覧から削除するときにクリックします。削除したフォルダは、バックアップの対象から除外されます。


[フォルダ] の一覧にフォルダを追加するときにクリックします。


現在、下のボックスに内容が表示されているフォルダの名前が表示されます。


選択したフォルダの中にあるフォルダが表示されます。内容を表示するには、フォルダをダブルクリックします。


このコンピュータのドライブ名を使ってネットワークの共有リソースに接続するときにクリックします。


選択したドライブが表示されます。下向き矢印をクリックすると、ほかのドライブが表示されます。


選択したフォルダのパスが表示されます。


別のフォルダをバックアップの対象に追加するときにクリックします。


バックアップの対象として選んだフォルダの名前が表示されます。


このフォルダにパスワードを設定し、アクセスを管理するようにします。このチェック ボックスをオンにした後で、パスワードを入力します。


このフォルダを読み取り専用にし、このフォルダに接続するユーザーが内容を変更できないようにします


IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequential Packet Exchange) 互換プロトコルでバックアップを行うように指定します。Novell  NetWare サーバー、または IPX/SPX が実行されている Windows NT サーバーにバックアップする場合にクリックします。


TCP/IP プロトコルでバックアップを行うように指定します。TCP/IP は、インターネットと WAN (ワイド エリア ネットワーク) に接続するために使うプロトコルです。TCP/IP が実行されている Windows NT サーバーにバックアップする場合にクリックします。


バックアップ先として使用できるサーバーが表示されます。サーバーのホスト名、または IP (インターネット プロトコル) アドレスが表示されます。ホスト名は、ローカル ネットワークの中でコンピュータを特定する名前です ("ADMIN" など)。詳細については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。


バックアップ先として使用できるサーバーを一覧から削除するときにクリックします。


バックアップ先として使用できるサーバーの一覧にサーバーを追加するときにクリックします。使用できるサーバーについては、システム管理者にお問い合わせください。


バックアップ先のサーバーのホスト名または IP (インターネット プロトコル) アドレスを入力します。詳細については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。


自動バックアップ機能をコンピュータにインストールするには

1	このボタン [image] をクリックし、[ネットワーク] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[追加] をクリックします。

3	[サービス] をクリックし、[追加] をクリックします。

4	[ネットワーク サービスの選択] ダイアログ ボックスで、ネットワーク管理者がサーバーにセットアップしたバックアップ エージェント (Cheyenne の ARCserve エージェントまたは Arcada の Backup Exec エージェント) をクリックし、[OK] をクリックします。Backup Exec エージェントをインストールした場合は、[Backup Exec エージェントのプロパティ] ダイアログ ボックスの [プロトコル] タブをクリックし、プロトコルを選ぶ必要があります。

ヒント

バックアップ エージェントをインストールした後で、バックアップが正しく行われるようにするには、自動バックアップ機能を有効にする必要があります。詳細については、下の "関連項目" を参照してください。

 関連項目


自動バックアップを行わないように設定するには

1	このボタン [image] をクリックし、[ネットワーク] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[現在のネットワーク構成] ボックスで、ネットワーク管理者がサーバーにセットアップしたバックアップ エージェント (ARCserve エージェントまたは Backup Exec エージェント) をクリックし、[プロパティ] をクリックします。

3	[ネットワーク バックアップを使わない] をクリックします。


自動バックアップを行うように設定するには

1	このボタン [image] をクリックし、[ネットワーク] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[現在のネットワーク構成] ボックスで、ネットワーク管理者がサーバーにセットアップしたバックアップ エージェント (ARCserve エージェントまたは Backup Exec エージェント) をクリックし、[プロパティ] をクリックします。

3	[ネットワーク バックアップを使う] をクリックし、必要に応じてオプションを設定します。

ヒント

自動バックアップを行うように設定するには、バックアップ エージェントがコンピュータにインストールされている必要があります。詳細については、下の "関連項目" を参照してください。

 関連項目


サーバーにバックアップされたファイルを復元するには

ファイルを復元する方法については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。


レジストリを復元するかどうかを指定するには

1	このボタン [image] をクリックし、[ネットワーク] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[現在のネットワーク構成] ボックスで、ネットワーク管理者がサーバーにセットアップしたバックアップ エージェント (ARCserve エージェントまたは Backup Exec エージェント) をクリックし、[プロパティ] をクリックします。

3	レジストリの復元に関するチェック ボックスをオンまたはオフにし、システム全体を復元するときにレジストリも復元するかどうかを指定します。

注

バックアップ エージェントでシステム全体を復元するには、その前に Windows 95 を再インストールする必要があります。その後、上の操作を行います。


ARCserve エージェントでバックアップしないフォルダを指定するには

1	このボタン [image] をクリックし、[ネットワーク] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[現在のネットワーク構成] ボックスの [ARCserve エージェント] をクリックし、[プロパティ] をクリックします。

3	[追加] をクリックし、バックアップしないフォルダをクリックします。次に、[OK] をクリックします。

4	[OK] をクリックします。

ヒント

[バックアップしないフォルダ] の一覧からフォルダを削除するには、目的のフォルダをクリックし、[削除] をクリックします。


Backup Exec エージェントでバックアップするフォルダを指定するには

1	このボタン [image] をクリックし、[ネットワーク] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[現在のネットワーク構成] ボックスの [Backup Exec エージェント] をクリックし、[プロパティ] をクリックします。

3	[追加] をクリックし、バックアップするフォルダをクリックします。次に、[OK] をクリックします。

4	パスワードを設定する場合は、[パスワードの設定] チェック ボックスをオンにし、パスワードを入力します。次に、[OK] をクリックします。

5	[フォルダ] の一覧にほかのフォルダを追加する場合は、[追加] をクリックします。追加しない場合は、[OK] をクリックします。

ヒント

[フォルダ] の一覧からフォルダを削除するには、目的のフォルダをクリックし、[削除] をクリックします。

アクセス管理の情報 (パスワード) を変えるには、目的のフォルダをクリックし、[詳細] をクリックします。

ハード ディスク全体をバックアップする場合は、[フォルダ] の一覧にドライブ名とルート ディレクトリ (C:\ など) が表示されていることを確かめてください。


NetWare サーバーまたは Windows NT サーバーにファイルをバックアップするには

バックアップ エージェントというネットワーク サービスを使うと、ローカルのハード ディスクに保存されているファイルをネットワーク サーバーに自動的にバックアップできます。ただし、この場合、ネットワーク管理者がサーバーにセットアップしたバックアップ エージェント (ARCserve エージェントまたは Backup Exec エージェント) を使う必要があります。

バックアップのスケジュールは、ネットワーク管理者が指定します。バックアップするファイルは、クライアント側のユーザーが指定します。

バックアップ エージェント サービスの設定方法、バックアップするフォルダの指定方法など、詳細については、下の "関連項目" を参照してください。

 関連項目


標準の表示色や画面の模様など、コンピュータの設定が保存されているメモリの中の場所のことです。また、ワード プロセッサやスプレッドシートなど、コンピュータにインストールされているプログラムの設定が保存されることもあります。


このフォルダをほかのユーザーのコンピュータで表示または使用できないようにします。ほかのユーザーとフォルダを共有するには、[共有する] をクリックします。


このフォルダをほかのユーザーと共有できるようにします。アクセス権の種類を指定する必要があります。


共有フォルダの名前を指定します。表示されている名前をそのまま使っても、新しい名前を入力してもかまいません。ほかのユーザーがネットワークでコンピュータの情報を見るときに、ここに指定した名前が表示されます。


共有フォルダに関するコメントを入力できます。ほかのユーザーがネットワークでコンピュータの情報を見るときに、[表示] メニューの [詳細] をクリックすると、ここに指定したコメントが表示されます。コメントを付けると、共有フォルダの情報がほかのユーサーにわかりやすくなります。


