プリンタが対応している用紙と封筒のサイズが表示されます。使用するサイズをクリックします。独自の用紙サイズを定義できるプリンタの場合は、[ユーザー定義] アイコンが表示されます。用紙サイズを定義するには、このアイコンをクリックし、[ユーザー定義] をクリックします。

注  斜線の付いた赤い円が用紙のアイコンに表示されることがあります。このような場合、その用紙サイズを選ぶことはできますが、実際に印刷するには、給紙方法などの設定を変える必要があります。


独自の用紙サイズを定義するときにクリックします。プリンタが対応している場合は、一度に 3 つまでの用紙サイズを定義できます。

このボタンが使用できない場合は、[用紙サイズ] ボックスの [ユーザー定義] アイコンをクリックします。


使用する用紙が入っているトレイやフィーダを指定します。給紙方法は、プリンタのモデルによって異なります。通常は、上トレイ、エンベロープ フィーダ、混合トレイ、手差しなどの給紙方法があります。

[自動選択トレイ] をクリックすると、選択したサイズの用紙に対応している給紙トレイが自動的に選ばれます。


使用する用紙の種類を指定します。用紙の種類には、普通紙や OHP 用紙などがあります。一般の用紙に印刷する場合は、[OHP 用紙] をクリックしないでください。インクが浪費され、出力結果が汚れることがあります。


印刷したドキュメントを排紙するトレイを指定します。プリンタによっては、複数のトレイにドキュメントが排紙されることがあります。


印刷する部数を指定します。1 ～ 999 部を指定できます。EPS ファイルに出力する場合は、このオプションは無視されます。

注  プログラムによっては、この設定が無視されることがあります。


1 枚の用紙に何ページ分のドキュメントを印刷するかを指定します。たとえば、[1 ページ] をクリックすると、1 枚の用紙に 1 ページ分だけが印刷されます。[2 ページ] をクリックすると、1 枚の用紙が二等分され、 2 ページ分が印刷されます。

EPS ファイルに出力する場合は、このオプションは無視されます。


ドキュメントを印刷する向きを指定します。[縦] または [横] をクリックすると、ページのサンプルが表示されます。[横] をクリックした場合は、印刷するイメージを上下に回転するオプションも選択できます。[回転] チェック ボックスをオンにすると、サンプルが表示されます。

現在のページ サイズ (用紙サイズと余白の領域) を表示するには、サンプルの上にマウス ポインタを置き、マウスのボタンを押したままにします。


両面印刷を行う場合に、ドキュメントのページをどのようにめくるかを指定します。用紙の両面に印刷する場合は、印刷の方法によって、読み方の異なるドキュメントが作成されます。たとえば、ページを本のようにめくるか、カレンダーのようにめくるかを選択できます。ドキュメントのサンプルを表示するには、[長辺をめくる] または [短辺をめくる] をクリックします。


このダイアログ ボックスの設定を元の値に戻します。


著作権などの情報を表示するときにクリックします。


余白の領域の情報を表示するときにクリックします。

注  この設定を変える場合は、プリンタのマニュアルを参照してください。プリンタによっては、余白の領域があらかじめ設定されていることがあります。ここで設定した領域より広い領域がプリンタに設定されている場合は、ドキュメントの中の文字列が切り捨てられることがあります。


ドキュメントの印刷方法を詳細に指定するときにクリックします。


プリンタに固有の機能の一覧が表示されます。設定を変えるには、目的の機能をクリックし、[設定の変更] ボックスで新しい設定を指定します。


選択した機能の設定を変更できます。


プリンタに搭載されているメモリの量を指定します。

実際にプリンタに搭載されているメモリの量を正しく指定しないと、印刷時に問題が起きることがあります。そのような場合は、この設定を変える必要があります。


プリンタに設定できるオプションの一覧が表示されます。詳細については、プリンタのマニュアルを参照してください。


選択したオプションの設定を変更できます。


印刷の解像度を 1 インチあたりのドット数 (dpi) で指定します。解像度を高くすると、印刷の品質は向上しますが、それだけ印刷時間が長くなります。

指定できる解像度は、プリンタの機能によって異なります。


ハーフトーン スクリーンを印刷するときの 1 インチあたりの線数 (周波数) と、パターンの角度を指定します。写真や微細な画像などのグラフィックスを印刷したときに、モアレ パターンが現れる場合は、この設定を調整する必要があります。ただし、ほとんどの場合は、プリンタの標準の設定を変える必要はありません。

