目次--すべての項目
TELNET のヘルプ

目的

 接続する

 リモート コンピュータに接続する

 リモート コンピュータから切断する

 TELNET を終了する

 [TELNET] ウィンドウでテキストを使う

 クリップボードにテキストをコピーする

 テキスト全体を選択する

 オプションを設定する

 フォントを選択する

 端末エミュレーションを設定する

 ターミナル オプションを設定する

 バッファ ラインを設定する

 TELNET の操作をログ ファイルに記録する

 TELNET のログ ファイルを作成する

コマンド

 [接続] メニューのコマンド

 [リモート システム]

 [切断]

 [TELNET の終了]

 [編集] メニューのコマンド

 [コピー]

 [貼り付け]

 [すべて選択]

 [ターミナル] メニューのコマンド

 [設定]

 [ログの開始]

 [ログの停止]


TELNET のヘルプ

目的

 接続する

 [TELNET] ウィンドウでテキストを使う

 オプションを設定する

 TELNET の操作をログ ファイルに記録する

コマンド

 [接続] メニューのコマンド

 [編集] メニューのコマンド

 [ターミナル] メニューのコマンド


TELNET のヘルプ

目的

 接続する

 リモート コンピュータに接続する

 リモート コンピュータから切断する

 TELNET を終了する

 [TELNET] ウィンドウでテキストを使う

 オプションを設定する

 TELNET の操作をログ ファイルに記録する

コマンド

 [接続] メニューのコマンド

 [編集] メニューのコマンド

 [ターミナル] メニューのコマンド


TELNET のヘルプ

目的

 接続する

 [TELNET] ウィンドウでテキストを使う

 クリップボードにテキストをコピーする

 テキスト全体を選択する

 オプションを設定する

 TELNET の操作をログ ファイルに記録する

コマンド

 [接続] メニューのコマンド

 [編集] メニューのコマンド

 [ターミナル] メニューのコマンド


TELNET のヘルプ

目的

 接続する

 [TELNET] ウィンドウでテキストを使う

 オプションを設定する

 フォントを選択する

 端末エミュレーションを設定する

 ターミナル オプションを設定する

 バッファ ラインを設定する

 TELNET の操作をログ ファイルに記録する

コマンド

 [接続] メニューのコマンド

 [編集] メニューのコマンド

 [ターミナル] メニューのコマンド


TELNET のヘルプ

目的

 接続する

 [TELNET] ウィンドウでテキストを使う

 オプションを設定する

 TELNET の作業をログ ファイルに記録する

 TELNET のログ ファイルを作成する

コマンド

 [接続] メニューのコマンド

 [編集] メニューのコマンド

 [ターミナル] メニューのコマンド


TELNET のヘルプ

目的

 接続する

 [TELNET] ウィンドウでテキストを使う

 オプションを設定する

 TELNET の操作をログ ファイルに記録する

コマンド

 [接続] メニューのコマンド

 [リモート システム]

 [切断]

 [TELNET の終了]

 [編集] メニューのコマンド

 [ターミナル] メニューのコマンド


TELNET のヘルプ

目的

 接続する

 [TELNET] ウィンドウでテキストを使う

 オプションを設定する

 TELNET の操作をログ ファイルに記録する

コマンド

 [接続] メニューのコマンド

 [編集] メニューのコマンド

 [コピー]

 [貼り付け]

 [すべて選択]

 [ターミナル] メニューのコマンド


TELNET のヘルプ

目的

 接続する

 [TELNET] ウィンドウでテキストを使う

 オプションを設定する

 TELNET の操作をログ ファイルに記録する

コマンド

 [接続] メニューのコマンド

 [編集] メニューのコマンド

 [ターミナル] メニューのコマンド

 [設定]

 [ログの開始]

 [ログの停止]


[リモート システム]

[接続] ダイアログ ボックスを表示し、接続するリモート システムを指定します。

TELNET では、接続したシステムを直前の 4 つまで記録します。[接続] メニューの下部にそのシステム名が表示されます。

このコマンドは、リモート システムにすでに接続している場合は、使用できません。


[切断]

リモート システムへの接続を解除します。この後、別のシステムに接続したり、セッションを終了することができます。

このコマンドは、リモート システムに接続していない場合は、使用できません。


[TELNET の終了]

TELNET を終了します。リモート システムとの接続中にこのコマンドを選択すると、TELNET は自動的にリモート システムから切断します。


[コピー]

選択したテキストをクリップボードにコピーするには、このコマンドを使用します。コピー元のテキストはそのままで、クリップボードの以前の内容は置き換わります。このコマンドは、テキストを選択するまで使用できません。


[貼り付け]