ほかのユーザーがこのフォルダを使うときのアクセス権を指定します。[読み取り専用] をクリックすると、ファイルを開いたり、コピーしたりすることはできても、ファイルの変更や削除はできなくなります。[フルアクセス] をクリックすると、ファイルの変更、追加、削除のいずれもできるようになります。[パスワードで区別] をクリックすると、ユーザーごとに異なるアクセス権を設定できます。


ほかのユーザーがこのフォルダに接続するときに使うパスワードを指定します。パスワードを使わないようにするには、ボックスを空白のままにしておきます。[パスワードで区別] をクリックした場合は、読み取り専用アクセス用のパスワードと、フルアクセス用のパスワードを個別に指定します。


共有フォルダや共有プリンタにアクセスできるユーザーの一覧と、各ユーザーのアクセス権が表示されます。

共有リソースを表示または使用できるのは、一覧に表示されているユーザーだけです。フォルダやプリンタごとに異なるユーザーを指定できます。


共有フォルダや共有プリンタにアクセスできるユーザーを追加するときにクリックします。


一覧からユーザーを削除するときにクリックします。削除したユーザーは、共有フォルダや共有プリンタにアクセスできなくなります。


選択したユーザーのアクセス権の設定を変えるときにクリックします。


選択したユーザーのアクセス権を読み取り専用に設定します。このユーザーは、共有フォルダに接続して内容を見ることはできても、内容を変えることはできなくなります。


選択したユーザーのアクセス権をフルアクセスに設定します。このユーザーは、ファイルを開くだけでなく、ファイルの作成、変更、削除など、共有フォルダの中ですべての操作ができるようになります。


選択したユーザーのアクセス権を個別に設定します。必要に応じていくつでもオプションを選択できます。


このユーザーが共有フォルダを表示したり、共有フォルダの中のファイルを開いたりできるようにします。


このユーザーが共有フォルダの中のファイルを変更できるようにします。ただし、共有フォルダに新しいファイルを作ることはできません。


このユーザーが共有フォルダに新しいファイルを作成できるようにします。また、共有フォルダにファイルをコピーすることもできます。


このユーザーが共有フォルダの中のファイルの一覧を表示できるようにします。


このユーザーが共有フォルダの中のファイルを削除できるようにします。


このユーザーが共有フォルダの中のファイルの属性を変更できるようにします。たとえば、読み取り専用のファイルがある場合に、読み取り専用属性を解除できます。


このユーザーがアクセス権を変更できるようにします。


選択したユーザーを一覧に追加し、このユーザーのアクセス権を読み取り専用に設定します。このユーザーは、共有フォルダの中のファイルを開き、内容を見ることはできても、ファイルの変更や追加はできなくなります。


選択したユーザーを一覧に追加し、このユーザーのアクセス権をフルアクセスに設定します。


選択したユーザーを一覧に追加し、このユーザーのアクセス権を個別に設定します。


このフォルダ自体の共有設定に関係なく、親フォルダの中で間接的にこのフォルダを共有し、このフォルダにアクセスできるようにします。


このプリンタをほかのユーザーのコンピュータで表示または使用できないようにします。ほかのユーザーとプリンタを共有するには、[共有する] をクリックします。


このプリンタをほかのユーザーと共有できるようにします。共有名やパスワードを指定する必要があります。


共有プリンタの名前を指定します。表示されている名前をそのまま使っても、新しい名前を入力してもかまいません。ほかのユーザーがネットワークでプリンタの情報を見るときに、ここに指定した名前が表示されます。


共有プリンタに関するコメントを入力できます。ほかのユーザーがネットワークでプリンタの情報を見るときに、プリンタのプロパティを表示するか、または [表示] メニューの [詳細] をクリックすると、ここに指定したコメントが表示されます。コメントを付けると、共有プリンタの情報がほかのユーザーにわかりやすくなります。たとえば、プリンタの種類や設置場所を入力します。


ほかのユーザーがこのプリンタに接続するときに使うパスワードを指定します。パスワードを使わないようにするには、ボックスを空白のままにしておきます。


ネットワーク コンピュータに接続するときに使うドライブ名を指定します。これを "ネットワーク ドライブの割り当て" といいます。

使用できる最初のドライブ名が自動的に選ばれます。別のドライブ名を選ぶには、ドライブ名を入力するか、または一覧のドライブ名をクリックします。


接続する共有フォルダのパスを指定します。

通常は、次のような形式でパスを入力します。

\\コンピュータ名\フォルダ名

以前に接続したことのある共有フォルダを選ぶには、下向き矢印をクリックし、一覧のパスをクリックします。


Windows を起動するたびに、この共有フォルダに再接続するかどうかを指定します。

このフォルダをあまり使わない場合は、このチェック ボックスをオフにしてください。オフにしておくと、Windows の起動にかかる時間が短くなります。


この共有フォルダにドライブのルートとして接続するかどうかを指定します。このチェック ボックスがオンになっている場合、このドライブに切り替えると、自動的に共有フォルダに接続されます。ただし、共有フォルダより上の階層のフォルダにはアクセスできません。たとえば、ドライブ X を \\server\volume\folder\subfolder に割り当てた場合、X:\ に切り替えると、\subfolder に接続されます。この場合、\folder に移動することはできません。

このチェック ボックスがオフになっていると、プログラムによっては、ネットワークで実行したときに問題が起きる可能性があります。


16 ビット ネットワークに接続されているドライブを見るときにクリックします。16 ビット ネットワークは、Windows Version 3.1 で使うように作られた古い形式のネットワークです。[ネットワーク コンピュータ] ウィンドウで見る場合、標準の設定では、16 ビット ネットワークのリソースは表示されません。


16 ビット ネットワークに接続されているプリンタを見るときにクリックします。16 ビット ネットワークは、Windows Version 3.1 で使うように作られた古い形式のネットワークです。[ネットワーク コンピュータ] ウィンドウで見る場合、標準の設定では、16 ビット ネットワークに接続されているプリンタは表示されません。


現在接続されている共有フォルダが表示されます。

切断する共有フォルダをクリックし、[OK] をクリックします。複数の共有フォルダを選ぶには、Ctrl キーを押しながらそれぞれのフォルダをクリックします


ネットワーク プリンタを接続するポートを指定します。

使用できる最初のポートが自動的に選ばれます。別のポートを選ぶには、一覧のポートをクリックします。


接続するプリンタのパスを指定します。

通常は、次のような形式でパスを入力します。

\\コンピュータ名\プリンタ名


Windows を起動するたびに、このプリンタに再接続するかどうかを指定します。

このプリンタをあまり使わない場合は、このチェック ボックスをオフにしてください。オフにしておくと、Windows の起動にかかる時間が短くなります。


現在接続されているポートが表示されます。

切断するポートをクリックし、[OK] をクリックします。複数のポートを選ぶには、Ctrl キーを押しながらそれぞれのポートをクリックします。


現在接続されている NetWare サーバー、または接続できる NetWare サーバーの一覧が表示されます。


接続するサーバー、プリンタ、またはフォルダの名前が表示されます。


ネットワークに接続するためのパスワードを入力する場所です。


パスワードを保存するかどうかを指定します。パスワードを保存しておくと、次に接続するときにパスワードを入力する必要がなくなります。


ゲストとしてサーバーにログオンするかどうかを指定します。サーバーにアクセスできるユーザーの一覧に自分のユーザー名がない場合にも、ゲストとしてログオンできます。ゲストとしてログオンするときは、パスワードを入力する必要はありません。ただし、ファイルを見ることはできても、変えることはできないなど、アクセス権が制限されることがあります。


