ネットワークやディスク アクセスの状況を監視するには

1	[編集] メニューの [項目の追加] をクリックします。

2	[グループ] ボックスの一覧で、監視する機能の種類をクリックします。

3	[項目] ボックスの一覧で、監視する項目をクリックします。Shift キーや Ctrl キーを押しながらクリックすると、複数の項目を選択できます。

ヒント

[項目] ボックスの各項目の説明を表示するには、目的の項目をクリックし、[説明] をクリックします。


グラフの設定を変えるには

1	[編集] メニューの [項目の編集] をクリックします。

2	設定を変える項目をクリックし、[OK] をクリックします。

3	必要に応じて設定を変えます。

注

設定を変更できるのは、現在表示されているグラフだけです。

各項目のヘルプを表示するには、ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。


トピックの一覧を表示するには、[目次] をクリックしてください。


監視できる機能の種類の一覧が表示されます。


監視できる項目の一覧が表示されます。[グループ] ボックスの機能の種類をクリックし、項目をクリックします。各項目の説明を表示するには、目的の項目をクリックし、[説明] をクリックします。


選択した項目の説明を表示するときにクリックします。


 グラフを更新する間隔を指定します。


グラフの色が表示されます。


グラフの色を変えるときにクリックします。


グラフに表示されるデータの範囲に合わせて自動的にスケールを変えます。


グラフに表示されるデータの最大値と最小値に関係なく、スケールを固定します。スケールを変えるには、[値] ボックスにデータの最大値を入力します。


現在表示されているグラフの一覧が表示されます。グラフを削除するには、グラフの名前をクリックし、[OK] をクリックします。


現在表示されているグラフの一覧が表示されます。グラフの設定を変えるには、グラフの名前をクリックし、[OK] をクリックします。


監視するコンピュータの名前を入力する場所です。


グラフのスケールを固定する場合に、データの最大値を指定します。