注  ハーフトーンスクリーンを印刷した経験がない場合は、この設定を変えないでください。設定を変えた後で、プリンタの標準の設定に戻すには、[標準に戻す] をクリックします。


色の三原色を補色に変換したり、白と黒を反転したりしてネガティブ イメージを印刷します。このチェック ボックスをオンにすると、サンプルが表示されます。


左右の座標を反転し、ミラー イメージを印刷します。このチェック ボックスをオンにすると、サンプルが表示されます。


印刷するイメージのサイズを指定します。元のサイズの 25% ～ 400% のサイズを指定できます。400% で印刷すると、元のサイズの 4 倍の大きさになります。


PostScript フォントをプリンタにダウンロードするかどうかを指定します。[ネイティブ形式] をクリックすると、ドキュメントが印刷される前に PostScript フォント ファイルがプリンタにダウンロードされます。[送信しない] をクリックすると、フォントはダウンロードされません。

注  TrueType フォントのダウンロード方法には、この設定は関係ありません。


TrueType フォントのダウンロード方法を指定します。スケーラブル アウトライン (Type 1) フォントとしてダウンロードするには、[アウトライン] をクリックします。ビットマップ (Type 3) フォントとしてダウンロードするには、[ビットマップ] をクリックします。[送信しない] をクリックすると、TrueType フォントはダウンロードされません。


ビットマップ (Type 3) フォントとしてダウンロードする方式からアウトライン (Type 1) フォントとしてダウンロードする方式に切り替えるときのフォント サイズを、ピクセルの単位で指定します。最も効果的な切り替えのポイントは、印刷の解像度によって異なります。たとえば、300 dpi では、およそ 25 ポイント以上になってから TrueType フォントをアウトライン フォントとしてダウンロードすると、最も効果的です。

この値を 0 にすると、常にアウトライン (Type 1) フォントがダウンロードされます。


コンピュータとプリンタの両方に同じフォントがある場合に、システムの TrueType フォントをプリンタ フォントより優先して使うようにします。標準では、プリンタ フォントが使われます。

プリンタ フォントを使うと、TrueType フォントをダウンロードする必要がないため、印刷時間が短くなります。ただし、印刷されるドキュメントのフォントが画面のフォントと正確に一致しなくなることがあります。


すべての TrueType フォントをプリンタにダウンロードするのではなく、よく使う TrueType フォントだけを PostScript フォントに置き換えるようにします。このオプションを選ぶと、印刷時間が短くなります。

標準では、よく使う TrueType フォントがプリンタ フォントに置き換えられ、あまり使わない TrueType フォントがプリンタにダウンロードされます。[テーブルの編集] をクリックすると、どの TrueType フォントをダウンロードするか、また、どの TrueType フォントをどのプリンタ フォントに置き換えるかを指定できます。

注  TrueType フォントをプリンタ フォントに置き換えると、印刷されるドキュメントのフォントが画面のフォントと正確に一致しなくなることがあります。


フォントの置き換えテーブルに従って、すべての TrueType フォントを PostScript フォントに置き換えるようにします。ドキュメントを印刷するときに、TrueType フォントはダウンロードされません。このため、印刷時間が短くなります。ただし、印刷されるドキュメントのフォントが画面のフォントと正確に一致しなくなることがあります。


ドキュメントを印刷するときに、TrueType フォントをプリンタにダウンロードするようにします。このため、印刷されるドキュメントのフォントが画面のフォントと正確に一致するようになります。ただし、印刷時間が長くなることがあります。

TrueType フォントは、[フォントの送信方法] ダイアログ ボックスで指定した方法で送られます。送信方法を指定するには、[フォントの送信方法] をクリックします。