ユーザー名を入力する場所です。ネットワークによっては、Windows にログオンするときに使うユーザー名を使う場合と、ネットワーク管理者から割り当てられたアカウント名、またはほかの名前を使う場合があります。


ドメイン名を入力する場所です。ドメインとは、ネットワークに接続されているコンピュータのグループのことで、グループに名前が付いています。1 つのドメインには、複数のワークグループが含まれることがあります。ネットワークにログオンすると、このドメインでログオン情報が確認されます。


ドメイン名を入力する場所です。ドメインとは、ネットワークに接続されているコンピュータのグループのことで、グループに名前が付いています。1 つのドメインには、複数のワークグループが含まれることがあります。ネットワークにログオンすると、このドメインでログオン情報が確認されます。


Windows にログオンするためのユーザー名を入力する場所です。


Windows にログオンするためのパスワードを入力する場所です。パスワードは、必ずしも入力する必要はありません。パスワードが設定されていなくても、Windows にログオンできます。


Windows パスワードを入力する場所です。ネットワークにログオンするためのパスワードなど、ほかのパスワードを Windows パスワードと同じにすると、覚えておくパスワードが 1 つだけで済みます。


入力したパスワードを確認する場所です。


検索するコンピュータの名前を入力する場所です (例： marketing)。このコンピュータのすべての共有フォルダの一覧が表示されます。

共有フォルダのパスがわかっている場合は、コンピュータ名とフォルダ名の両方を指定できます (例： \\marketing\reports)。


追加するユーザーの名前を指定する場所です。


ユーザーの一覧が保存されているサーバーの名前が表示されます。

ここでは、設定を変更できません。別のサーバーを指定するには、コントロール パネルの [ネットワーク] アイコンをダブルクリックし、[アクセス権の管理] タブをクリックします。


一覧に追加するユーザーの名前が表示されます。


指定したサーバーに保存されているユーザーの一覧が表示されます。

アクセス権を与えるユーザーを選び、アクセス権の種類をクリックします。


このコンピュータをネットワークの中で特定する名前です。ほかのコンピュータと重複しない、半角で 15 文字以内の名前を入力します。ただし、スペースは使用できません。


このコンピュータが属しているグループの名前です。通常、頻繁に情報をやりとりするコンピュータと、ファイルやプリンタなど、頻繁に使うネットワーク リソースのほとんどは、同じワークグループに属しています。

ここには、既にあるワークグループの名前を入力するか、または半角で 15 文字以内の新しい名前を入力します。新しい名前を入力すると、新しいワークグループが作られます。ワークグループを作る場合は、システム管理者に連絡してください。


このコンピュータの説明を入力します。ほかのユーザーがネットワークでコンピュータの情報を見るときに、ここに指定した説明が表示されます。通常は、自分の名前、所属部署、所在地など、このコンピュータを特定する情報や、このコンピュータで共有されているリソースの種類を指定します。


コンピュータにインストールされているネットワーク クライアント、アダプタ、プロトコル、およびサービスの一覧が表示されます。

クライアント ソフトウェアを使うと、ネットワークに接続されているほかのコンピュータで共有されているファイルやプリンタを使用できます。

アダプタとは、コンピュータをネットワークに物理的に接続するハードウェア デバイスのことです。

プロトコルとは、ネットワークを通じて情報をやりとりするときにコンピュータが使う "言葉" のことです。2 台のコンピュータが通信するためには、両方が同じプロトコルを使う必要があります。

サービス ソフトウェアを使うと、自分のファイルやプリンタをネットワークのほかのユーザーと共有できます。また、システムの自動バックアップ、リモート レジストリ、ネットワーク モニター エージェントなどの機能を使用できます。


ネットワークの構成要素を追加するときにクリックします。


ネットワークの構成要素を削除するときにクリックします。


ネットワークの構成要素の設定を表示または変更するときにクリックします。


ファイルを共有できるようにするかどうかを指定します。このチェック ボックスがオンになっている場合は、このコンピュータで共有されているファイルをほかのコンピュータから表示したり、変更したりできます。特定のフォルダを実際に共有できるようにするには、マイ コンピュータまたは Windows エクスプローラでフォルダのプロパティを変え、共有するように設定する必要があります。


プリンタを共有できるようにするかどうかを指定します。このチェック ボックスがオンになっている場合は、このコンピュータに接続されているプリンタをほかのコンピュータから使用できます。特定のプリンタを実際に共有できるようにするには、マイ コンピュータまたは Windows エクスプローラでプリンタのプロパティを変え、共有するように設定する必要があります。


ファイルとプリンタを共有できるようにするかどうかを指定します。特定のフォルダやプリンタを実際に共有できるようにするには、マイ コンピュータまたは Windows エクスプローラでプロパティを変え、共有するように設定する必要があります。


ログオンするネットワークが表示されます。このネットワークでログオンが確認されると、ネットワーク リソースにアクセスできるようになります。

ログオンしようとすると、パスワードの入力を指示するメッセージが表示されます。また、サーバー名やドメイン名など、ほかの情報を入力する必要がある場合もあります。

優先的にログオンするネットワークを変えるには、一覧のオプションをクリックします。[Windows ログオン] をクリックすると、Windows 95 にログオンするように設定されます。ただし、この場合は、ネットワークの障害やパスワードの間違いなどのためにネットワークに接続できなかったときにも、メッセージは表示されません。このオプションは、外出先でポータブル コンピュータを使うときなど、コンピュータがネットワークに接続されていないことがわかっている場合に指定します。


インストールする構成要素の製造元とモデルを選ぶときにクリックします。


インストールできるネットワークの構成要素の種類が表示されます。

クライアント ソフトウェアを使うと、ネットワークに接続されているほかのコンピュータで共有されているファイルやプリンタを使用できます。

アダプタとは、コンピュータをネットワークに物理的に接続するハードウェア デバイスのことです。

プロトコルとは、ネットワークを通じて情報をやりとりするときにコンピュータが使う "言葉" のことです。2 台のコンピュータが通信するためには、両方が同じプロトコルを使う必要があります。

サービス ソフトウェアを使うと、自分のファイルやプリンタをネットワークのほかのユーザーと共有できます。また、システムの自動バックアップ、リモート レジストリ、ネットワーク モニター エージェントなどの機能を使用できます。


この構成要素を使用できる項目の一覧が表示されます。


この構成要素の設定の一覧が表示されます。


左の一覧で選んだ項目の値を指定します。


左の一覧で選んだ項目に値を指定するときにクリックします。


左の一覧で選んだ項目に値を指定しないときにクリックします。


ほかのプロトコルが指定されていない場合に、選択したプロトコルが標準のプロトコルになるようにします。


共有ファイルや共有プリンタに個別のパスワードを設定するようにします。ネットワークに接続されているほかのユーザーは、このコンピュータで共有されているリソースを使うときに、パスワードを入力する必要があります。


共有ファイルや共有プリンタにアクセスできるユーザーの一覧を指定するようにします。一覧に登録されているユーザーは、このコンピュータで共有されているリソースを使うときに、パスワードを入力する必要はありません。


ユーザーとグループの一覧が保存されているネットワーク ドメインまたはコンピュータを指定します。


IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequential Packet Exchange) プロトコルを使っているときに、NetBIOS (Network Basic Input/Output System) に対応しているプログラムを実行するかどうかを指定します。


Windows にログオンするときに、下に表示されている Windows NT のドメインにログオンするようにします。


ログオンする Windows NT のドメイン、または個別のサーバーの名前が表示されます。ドメインとは、ネットワークに接続されているコンピュータのグループのことで、グループに名前が付いています。1 つのドメインには、複数のワークグループが含まれることがあります。ネットワークにログオンすると、ここに表示されているドメインまたはサーバーでログオン情報が確認されます。


