プログラム グループを作るには

1	[アイコン] メニューの [登録とグループの作成] をクリックします。

2	[プログラム グループの作成] をクリックし、[OK] をクリックします。

3	[グループ タイトル] ボックスにグループの名前を入力します。

この名前は、グループ ウィンドウのタイトル バーに表示されます。

ヒント

[グループ ファイル] ボックスは、空白のままでもかまいません。新しいグループの .GRP ファイルは、自動的に作られます。


プログラム グループを削除するには

1	削除するグループのウィンドウを最小化します。

2	グループ アイコンをクリックします。

3	[アイコン] メニューの [削除] をクリックします。


プログラム アイコンを登録するには

1	アイコンを追加するグループのウィンドウを開きます。

2	[アイコン] メニューの [登録とグループの作成] をクリックします。

3	[プログラム アイコンの登録] をクリックします。

ヒント

詳細については、ダイアログ ボックスの [ヘルプ] をクリックしてください。


プログラム アイコンをグループから削除するには

1	削除するプログラム アイコンをクリックします。

2	[アイコン] メニューの [削除] をクリックします。

ヒント

プログラム アイコンをグループから削除しても、ハード ディスクからプログラムが削除されるわけではありません。グループ ウィンドウにアイコンが表示されなくなるだけです。


プログラム アイコンやグループのプロパティを変えるには

1	プログラム アイコンまたはグループ アイコンをクリックします。

2	[アイコン] メニューの [プロパティ] をクリックします。

ヒント

詳細については、ダイアログ ボックスの [ヘルプ] をクリックしてください。


プログラム アイコンをほかのグループにコピーするには

1	コピーするプログラム アイコンをクリックします。

2	Ctrl キーを押しながら、コピー先のグループ ウィンドウまたはグループ アイコンにプログラム アイコンをドラッグします。

ヒント

[アイコン] メニューの [コピー] をクリックしても、プログラム アイコンをコピーできます。


プログラム アイコンをほかのグループに移動するには

1	移動するプログラム アイコンが入っているグループ ウィンドウを開きます。

2	移動先のグループ ウィンドウまたはグループ アイコンにプログラム アイコンをドラッグします。

ヒント

[アイコン] メニューの [移動] をクリックしても、プログラム アイコンを移動できます。


グループ ウィンドウを整列するには

[ウィンドウ] メニューの [重ねて表示] または [並べて表示] をクリックします。


プログラム アイコンを整列するには

アイコンを整列するには、[ウィンドウ] メニューの [アイコンの整列] をクリックします。

ウィンドウのサイズを変えたり、アイコンを追加または移動したりするたびに、グループ ウィンドウの中のアイコンが自動的に整列されるようにするには、[オプション] メニューの [アイコンの自動整列] をクリックします。


プログラム アイコンを変えるには

1	変更するプログラム アイコンをクリックします。

2	[アイコン] メニューの [プロパティ] をクリックします。

3	[アイコンの変更] をクリックします。

ヒント

詳細については、ダイアログ ボックスの [ヘルプ] をクリックしてください。


グループ ウィンドウからプログラムを起動するには

1	起動するプログラムのアイコンが入っているグループ ウィンドウを開きます。

2	アイコンをダブルクリックします。


[ファイル名を指定して実行] コマンドでプログラムを起動するには

1	[アイコン] メニューの [ファイル名を指定して実行] をクリックします。

2	[コマンドライン] ボックスにプログラム ファイルのパスと名前を入力します。拡張子も指定してください。

ドキュメントの名前を指定することもできます。たとえば、[コマンドライン] ボックスに「c:\winword\winword.exe status.doc」と入力すると、ドライブ C の [Winword] フォルダ (ディレクトリ) にある Microsoft Word が起動し、STATUS.DOC という文書が開きます。

ヒント

プログラムを起動したときに最小化の状態で実行されるようにするには、[最小化の状態で実行] チェック ボックスをオンにします。


MS-DOS プロンプトを起動または終了するには

MS-DOS プロンプトを起動するには、[MS-DOS プロンプト] アイコンをダブルクリックします。

MS-DOS プロンプトを終了するには、「exit」と入力し、Enter キーを押します。または、ウィンドウの右上隅の [image] をクリックします。


Windows Version 3.x および Windows for Workgroups との違い

[メイン] グループの [コントロール パネル] アイコンをダブルクリックすると、新しいコントロール パネルが表示されます。

[メイン] グループの [プリンタ] アイコンをダブルクリックすると、[プリンタ] ウィンドウが表示されます。これは、従来のプリント マネージャに代わるものです。

