レジストリ ツリーのデータをテキスト ファイルにコピーし、バックアップ コピーとして参照したり、レジストリに取り込んだりできるようにします。レジストリ ツリー全体をコピーするには、[すべて] をクリックします。レジストリ ツリーの中から選んだキーと、その下位の部分だけをコピーするか、またはコピーする部分の名前を入力するには、[選択された部分] をクリックします。


レジストリに接続するリモート コンピュータの名前を指定します。名前がわからない場合は、[参照] をクリックし、目的のコンピュータを探してください。


ネットワークに接続されているコンピュータの一覧を表示し、レジストリに接続するコンピュータを一覧から探すときにクリックします。


印刷するレジストリの部分を指定します。レジストリ ツリー全体を印刷するには、[すべて] をクリックします。レジストリ ツリーの中から選んだキーと、その下位の部分だけを印刷するか、または印刷する部分の名前を入力するには、[選択された部分] をクリックします。


値の現在の名前が表示されます。

値の名前を変えるには、[キャンセル] をクリックし、キーまたは値をマウスの右ボタンでクリックします。次に、[名前の変更] をクリックし、新しい名前を入力します。最後に、Enter キーを押します。


値の新しいデータを入力する場所です。


検索する文字列の種類を指定し、検索範囲を絞り込みます。


検索する文字列を入力する場所です。


指定した文字列と部分的に一致する文字列ではなく、全体が完全に一致する文字列だけを検索するようにします。


[検索する値] ボックスに指定した文字列と一致する次の文字列を検索します。


DWORD 値の表記形式を 16 進にするか、または 10 進にするかを選びます。


レジストリに接続しているリモート コンピュータの一覧が表示されます。リモート レジストリの接続を解除するには、目的のコンピュータをダブルクリックします。


トピックの一覧を表示するには、[目次] をクリックしてください。


レジストリの一部または全体を印刷するには

1	レジストリの一部だけを印刷する場合は、印刷する部分の最上位のキーをクリックします。

2	[レジストリ] メニューの [印刷] をクリックします。

ヒント

各項目のヘルプを表示するには、ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。


レジストリの一部または全体をテキスト ファイルに書き出すには

1	[レジストリ] メニューの [レジストリ ファイルの書き出し] をクリックします。

2	レジストリ全体をバックアップするには、[書き出し範囲] の [すべて] をクリックします。レジストリ ツリーの特定の部分だけをバックアップするには、[選択された部分] をクリックします。

ヒント

書き出しで作られる .REG ファイルは、テキスト エディタで編集できます。

各項目のヘルプを表示するには、ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。


レジストリの一部または全体を取り込むには

[レジストリ] メニューの [レジストリ ファイルの取り込み] をクリックします。

ヒント

各項目のヘルプを表示するには、ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。


キーを追加するには

1	レジストリの一覧で、新しいキーを追加する場所を開きます。

2	新しいキーを追加する場所をマウスの右ボタンでクリックします。

3	[新規作成] をポイントし、[キー] をクリックします。一時的な名前が付いた新しいキーが表示されます。

4	新しいキーの名前を入力し、Enter キーを押します。

ヒント

操作の結果、コンピュータが正しく起動しなくなった場合は、レジストリを復元できます。詳細については、下の "関連項目" を参照してください。

 関連項目


値を追加するには

1	レジストリの一覧で、新しい値を追加する場所を開きます。

2	新しい値を追加する場所をマウスの右ボタンでクリックします。

3	[新規作成] をポイントし、追加する値の種類 ([文字列]、[バイナリ]、[DWORD 値] のいずれか) をクリックします。

一時的な名前が付いた新しい値が表示されます。

4	新しい値の名前を入力し、Enter キーを押します。

ヒント

操作の結果、コンピュータが正しく起動しなくなった場合は、レジストリを復元できます。詳細については、下の "関連項目" を参照してください。

 関連項目


キーまたは値の名前を変えるには

1	名前を変えるキーまたは値を探します。キーまたは値を開く必要はありません。

2	目的のキーまたは値をマウスの右ボタンでクリックし、[名前の変更] をクリックします。

3	新しい名前を入力し、Enter キーを押します。

ヒント

操作の結果、コンピュータが正しく起動しなくなった場合は、レジストリを復元できます。詳細については、下の "関連項目" を参照してください。

 関連項目


キーまたは値を削除するには

1	削除するキーまたは値を探します。キーまたは値を開く必要はありません。

2	目的のキーまたは値をマウスの右ボタンでクリックし、[削除] をクリックします。

ヒント

操作の結果、コンピュータが正しく起動しなくなった場合は、レジストリを復元できます。詳細については、下の "関連項目" を参照してください。

 関連項目


値を変えるには

1	変更する値をダブルクリックします。

2	[値のデータ] ボックスに新しいデータを入力します。

ヒント

操作の結果、コンピュータが正しく起動しなくなった場合は、レジストリを復元できます。詳細については、下の "関連項目" を参照してください。

 関連項目


文字列、値、またはキーを検索するには

1	[編集] メニューの [検索] をクリックします。

2	検索する文字列、値、またはキーを入力します。検索対象を指定すると、検索範囲を絞り込むことができます。

ヒント

検索を繰り返すには、F3 キーを押します。


レジストリ エディタについて

レジストリ エディタは、システム レジストリの設定を変えるためのツールです。システム レジストリには、コンピュータがどのように動作するかという情報が登録されています。通常、システムの設定を変えるには、Windows のコントロール パネルを使います。

どうしても必要な場合以外は、レジストリの設定を直接変えないでください。レジストリにエラーがあると、コンピュータが動作しなくなることがあります。このような場合は、最後に正しくコンピュータが起動したときの状態にレジストリを復元できます。詳細については、下の "関連項目" を参照してください。

 関連項目


レジストリを復元する

1	[スタート] ボタンをクリックし、[Windows の終了] をクリックします。

2	[MS-DOS モードでコンピュータを再起動する] をクリックし、[はい] をクリックします。

3	Windows がインストールされているディレクトリに切り替えます。たとえば、C:\WINDOWS に Windows がインストールされている場合は、次のように入力します。

cd c:\windows

4	次のコマンドを入力します。それぞれのコマンドの後で Enter キーを押します。(system.da0 と user.da0 の "0" は、数字のゼロです。)

attrib -h -r -s system.dat

attrib -h -r -s system.da0

copy system.da0 system.dat

attrib -h -r -s user.dat

attrib -h -r -s user.da0

copy user.da0 user.dat

5	コンピュータを再起動します。

ヒント

上の手順に従って操作すると、最後に正しくコンピュータが起動したときの状態にレジストリが復元されます。