Windows の起動にかかる時間が短くなるようにします。このオプションをクリックした場合は、ネットワークにログオンすると、ネットワーク リソースに割り当てられているドライブ名の一覧が表示され、前回の接続が確認されます。ただし、実際にドライブを使うまでは、ネットワーク ドライブに再接続されません。


Windows の起動時に、すべてのネットワーク ドライブの接続が復元されるようにします。このオプションをクリックした場合、起動にかかる時間は長くなりますが、前回に接続していたネットワーク リソースが使用できないときは、直ちにメッセージが表示されます。


ログオンするときに接続する NetWare サーバーを指定します。


ネットワーク ドライブに割り当てる最初のドライブ名を指定します。


NetWare ユーティリティで使うファイルの検索方法を指定します。


ネットワークにログオンしたときに、ログオン スクリプトを実行するかどうかを指定します。ログオン スクリプトを実行すると、システム管理者が指定したシステムのオプションが自動的に設定されます。


このネットワーク アダプタで使うネットワーク デバイス ドライバをクリックします。使用するドライバがわからない場合は、標準で選ばれているドライバを使ってください。

エンハンス モード (32 ビットまたは 16 ビット) NDIS ドライバ

リアル モード (16 ビット) NDIS ドライバ

リアル モード (16 ビット) ODI ドライバ


このネットワーク アダプタの設定を行わずに、セットアップの次のステップに進むときにクリックします。ただし、この設定を行わない限り、ネットワーク アダプタは動作しません。


設定の種類が表示されます。設定の種類を変えるには、一覧で種類をクリックします。設定を変えるには、[基本設定 0] をクリックし、必要に応じて設定を変えます。次に、[OK] をクリックします。


ネットワーク アダプタと CPU の間の信号のやりとりに使う IRQ (割り込み要求) を指定します。


ネットワーク アダプタと CPU の間のデータの転送に使うアドレスを指定します。できるだけ標準の設定を使ってください。標準の設定が使用できない場合は、コンピュータ、およびほかのデバイスのマニュアルで使用中のアドレスを調べ、未使用のアドレスを指定します。


このコンピュータの IP (インターネット プロトコル) アドレスが、DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol：動的ホスト構成プロトコル) サーバー、または PPP (Point-to-Point Protocol：ポイント ツー ポイント プロトコル) ダイヤルアップ ルーターから自動的に割り当てられるようにします。


このコンピュータに割り当てる IP (インターネット プロトコル) アドレスを指定するときにクリックします。


ネットワーク管理者から割り当てられた IP (インターネット プロトコル) アドレスを入力します。IP アドレスは、0 ～ 255 の 4 つの数値をピリオドで区切ったものです。


ネットワーク管理者から割り当てられたサブネット マスクを入力します。サブネット マスクと IP アドレスの組み合わせによって、このコンピュータが属しているネットワークが定義されます。


追加するゲートウェイのアドレスを入力します。各フィールドには、0 ～ 255 の数値を入力する必要があります。ゲートウェイとは、異種のネットワークを接続する中継点のことです。たとえば、LAN (ローカル エリア ネットワーク) を WAN (ワイド エリア ネットワーク) やインターネットに接続するには、通常、ゲートウェイが必要です。


このコンピュータで使用できるゲートウェイの一覧が表示されます。ゲートウェイとは、異種のネットワークを接続する中継点のことです。たとえば、LAN (ローカル エリア ネットワーク) を WAN (ワイド エリア ネットワーク) やインターネットに接続するには、通常、ゲートウェイが必要です。


このコンピュータにゲートウェイを追加します。


選択したゲートウェイをこのコンピュータから削除します。


DNS (Domain Name System：ドメイン ネーム システム) を使わない場合にクリックします。DNS は、ネットワークに接続されているコンピュータを識別するために使います。DNS を使うと、文字列をピリオドで区切って組み合わせ、階層構造を持った固有の名前を作ることができます。たとえば、George Washington というコンピュータがインターネットに接続している場合、このコンピュータの識別名 (アドレス) は、"georgewa.whitehouse.gov" のようになります。


DNS (Domain Name System：ドメイン ネーム システム) を使う場合にクリックします。DNS は、ネットワークに接続されているコンピュータを識別するために使います。DNS を使うと、文字列をピリオドで区切って組み合わせ、階層構造を持った固有の名前を作ることができます。たとえば、George Washington というコンピュータがインターネットに接続している場合、このコンピュータの識別名 (アドレス) は、"georgewa.whitehouse.gov" のようになります。


このコンピュータのホスト名を入力する場所です。ホスト名とは、社内の LAN など、小規模なローカル ネットワークでコンピュータを識別する名前のことです ("JanA" など)。ホスト名にドメイン名 (ドメイン サフィックス) を付けると、インターネット アドレスになります。


このコンピュータが属しているドメインの名前を入力する場所です。ドメインとは、ネットワークに接続されているコンピュータのグループのことで、グループに名前が付いています。たとえば、インターネットに接続している会社のドメイン名は、"thiscompany.com" のようになります。1 つのドメインには、複数のワークグループが含まれることがあります。


このコンピュータの情報が保存されている DNS サーバーのアドレスを入力する場所です。この情報は、コンピュータをネットワークに接続するときに使います。指定するアドレスについては、ネットワーク管理者またはネットワーク プロバイダにお問い合わせください。

(DNS サーバーには、データベースがあり、このデータベースを使ってコンピュータの名前をアドレスに変換すると、コンピュータをネットワークに接続できます。)


新しい DNS サーバーを一覧に追加します。コンピュータの名前をアドレスに変換するために、この一覧のサーバーが検索されます。


選択した DNS サーバーを一覧から削除します。コンピュータの名前をアドレスに変換するために、この一覧のサーバーが検索されます。


DNS サーバーの一覧が表示されます。コンピュータの名前をアドレスに変換するために、この一覧のサーバーが検索されます。サーバーは、一覧に表示されている順序で検索されます。


ドメイン サフィックスを入力する場所です。ドメイン サフィックスとは、インターネット上でコンピュータを識別しやすくする名前のことです ("yourcompany.com" など)。ホスト名にドメイン サフィックスを付けると、インターネット アドレスになります。

複数のドメイン サフィックスを指定することもできます。このコンピュータの名前をデータベースから検索するときに、DNS サーバーは、最初にホスト名を単独で探します。次に、それぞれのドメイン サフィックスをホスト名に付けた名前を探します。


ドメイン サフィックスの一覧が表示されます。ドメイン サフィックスとは、インターネット上でコンピュータを識別しやすくする名前のことです ("yourcompany.com" など)。ホスト名にドメイン サフィックスを付けると、インターネット アドレスになります。このコンピュータの名前をデータベースから検索するときに、DNS サーバーは、最初にホスト名を単独で探します。次に、それぞれのドメイン サフィックスをホスト名に付けた名前を探します。


ドメイン サフィックスを一覧に追加します。ドメイン サフィックスとは、インターネット上でコンピュータを識別しやすくする名前のことです ("yourcompany.com" など)。


ドメイン サフィックスを一覧から削除します。


WINS (Windows Internet Naming Service：Windows インターネット ネーム サービス) の解決を使わない場合にクリックします。WINS を使うと、NetBIOS プロトコルが必要なプログラムを使用できるようになります。


WINS (Windows Internet Naming Service：Windows インターネット ネーム サービス) の解決を使う場合にクリックします。WINS を使うと、NetBIOS プロトコルが必要なプログラムを使用できるようになります。