グループ ウィンドウのデザインが新しくなりました。

Windows の中からプログラム マネージャを起動した場合

プログラム マネージャを終了しても、Windows は終了しません。

Ctrl キーを押しながら Esc キーを押すと、[アプリケーションの切り替え] ウィンドウではなく、[スタート] メニューが表示されます。

グループを最小化すると、アイコンとしてではなく、プログラム マネージャの中のボタンとして表示されます。

 関連項目


トピックの一覧を表示するには、[目次] をクリックしてください。


アイコンの登録とグループの作成

新しいプログラム グループを作るには、[プログラム グループの作成] をクリックします。グループを作った後で、プログラム アイコンをグループに登録できます。

新しいプログラム アイコンをグループに登録するには、[プログラム アイコンの登録] をクリックします。


グループのプロパティ

[グループ タイトル] ボックスには、グループの名前を入力します。

[グループ ファイル] ボックスには、自動的に名前が表示されます。この名前は、グループの情報が保存される .GRP ファイルの名前です。このボックスには、何も入力する必要はありません。


アイコンのプロパティ

プログラム アイコンのプロパティを指定します。

ダイアログ ボックスの詳細については、次のいずれかのボタンをクリックしてください。

[タイトル]

[コマンド ライン]

[実行時のディレクトリ]

[ショートカット キー]

[最小化の状態で実行]

[参照]

[アイコンの変更]


アイコンのコピー

プログラム アイコンをほかのグループにコピーします。[コピー先のグループ] ボックスの一覧で、コピー先のグループをクリックします。

アイコンをコピーすると、コピー先のグループにアイコンの複製ができます。元のグループのアイコンはそのまま残ります。

ヒント  Ctrl キーを押しながら、ほかのグループ アイコンまたはグループ ウィンドウにアイコンをドラッグしても、プログラム アイコンをコピーできます。


アイコンの移動

[移動先のグループ] ボックスの一覧で、移動先のグループをクリックします。

ヒント  ほかのグループ アイコンまたはグループ ウィンドウにアイコンをドラッグしても、プログラム アイコンを移動できます。


アイコンの変更

選択したプログラムのアイコンを変えます。

[アイコンの選択] ボックスのアイコンをクリックします。[ファイル名] ボックスにプログラム ファイルの名前を入力すると、ほかのプログラムからアイコンを選択できます。MS-DOS ベースのプログラムのアイコンを表示するには、[ファイル名] ボックスに「moricons.dll」と入力します。


ファイルの参照

ファイルを探して選ぶときに、このダイアログ ボックスを使います。

各項目のヘルプを表示するには、ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。


ファイル名を指定して実行

プログラムを起動したり、ファイルやフォルダを開いたりします。

[コマンド ライン] ボックスにプログラム ファイルの名前を入力します。必要に応じてパスも指定します。ファイルを開く場合は、プログラム ファイル名の後にスペースを入力し、ファイルの名前を入力します。

プログラム ファイルまたはドキュメント ファイルの名前や場所がわからない場合は、[参照] をクリックしてファイルを探します。

最小化の状態でプログラムを起動する場合は、[最小化の状態で実行] チェック ボックスをオンにします。


グループ アイコンまたはプログラム アイコンのタイトルを入力する場所です。

タイトルは、必ず指定する必要はありません。このボックスに何も入力しないと、自動的にタイトルが付きます。


プログラム ファイルの名前を入力する場所です。必要に応じて拡張子とパスを指定します。

プログラム ファイルの名前がわからない場合は、[参照] をクリックしてファイルを探します。


プログラムで使うファイルが入っているフォルダ (ディレクトリ) のパスを入力する場所です。

実行時のディレクトリは、必ず指定する必要はありません。プログラム アイコンを作るときに、このボックスに何も入力しないと、プログラム ファイルが入っているフォルダが実行時のディレクトリになります。プログラム アイコンのプロパティを変えるときに、このボックスに何も入力しないと、Windows がインストールされているフォルダが実行時のディレクトリになります。


独自のキーの組み合わせを定義します。この組み合わせのキーを押すと、実行中のプログラムがアクティブになります。ショートカット キーは、必ず指定する必要はありません。

指定できるキーの組み合わせは、Ctrl + Alt + 文字、Ctrl + Shift + 文字、および Ctrl + Shift + Alt + 文字です。文字には、すべての英数字と特殊文字が使用できます。[ショートカット キー] ボックスに文字だけを入力すると、文字の前に Ctrl + Alt が追加されます。別の組み合わせにする場合は、その組み合わせを指定する必要があります。


プログラムを起動するたびに最小化の状態で実行されるようにします。


プログラム マネージャに表示されるプログラム アイコンまたはグループ アイコンを変えるときにクリックします。


フォルダの内容を実際に見ながら目的のファイルを探すときにクリックします。