フォントの置き換えテーブルを表示または編集するときにクリックします。


プリンタにフォントを送る方法を指定するときにクリックします。


TrueType フォントを置き換えるフォントを表示し、変更できます。変更する TrueType フォントをクリックします。次に、下のボックスの下向き矢印をクリックし、新しく置き換えるフォントをクリックします。


選択した TrueType フォントを置き換えるフォントを指定できます。


PostScript ファイルの出力形式を指定します。通常のドキュメントを印刷する場合は、[PostScript (印刷処理が早くなるよう最適化)] をクリックします。

Adobe の 文書構造規約 (ADSC) に従ってファイルを作る場合は、[PostScript (エラーが軽減するよう最適化 - ADSC)] をクリックします。作成されるドキュメントのすべてのページが、印刷に必要なすべての情報を持ったオブジェクトになります。この機能は、PostScript ファイルを作り、別の場所のプリンタで印刷するときに便利です。

別のプログラムで印刷するドキュメントに、このファイルをイメージとして埋め込む場合は、[簡易 PostScript (EPS)] をクリックします。

後からファイルを使用できるように、PostScript のデータ ストリームをファイルに保存する場合は、[アーカイブ形式] をクリックします。この形式では、プリンタの機能は使われません。

PostScript とほかのページ記述言語の両方に対応している HP のプリンタを使う場合は、[PJL アーカイブ形式] をクリックします。この形式を使うと、別のページ記述言語でドキュメントを印刷するようにプリンタに通知されます。


ドキュメントを印刷するたびに、ヘッダー情報をプリンタに送るかどうかを指定します。

ローカル プリンタに印刷する場合は、一度だけヘッダー情報をプリンタに送るようにすると、印刷時間を短縮できます。ただし、印刷のたびにヘッダー情報を送るようにすると、ほとんどの種類の印刷に対応できます。特に、ネットワーク プリンタに印刷する場合や、ファイルに出力する場合は、印刷のたびにヘッダー情報を送ることをお勧めします。

簡易 PostScript (EPS) 形式とアーカイブ形式では、この設定は無視されます。


ヘッダー情報をプリンタに送るときにクリックします。


ドキュメントの印刷が終わったときに、PostScript のエラー情報を印刷するかどうかを指定します。PostScript プリンタ ドライバでは、Windows には検出できないエラーが検出されることがあります。印刷時に問題が起きる場合は、このチェック ボックスをオンにしてください。システム管理者や製品サポートの担当者が問題の原因を突き止めるときに、この情報が役に立ちます。

簡易 PostScript (EPS) 形式では、エラー情報は出力されません。


コンピュータからプリンタに印刷ジョブが送られる時間の制限を指定します。指定した時間が経過すると、ドキュメントの印刷が中止されます。

この値を 0 にすると、印刷が中止されなくなります。


次の PostScript 情報をコンピュータから受け取るまでに、プリンタが待つ時間の制限を指定します。指定した時間が経過すると、ドキュメントの印刷は中止され、エラー メッセージが印刷されます。非常に複雑なドキュメントを印刷する場合は、この値を大きくしてください。

この値を 0 にすると、印刷が中止されなくなります。


PostScript の詳細設定を変えるときにクリックします。


独自に定義する用紙サイズの名前を入力する場所です。一度に 3 つまでの用紙サイズを定義できます。


独自に定義する用紙サイズの幅を指定します。


独自に定義する用紙サイズの長さを指定します。


インチとミリのどちらの単位を使うかを指定します。


ロール紙を使うプリンタで印刷するときに、ドキュメントを 90 度回転するようにします。印刷するページのサイズによっては、ページを回転すると、用紙を節約できることがあります。


給紙方向に対して垂直なロール紙の端を起点にして、ドキュメントの印刷開始位置を指定します。ドキュメントの端をロール紙の端に合わせない場合などに、この設定を使います。ロール紙の端から離す距離を指定します。


給紙方向に対して平行なロール紙の端を起点にして、ドキュメントの印刷開始位置を指定します。ドキュメントの端をロール紙の端に合わせない場合などに、この設定を使います。ロール紙の端から離す距離を指定します。


PostScript 言語のレベルを指定します。プリンタによっては、Level 1 と Level 2 の両方に対応していることがあります。使用中のプリンタが Level 2 に対応している場合は、Level 2 を使うことをお勧めします。