WINS サーバーのアドレスを入力する場所です。プライマリ WINS サーバーは、必ず指定する必要があります。セカンダリ サーバーを指定した場合は、プライマリ サーバーで解決できなかったときに、セカンダリ サーバーが使われます。


追加の WINS サーバーのアドレスを入力する場所です。セカンダリ サーバーを指定した場合は、プライマリ サーバーで解決できなかったときに、セカンダリ サーバーが使われます。


スコープ ID を入力する場所です。スコープ ID とは、NetBIOS の登録名を認識するコンピュータのグループを定義する情報のことです。スコープ ID が同じコンピュータは、NetBIOS によるメッセージのやりとりを相互に認識できます。


WINS (Windows Internet Naming Service：Windows インターネット ネーム サービス) の設定に必要な情報を得るために DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol：動的ホスト構成プロトコル) を使う場合にクリックします。DHCP は、サーバーから情報を取得します。


プロパティが表示されているコンピュータの名前です。


このコンピュータの説明や、ほかのコメントが表示されます。


このコンピュータが属しているグループの名前が表示されます。通常、頻繁に情報をやりとりするコンピュータと、ファイルやプリンタなど、頻繁に使うネットワーク リソースのほとんどは、同じワークグループに属しています。


このコンピュータで使っているネットワークやサービスの種類が表示されます (Microsoft ネットワークのファイルとプリンタの共有サービスなど)。


このコンピュータからネットワークにログオンしたユーザーの名前が表示されます。


このコンピュータが属しているドメインの名前が表示されます。ドメインとは、ネットワークに接続されているコンピュータのグループのことで、グループに名前が付いています。たとえば、インターネットに接続している会社のドメイン名は、"thiscompany.com" のようになります。1 つのドメインには、複数のワークグループが含まれることがあります。


このコンピュータの共有リソースの使用状況を見るときにクリックします。


このコンピュータに接続しているユーザーを見るときにクリックします。また、処理時間など、システム リソースの使用状況を見ることもできます。


このコンピュータの設定を別のコンピュータから変更できるようにします。この機能を使うと、システム管理者がこのコンピュータを直接操作する必要がなくなります。


ゲートウェイとは、異種のネットワークを接続する中継点のことです。たとえば、LAN (ローカル エリア ネットワーク) を WAN (ワイド エリア ネットワーク) やインターネットに接続するには、通常、ゲートウェイが必要です。


WINS (Windows Internet Naming Service：Windows インターネット ネーム サービス) を使うと、NetBIOS プロトコルが必要なプログラムを使用できるようになります。


このコンピュータの IP (インターネット プロトコル) アドレスは、DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol：動的ホスト構成プロトコル) サーバー、または PPP (Point-to-Point Protocol：ポイント ツー ポイント プロトコル) ダイヤルアップ ルーターから自動的に割り当てられるようにすることも、また、ネットワーク管理者から割り当てられたアドレスを入力することもできます。


ゲートウェイとは、異種のネットワークを接続する中継点のことです。たとえば、LAN (ローカル エリア ネットワーク) を WAN (ワイド エリア ネットワーク) やインターネットに接続するには、通常、ゲートウェイが必要です。


共有するフォルダのパスを入力する場所です。


共有するフォルダの内容を見るときにクリックします。


情報が表示されているコンピュータの名前です。


このサーバーで使っているネットワーク ソフトウェアの製造元が表示されます。


このサーバーで使っているネットワーク ソフトウェアのバージョンが表示されます。


ネットワーク ソフトウェアの最終更新日時が表示されます。


ネットワーク ソフトウェアの著作権情報が表示されます。


このサーバーに現在接続しているコンピュータの数が表示されます。


このサーバーに接続できるコンピュータの最大数が表示されます。


このサーバーが属しているワークグループの名前が表示されます。


このサーバーに関するコメントが表示されます。


このコンピュータが現在接続しているサーバーの名前と、接続に使われているユーザー名などの情報が表示されます。


共有リソースにアクセスできるユーザーとグループの一覧を指定します。ユーザーまたはグループが共有リソースにアクセスしようとすると、このサーバーでアクセス権が確認されます。


このコンピュータの共有リソースの使用状況を見るときにクリックします。


このコンピュータに接続しているユーザーを見るときにクリックします。また、処理時間など、システム リソースの使用状況を見ることもできます。


このコンピュータの設定を別のコンピュータから変更できるようにします。この機能を使うと、システム管理者がこのコンピュータを直接操作する必要がなくなります。


ネットワークに接続されているコンピュータに接続するには

Windows 95 をセットアップしたときに、ネットワーク機能をインストールした場合は、ネットワークに接続されているほかのコンピュータに簡単に接続できます。(ネットワークは、ローカル エリア ネットワークまたは LAN ともいいます。) 接続するには、デスクトップの [ネットワーク コンピュータ] アイコンをダブルクリックし、目的のコンピュータのアイコンをダブルクリックします。目的のコンピュータが表示されない場合は、[ネットワーク全体] アイコンをダブルクリックします。

[ネットワーク コンピュータ] アイコンが表示されないときや、[ネットワーク コンピュータ] ウィンドウに何も表示されないときなど、ネットワーク機能が使用できない場合は、ネットワーク機能をセットアップする必要があります。

 関連項目


ネットワークに接続されているコンピュータやフォルダにドライブ名を割り当てるには

1	マイ コンピュータまたはネットワーク コンピュータで、ツールバーの [image] をクリックします。

2	[パス] ボックスをクリックし、接続するリソースのパスを入力します。たとえば、次のように入力します。

\\コンピュータ名\フォルダ名

パスワードが必要な場合は、パスワードを入力するダイアログ ボックスが表示されます。

ヒント

ツールバーが表示されていない場合は、[表示] メニューの [ツールバー] をクリックします。

[マイ コンピュータ] アイコンまたは [ネットワーク コンピュータ] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[ネットワーク ドライブの割り当て] をクリックする方法もあります。

以前に接続したことがあるコンピュータやフォルダに接続するには、[パス] ボックスの下向き矢印をクリックし、適切なパスをクリックします。

 関連項目


ネットワーク ドライブの割り当てを解除するには

1	マイ コンピュータまたはネットワーク コンピュータで、ツールバーの [image] をクリックします。

2	[ドライブ] ボックスで、解除するドライブ名が割り当てられているリソースをクリックします。

ヒント

ツールバーが表示されていない場合は、[表示] メニューの [ツールバー] をクリックします。

[マイ コンピュータ] アイコンまたは [ネットワーク コンピュータ] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[ネットワーク ドライブの切断] をクリックする方法もあります。


コンピュータやワークグループの名前を設定するには

1	このボタン [image] をクリックし、[ネットワーク] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[ユーザー情報] タブをクリックします。

3	コンピュータ名とワークグループ名を入力します。コンピュータ名は、ネットワークに接続されているほかのコンピュータの名前と重複しないように指定します。

ヒント

必要に応じてコンピュータの説明を入力することもできます。ネットワークに接続されているコンピュータの一覧をほかのユーザーが見るときに、ここに入力した説明が表示されます。


このコンピュータが属しているグループのことです。通常、頻繁に情報をやりとりするコンピュータと、ファイルやプリンタなど、頻繁に使うネットワーク リソースのほとんどは、同じワークグループに属しています。


ネットワークの中で使用できるフォルダやプリンタを見るには

1	[ネットワーク コンピュータ] アイコンをダブルクリックします。[ネットワーク コンピュータ] ウィンドウに表示されないフォルダやプリンタを見るには、[ネットワーク全体] アイコンをダブルクリックします。

2	目的の共有リソースがあるコンピュータをダブルクリックします。

ヒント

目的の共有リソースが見つからない場合は、アクセス権が与えられていない可能性があります。この場合は、共有リソースを提供しているユーザーに問い合わせてください。

ネットワークの階層構造を見るには、目的のコンピュータまたは [ネットワーク全体] アイコンをクリックし、[ファイル] メニューの [エクスプローラ] をクリックします。

 関連項目


ネットワークを通じて使用できるように設定されているフォルダ、ファイル、プリンタなど、ほかのコンピュータにある項目のことです。


"ツリー構造" ともいいます。階層構造で表示すると、どのフォルダの中にファイルやフォルダがあるかをわかりやすい形式で見ることができます。


ネットワークに接続されているコンピュータを探すには

1	[スタート] ボタンをクリックし、[検索] をポイントします。

2	[ほかのコンピュータ] をクリックします。

3	コンピュータの名前だけがわかっている場合は、[名前] ボックスにコンピュータ名を入力します (例： marketing)。

共有フォルダのパスがわかっている場合は、コンピュータ名とフォルダ名の両方を指定できます (例： \\marketing\reports)。

4	[検索開始] をクリックします。

ヒント

デスクトップの [ネットワーク コンピュータ] アイコンをダブルクリックしても、コンピュータを探すことができます。

 関連項目


ネットワークで共有されているプリンタを使うには

1	ネットワーク コンピュータで、目的のプリンタが接続されているコンピュータを探し、ダブルクリックします。(共有プリンタが接続されているコンピュータを探すには、[表示] メニューの [詳細] をクリックします。次に、[ネットワーク コンピュータ] ウィンドウの [コメント] に表示される説明を見て、コンピュータを探します。)

2	プリンタのアイコンをダブルクリックします。

3	プリンタをセットアップするには、画面に表示される指示に従って操作してください。

ヒント

ネットワーク プリンタをセットアップすると、自分のコンピュータに直接接続されているプリンタと同じように使用できるようになります。詳細については、ヘルプの [キーワード] 画面で「印刷」を検索し、説明を参照してください。


ほかのコンピュータに接続され、ネットワークを通じて使用できるように設定されているプリンタのことです。"ネットワーク プリンタ" ともいいます。


[ネットワーク コンピュータ] ウィンドウに項目を追加するには

1	[ネットワーク コンピュータ] アイコンをダブルクリックします。

2	[ネットワーク全体] アイコンをダブルクリックします。

3	コンピュータ、フォルダ、プリンタ、ファイルなど、[ネットワーク コンピュータ] ウィンドウに追加する項目を探し、[ネットワーク コンピュータ] ウィンドウにドラッグします。追加した項目は、[ネットワーク コンピュータ] ウィンドウを開くたびに表示されるようになります。

 関連項目


ほかのコンピュータの共有フォルダを開くには

1	[ネットワーク コンピュータ] アイコンをダブルクリックし、目的の共有フォルダがあるコンピュータをダブルクリックします。ほかのワークグループのコンピュータを表示するには、[ネットワーク全体] アイコンをダブルクリックします。

2	接続するフォルダをダブルクリックします。

ヒント

頻繁に接続する共有フォルダには、ドライブ名を割り当てておくことができます。

 関連項目


ほかのコンピュータにあり、ネットワークを通じて使用できるように設定されているフォルダのことです。


ネットワークからログオフするには

1	[スタート] ボタンをクリックし、[Windows の終了] をクリックします。

2	[アプリケーションを終了し、Windows にログオンし直す] をクリックします。

3	[はい] をクリックします。

4	[ネットワーク パスワードの入力] ダイアログ ボックスの [キャンセル] をクリックします。このようにすると、ネットワークにログオンせずに、Windows が再起動します。


ネットワークにログオンするには

1	[スタート] ボタンをクリックし、[Windows の終了] をクリックします。

2	[アプリケーションを終了し、Windows にログオンし直す] をクリックします。

3	[はい] をクリックします。

4	[ネットワーク パスワードの入力] ダイアログ ボックスで、ユーザー名とパスワードを入力します。

ヒント

Windows にログオンするときに、同時にネットワークにログオンするように設定するには、Windows パスワードとネットワークのパスワードを同じにします。パスワードを変える方法については、下の "関連項目" を参照してください。

 関連項目


Windows にログオンするためのパスワードのことです。Windows パスワードは、必ずしも使う必要はありません。パスワードが設定されていなくても、Windows にログオンできます。


ネットワークにログオンするためのパスワードのことです。このパスワードを Windows パスワードと同じにすると、覚えておくパスワードが 1 つだけで済みます。


NetWare サーバーのパスワードを変えるには

1	優先するサーバーに接続します。

2	[スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] をポイントします。

3	[MS-DOS プロンプト] をクリックします。

4	現在のドライブを、サーバーに割り当てられているドライブに切り替えます。

5	SETPASS ユーティリティがあるディレクトリに切り替えます。このユーティリティがある場所がわからない場合は、[スタート] メニューの [検索] コマンドで探してください。

6	古いパスワードを入力します。

7	新しいパスワードを入力します。

注

パスワードの有効期限が切れている場合は、ネットワークにログオンできません。この場合は、ネットワークの管理者にお問い合わせください。


ネットワークのパスワードを変えるには

1	このボタン [image] をクリックし、[パスワードのプロパティ] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[ほかのパスワード] をクリックします。

3	変更するパスワードをクリックし、[変更] をクリックします。

4	古いパスワードを入力します。

5	新しいパスワードを入力します。確認のために、[新しいパスワードの確認入力] ボックスに新しいパスワードをもう一度入力します。

注

NetWare サーバーを使っている場合のパスワードの変更方法については、下の "関連項目" を参照してください。

 関連項目


トピックの一覧を表示するには、[目次] をクリックしてください。


ネットワークに関するトラブルシューティング

このトラブルシューティングでは、ネットワークに関する問題の原因を突き止め、問題を解決する手順を示します。質問の答えをクリックしてください。手順に従って進みながら問題を解決できます。

どのような問題がありますか？

ネットワークにログオンできません。

[ネットワーク コンピュータ] ウィンドウにコンピュータが表示されません。

目的のコンピュータに接続できません。

自分のコンピュータのフォルダやプリンタを共有できません。

自分のコンピュータの共有リソースにほかのコンピュータから接続できません。

ネットワーク アダプタをセットアップできません。


ほかのコンピュータの [ネットワーク コンピュータ] ウィンドウには、このコンピュータが表示されますか？

はい。

いいえ。


ほかのコンピュータには、このコンピュータの共有リソースが表示されますか？

はい。ただし、接続できません。

いいえ。


このコンピュータのリソースが共有できるようになっていることを確かめます。

このボタン [image] をクリックし、[ネットワーク] ダイアログ ボックスを表示してください。

[ファイルとプリンタの共有] ボタンは使用できますか？

はい。

いいえ。


ファイルとプリンタを共有できるようにします。

[ファイルとプリンタの共有] をクリックし、両方のチェック ボックスをオンにします。

問題は解決しましたか？

はい。リソースを共有できるようになりました。トラブルシューティングを閉じます。

いいえ。まだ正しく動作しません。ほかにどのような対処方法がありますか？


次のステップ

ネットワークがファイルの共有に対応していないか、またはこの機能が使用できないように設定されています。詳細については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