プリンタにドキュメントを送るときに、グラフィックスを圧縮するかどうかを指定します。PostScript Level 2 を使っている場合、またはシリアル ポートに接続されているプリンタで PostScript Level 1 を使っている場合は、[ビットマップを圧縮する] をクリックします。パラレル ポートに接続されているプリンタ、またはネットワーク プリンタで PostScript Level 1 を使っている場合は、[ビットマップを圧縮しない] をクリックします。


ASCII形式 (7 ビット) でデータを送ります。印刷時間が長くなることがありますが、パラレル ポート、シリアル ポート、ネットワーク ポートのいずれの I/O チャネルでもデータを送信できます。

このオプションをクリックしたときに、[プリンタ モード] ボタンが表示される場合は、[プリンタ モード] をクリックし、プリンタを ASCII 形式に切り替えてください。


特殊な制御文字以外のすべてのデータをバイナリ形式 (8 ビット) で送ります。この形式は、パラレル ポートまたはシリアル ポートで使用できます。また、ASCII 形式より高速でデータを送信できます。

このオプションをクリックした場合は、[プリンタ モード] をクリックし、プリンタをバイナリ通信プロトコル (BCP) 形式に切り替えてください。


特殊な制御文字以外のすべてのデータをバイナリ形式 (8 ビット) で送ります。この形式は、パラレル ポートまたはシリアル ポートで使用できます。また、ASCII 形式より高速でデータを送信できます。


すべてのデータを純粋なバイナリ形式で送ります。最も高速で印刷できますが、この形式が使用できるのは、ネットワーク ケーブルまたは AppleTalk を使う場合だけです。


現在のジョブの印刷が終わったことをプリンタに通知し、プリンタをリセットするために、Ctrl + D を送るようにします。Banyan Vines、AT&T StarGroup、Sun など、UNIX ベースのネットワークを通じて印刷する場合は、このチェック ボックスをオフにします。


選択したプロトコル (ASCII データまたはバイナリ通信プロトコル) に切り替えるように、プリンタにメッセージを送ります。


印刷されるドキュメントの色が画面の色と正確に一致するように、印刷する前にドキュメントの色を調整するかどうかを指定します。

この機能を使う場合は、下のボタンをクリックし、色の調整方法を詳細に指定してください。


ドキュメントをプリンタに送る前に、カラー マッチングの計算をドキュメントの送信元のコンピュータで行うようにします。


カラー マッチングの計算をプリンタで行うようにします。このオプションを選ぶと、カラー マッピングのための辞書が作られ、プリンタにダウンロードされます。プリンタでは、この辞書に従ってドキュメントの色が調整されます。

このオプションが使用できるのは、Level 2 プリンタだけです。


カラー マッチングの計算をプリンタで行うようにします。カラー マッピングのための辞書は、既にプリンタにダウンロードされています。このため、もう一度辞書を作ってダウンロードする必要はありません。

このオプションが使用できるのは、Level 2 プリンタだけです。


カラーの画像を最適な状態で印刷する方法を指定します。グラフなど、はっきりした明るい色が使われている画像を印刷する場合は、[鮮やかさ (プレゼンテーションなどのグラフィックスに最適) ] をクリックします。写真や絵など、中間色が使われている画像を印刷する場合は、[コントラスト (グラフィック イメージなどに最適)] をクリックします。

ドキュメントの色を正確に合わせる必要がある場合、または特殊な色のインクを使うプリンタでドキュメントを印刷する場合は、[カラー メトリック(特定の色の matching に最適)] をクリックします。


ページの左端の印刷しない領域 (余白) の大きさを指定します。


ページの右端の印刷しない領域 (余白) の大きさを指定します。


ページの上端の印刷しない領域 (余白) の大きさを指定します。


ページの下端の印刷しない領域 (余白) の大きさを指定します。


このグループには、項目ごとにヘルプがあります。ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。


このヘルプ ファイルの内容を表示するには

1	このボタン [image] をクリックし、[プリンタ] フォルダを開いてください。

2	使用中のプリンタのアイコンをクリックします。

3	[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。

4	各項目のヘルプを表示するには、ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。