トラブルシューティングの最初の画面に戻ります。

トラブルシューティングを閉じます。


最近、新しいハードウェアをセットアップしましたか？

はい。

いいえ。


デバイス マネージャでハードウェアの競合が検出されましたか？

はい。

いいえ。


新しいネットワーク アダプタ カードをインストールします。

このボタン [image] をクリックし、ハードウェア ウィザードを起動してください。

トラブルシューティングの最初の画面に戻ります。

トラブルシューティングを閉じます。


ハードウェアの競合を解決します。

ハードウェアの競合に関するトラブルシューティングでは、ハードウェアの競合の原因を突き止め、問題を解決する手順を示します。

ハードウェアの競合に関するトラブルシューティングを起動します。

トラブルシューティングの最初の画面に戻ります。

トラブルシューティングを閉じます。


既にネットワーク カードがインストールされていますか？

はい。

いいえ。

わかりません。


ネットワーク カードをインストールします。

ネットワーク カードをインストールする必要があります。コンピュータの電源を切ってコンセントから電源プラグを抜き、マニュアルに従ってネットワーク カードを取り付けてください。次に、コントロール パネルのハードウェア ウィザードを起動し、ネットワーク カードをセットアップします。

トラブルシューティングの最初の画面に戻ります。

トラブルシューティングを閉じます。


ネットワーク カードがインストールされているかどうかを調べます。

1	このボタン [image] をクリックし、[ネットワーク] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[現在のネットワーク構成] ボックスで、ネットワーク アダプタがインストールされているかどうかを調べます。ネットワーク アダプタには、 [image] のアイコンが表示されます。

ネットワーク カードが見つかりましたか？

はい。

いいえ。


ネットワーク カードとスロットを調べます。

1	後で参照するために、この手順を印刷しておきます。印刷するには、[オプション] をクリックし、[トピックの印刷] をクリックします。

2	Windows を終了します。

3	コンピュータの電源を切り、電源プラグを抜きます。

4	マニュアルに従ってコンピュータのカバーを取りはずします。

5	ネットワーク カードを探し、スロットに正しく取り付けられていることを確かめます。

正しく取り付けられている場合は、スロットに欠陥がある可能性があります。ネットワーク カードを取りはずし、別のスロットに取り付けてください。取り付け方については、ネットワーク カードのマニュアルを参照してください。

6	別のスロットに取り付けても、正しく動作しない場合は、ネットワーク カードに問題がある可能性があります。

トラブルシューティングの最初の画面に戻ります。

トラブルシューティングを閉じます。


[ネットワーク コンピュータ] ウィンドウにコンピュータが表示されますか？

一部は表示されますが、表示されないコンピュータもあります。

自分のコンピュータしか表示されません。

まったく表示されません。


[ネットワーク コンピュータ] ウィンドウに [ネットワーク全体] アイコンが表示されますか？

はい。

いいえ。


ネットワーク全体の内容を見ます。

[ネットワーク全体] アイコンをダブルクリックします。

ネットワークに接続されているほかのコンピュータが表示されましたか？

はい。

いいえ。


所属するワークグループを変えましたか？

[ネットワーク コンピュータ] ウィンドウを開くと、自分のコンピュータが属しているワークグループのコンピュータが表示されます。所属するワークグループを変えた場合は、以前のワークグループのコンピュータは表示されません。

ほかのワークグループを指定するにはどうすればよいですか？

まだ表示されません。ほかにどのような対処方法がありますか？


どのような問題がありますか？

目的のコンピュータがネットワークの中に見つかりません。

目的のコンピュータは見つかりましたが、共有リソースが表示されません。

共有リソースは表示されますが、接続できません。

ほかの問題です。


目的のコンピュータはネットワークに接続されていますか？

1	[スタート] ボタンをクリックし、[検索] をポイントします。

2	[ほかのコンピュータ] をクリックします。

3	コンピュータの名前を入力し、[検索開始] をクリックします。

目的のコンピュータが見つかりましたか？

はい。

いいえ。


目的のコンピュータの共有リソースを表示します。

見つかったコンピュータの一覧で、コンピュータ名をダブルクリックします。

目的のコンピュータの共有リソースが表示されましたか？

はい。

いいえ。


コンピュータの管理者にお問い合わせください。

このコンピュータに問題があるか、またはこのコンピュータがネットワークから切断されている可能性があります。詳細については、コンピュータの管理者にお問い合わせください。

トラブルシューティングを閉じます。


コンピュータの管理者にお問い合わせください。

このコンピュータには、現在使用できる共有リソースがない可能性があります。詳細については、コンピュータの管理者にお問い合わせください。

トラブルシューティングを閉じます。


コンピュータの管理者にお問い合わせください。

このコンピュータの共有リソースを使うためのアクセス権が与えられていない可能性があります。詳細については、コンピュータの管理者にお問い合わせください。

トラブルシューティングを閉じます。


ネットワーク ケーブルが正しく接続されていることを確かめます。

ネットワーク アダプタにケーブルが正しく接続されていることを確かめます。また、PC カード (PCMCIA) のネットワーク アダプタを使っている場合は、アダプタがコンピュータに完全に差し込まれていることを確かめます。その後、コンピュータが表示されるかどうか、もう一度確かめてください。

問題は解決しましたか？

はい。コンピュータが表示されるようになりました。トラブルシューティングを閉じます。

いいえ。まだ正しく動作しません。ほかにどのような対処方法がありますか？


ネットワーク ケーブルが正しく接続されているかことを確かめます。

ネットワーク アダプタにケーブルが正しく接続されていることを確かめます。また、PC カード (PCMCIA) のネットワーク アダプタを使っている場合は、アダプタがコンピュータに完全に差し込まれていることを確かめます。その後、もう一度セットアップしてください。

問題は解決しましたか？

はい。トラブルシューティングを閉じます。

いいえ。まだ正しく動作しません。ほかにどのような対処方法がありますか？


ネットワーク アダプタの設定を調べます。

1	後で参照するために、この手順を印刷しておきます。印刷するには、[オプション] をクリックし、[トピックの印刷] をクリックします。

2	このボタン [image] をクリックし、[ネットワーク] ダイアログ ボックスを表示してください。

3	使用中のネットワーク アダプタをクリックし、[プロパティ] をクリックします。次に、[詳細設定] タブをクリックします。

4	[プロパティ] ボックスに [Transceiver Type] が表示されている場合は、クリックします。[値] ボックスの設定が使用中のネットワーク ケーブルの種類に合っていることを確かめます。

ケーブルの種類がわからない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

5	[リソース] タブをクリックします。

6	ハードウェアの設定が使用中のネットワーク アダプタの設定に合っていることを確かめます。ネットワーク アダプタの設定がわからない場合は、[設定の種類] ボックスの一覧の [検出された設定] をクリックします。

[検出された設定] が一覧に表示されない場合は、ネットワーク アダプタのマニュアルを参照し、設定を調べてください。

ヒント

各項目のヘルプを表示するには、ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。

問題は解決しましたか？

はい。トラブルシューティングを閉じます。

いいえ。まだ正しく動作しません。ほかにどのような対処方法がありますか？


使用中のネットワーク プロトコルを調べます。

1	このボタン [image] をクリックし、[ネットワーク] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[現在のネットワーク構成] ボックスに、使用中のネットワーク アダプタが表示されていることを確かめます。ネットワーク アダプタには、 [image] のアイコンが表示されます。

3	[現在のネットワーク構成] ボックスに、少なくとも 1 つのネットワーク プロトコルが表示されていることを確かめます。ネットワーク プロトコルには、 [image] のアイコンが表示されます。

4	使用中のネットワーク アダプタをクリックし、[プロパティ] をクリックします。

5	[バインド] タブをクリックします。

6	使用中のネットワーク プロトコルのチェック ボックスがオンになっていることを確かめます。

ヒント

使用するネットワーク プロトコルは、ネットワークに接続されているほかのコンピュータと同じにする必要があります。プロトコルが異なると、ほかのコンピュータは表示されません。使用するプロトコルがわからない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

問題は解決しましたか？

はい。トラブルシューティングを閉じます。

いいえ。まだ正しく動作しません。ほかにどのような対処方法がありますか？


使用中のネットワーク プロトコルを調べます。

1	このボタン [image] をクリックし、[ネットワーク] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[現在のネットワーク構成] ボックスで、使用中のプロトコルを調べます。プロトコルには、 [image] のアイコンが表示されます。正しいプロトコルを使っていることを確かめてください。使用するプロトコルがわからない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

正しいプロトコルが表示されていますか？

いいえ。ほかのプロトコルをインストールするにはどうすればよいですか？

はい。ただし、まだ正しく動作しません。ほかにどのような対処方法がありますか？

今はこの作業を行いません。トラブルシューティングを閉じます。


どのようなネットワーク クライアントを使っていますか？

1	このボタン [image] をクリックし、[ネットワーク] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[現在のネットワーク構成] ボックスで、使用中のクライアントを調べます。クライアントには、 [image] のアイコンが表示されます。ネットワークに対応している正しいクライアントを使っていることを確かめてください。使用するクライアントがわからない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

正しいクライアントが表示されていますか？

いいえ。ほかのクライアントをインストールするにはどうすればよいですか？

はい。ただし、まだ正しく動作しません。ほかにどのような対処方法がありますか？

今はこの作業を行いません。トラブルシューティングを閉じます。


どのようなネットワークを使っていますか？

Microsoft ネットワーク クライアントです。

Novell NetWare です。

ほかのネットワークです。

わかりません。調べるにはどうすればよいですか？


使用中のネットワーク クライアントを調べます。

1	このボタン [image] をクリックし、[ネットワーク] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[現在のネットワーク構成] ボックスで、使用中のクライアントを調べます。クライアントには、 [image] のアイコンが表示されます。

どのようなネットワークを使っていますか？

Microsoft ネットワーク クライアントです。

NetWare ネットワーク クライアントです。

ほかのネットワークです。


ネットワーク ソフトウェアがインストールされていません。

ネットワーク ソフトウェアがインストールされていないために起きた問題です。

ネットワーク ソフトウェアをインストールする手順を表示します。

トラブルシューティングの最初の画面に戻ります。

トラブルシューティングを閉じます。


どのような問題がありますか？

ドメイン サーバーでパスワードが有効になりません。

ネットワークの中に同じ名前のコンピュータがあります。

ネットワークのパスワードを忘れてしまいました。

ほかの問題です。


ネットワーク管理者にお問い合わせください。

ネットワーク管理者に連絡し、パスワードを変えるように依頼してください。

トラブルシューティングの最初の画面に戻ります。

トラブルシューティングを閉じます。


コンピュータ名を変えます。

1	このボタン [image] をクリックし、[ネットワーク] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[ユーザー情報] タブをクリックします。

3	別のコンピュータ名を入力します。または、現在のコンピュータ名に数字や文字を追加し、ほかのコンピュータと重複しないようにします。

トラブルシューティングの最初の画面に戻ります。

トラブルシューティングを閉じます。


ネットワーク ドメインを調べます。

1	このボタン [image] をクリックし、[ネットワーク] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[Microsoft ネットワーク クライアント] をクリックし、[プロパティ] をクリックします。

3	[Windows NT のドメインにログオンする] チェック ボックスがオンになっていることを確かめます。また、[Windows NT ドメイン] ボックスに正しいドメインが表示されていることを確かめます。正しいドメインがわからない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

正しいドメインが表示されている場合は、そのドメインに自分のアカウントがあるかどうかをネットワーク管理者にお問い合わせください。

問題は解決しましたか？

はい。ログオンできるようになりました。トラブルシューティングを閉じます。

いいえ。ほかにどのような対処方法がありますか？


どのような問題がありますか？

"サーバー名が正しくないか、またはサーバーが使用できません" というメッセージが表示されます。

不要なときにログオン スクリプトが実行されます。

必要なときにログオン スクリプトが実行されません。

ネットワークのパスワードを忘れてしまいました。

ほかの問題です。


優先するサーバーを調べます。

1	このボタン [image] をクリックし、[ネットワーク] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[NetWare ネットワーク クライアント] をクリックし、[プロパティ] をクリックします。

3	[優先するサーバー] ボックスに正しいサーバーが表示されていることを確かめます。正しいサーバーがわからない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

正しいサーバーが表示されている場合は、そのサーバーに自分のアカウントがあるかどうかをネットワーク管理者にお問い合わせください。アカウントがある場合は、サーバーが正しく動作しているかどうかをネットワーク管理者にお問い合わせください。

トラブルシューティングの最初の画面に戻ります。

トラブルシューティングを閉じます。


ログオン スクリプトが実行されるようになっていることを確かめます。

1	このボタン [image] をクリックし、[ネットワーク] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[NetWare ネットワーク クライアント] をクリックし、[プロパティ] をクリックします。

3	[ログオン スクリプトを処理する] チェック ボックスがオンになっていることを確かめます。

問題は解決しましたか？

はい。ログオンできるようになりました。トラブルシューティングを閉じます。

いいえ。ほかにどのような対処方法がありますか？


次のステップ

この問題は、このトラブルシューティングでは解決できません。次の点を確かめてください。

ネットワーク ケーブルがネットワーク カードとネットワークに接続されていますか？

ネットワーク カードが正しくインストールされ、正しく設定されていますか？ 詳細については、ネットワーク カードのマニュアルを参照してください。

ネットワークが正しく動作していますか？

問題を解決するには、ネットワーク管理者に問い合わせるか、またはネットワーク カードやネットワーク ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

トラブルシューティングの最初の画面に戻ります。

トラブルシューティングを閉じます。


このグループには、項目ごとにヘルプがあります。ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。


ネットワーク ドライブにポートを割り当てるときにクリックします。


ネットワーク ドライブに割り当てられているポートを解除するときにクリックします。


プリンタがオンラインになるまで待つ時間 (秒単位) を指定します。この時間が経過しても、プリンタがオンラインにならない場合は、エラー メッセージが表示されます。


ネットワークからプリンタが切断されたときなど、ポートがプリンタから切断された場合に、既にプリンタに送られたファイルをそのまま印刷するかどうかを指定します。このチェック ボックスがオンになっている場合は、ファイルが印刷されます。


このグループには、項目ごとにヘルプがあります。ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。


使用する用紙の種類 (用紙サイズ) を指定します。標準の用紙を使うには、このボックスに「0」を入力し、[名前] ボックスに何も表示されていないことを確かめます。


使用する用紙の名前を入力する場所です。NetWare サーバーに表示されているとおりに名前を入力します。

標準の用紙を使うには、[種類] ボックスに「0」を入力し、このボックスに何も表示されていないことを確かめます。


このグループには、項目ごとにヘルプがあります。ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。


印刷するドキュメントごとに見出しページ (区切りページ) を挿入するようにします。見出しページを使うと、同じプリンタを複数のユーザーで使う場合や、一度に複数のドキュメントを印刷する場合に便利です。

注  PostScript プリンタを使っている場合は、PostScript の見出しページが出力されるようにプリンタが設定されていない限り、このチェック ボックスをオンにしないでください。


印刷する部数を指定します。

この設定は、このプリンタで印刷するすべてのドキュメントに適用されます。プログラムによっては、独自に部数を指定できることがあります。プログラムの中で設定を変えた場合は、そのプログラムから印刷するドキュメントだけに設定が適用されます。設定を変える場所は、どちらか一方にすることをお勧めします。


MS-DOS ベースのプログラムからファイルを印刷するときに、タブをスペースに変換するかどうか、および 1 つのタブをいくつのスペースに変換するかを指定します。


ファイルを印刷した後に、用紙送りコマンドをプリンタに送るかどうかを指定します。このチェック ボックスをオンにするのは、MS-DOS ベースのプログラムで自動的に用紙送りコマンドが送られない場合だけにしてください。