クリップボードの内容を、挿入する箇所にコピーするには、このコマンドを使用します。このコマンドは、クリップボードに何もない場合は、使用できません。


[すべて選択]

[TELNET] ウィンドウの内容全体を選択するには、このコマンドを使用します。


[設定]

このコマンドを選ぶと、[基本設定の変更] ダイアログ ボックスが表示され、画面の色、テキスト表示、およびエミュレーション モードなどのオプションを設定することができます。


[ログの開始]

画面に表示される TELNET コマンドの出力をログ ファイルに記録するには、このコマンドを使用します。


[ログの停止]

画面に表示される TELNET コマンドの出力の記録を中止するには、このコマンドを使用します。


[目次]

ヘルプを開始して、TELNET のヘルプの項目を表示します。


[トピックの検索]

ヘルプの [トピックの検索] ダイアログ ボックスを表示します。このダイアログ ボックスでキーワードを使用して、ヘルプの情報を表示することができます。


[ヘルプの使い方]

ヘルプの使い方を説明します。


[TELNET のバージョン情報]

TELNET のバージョン情報および著作権情報を表示します。


[接続]

このダイアログ ボックスは、[接続] メニューの [リモート システム] コマンドを選んだ場合に表示されます。

[ホスト名] ボックスに、接続するホストの名前を入力し、[接続] ボタンをクリックします。


[回線の自動再接続]

このダイアログ ボックスは、コンピュータをリモート ホストに接続しようとするときに表示されます。その場合は、ホストがビジー中か、またはホスト名が間違っています。

[回線の自動再接続] を中止するには、[中断] ボタンをクリックします。


[基本設定の変更]

このダイアログ ボックスは、[ターミナル] メニューの [設定] コマンドを選んだ場合に表示されます。

設定を変更した場合は、ユーザーごとに設定が保存されます。

次のボタンをクリックすると、このダイアログ ボックスに関する情報が表示されます。

[ローカル エコー]

[カーソルの点滅]

[プロック カーソル]

[VT-100 Arrows]

[バッファ サイズ]

[エミュレーション] オプション

[漢字コードセット] オプション

[フォントの指定] ボタン

[背景色] ボタン


[ローカル エコー]

ローカル エコーを行うよう指定するには、このチェック ボックスをオンにします。キー入力をすると、ローカル エコー表示されます。

リモート システムに接続した後、またはおよび別のシステムに接続する前は、ローカル エコーをオンにします。


[カーソルの点滅]

画面上で現在のカーソルを点滅させたい場合は、[カーソルの点滅] チェック ボックスをオンにします。


[プロック カーソル]

カーソルをブロック化して表示する場合は、[プロック カーソル] チェック ボックスをオンにします。


[VT-100 Arrows]

方向キーを使用したときに、どの文字シーケンスが送られるかを判断するため、[VT-100 Arrows] チェック ボックスをオンにします。チェック ボックスがオンになっている場合は、カーソル キー モードが使用されます。チェック ボックスがオフになっている場合は、アプリケーション モードが使用されます。


[バッファ サイズ]

メモリに保存しておくテキストの行数を指定します。ウィンドウ内でその行数分スクロールすることができます。

使用可能なメモリ以上のライン数を指定すると、TELNET は使用可能なメモリが保持できる最大行数にバッファを設定します。25 行未満を入力すると、ターミナルは 25 行を予約します。


[エミュレーション] オプション

VT-52、VT-100/漢字、または VT-100/ANSI のいずれかを選んで端末エミュレーション タイプに指定します。

選択したタイプを確認すると、ターミナルにより、システムが調整され、コンピュータ、キーボード、および端末は指定されたタイプの端末のように機能します。

どのタイプを選択するかがわからない場合は、VT-100/ANSI を選択します。


[漢字コードセット] オプション

JIS 漢字、シフト JIS、日本語 EUC のいずれかを選んで漢字コードセットに指定します。


[フォントの指定] ボタン

このボタンをクリックすると [フォントの指定] ダイアログ ボックスが表示され、TELNET 内でのテキストの書式を設定できます。


[背景色] ボタン

このボタンをクリックすると [色の設定] ダイアログ ボックスが表示され TELNET のディスプレイの背景色を指定できます。


フォントを選択する

テキストのフォント、サイズ、および色を変更することができます。

これらのオプションの初期値は、背景が白で FixedSys フォントの黒い文字です。これらの指定はユーザーごとに保存されます。

フォントを選択するには

1.	[ターミナル] メニューの [設定] をクリックします。

2.	[基本設定の変更] ダイアログ ボックスで、[フォントの指定] をクリックします。

3.	[フォントの指定] ダイアログ ボックスで、フォント、フォントのスタイル、およびフォントのサイズを指定します。

[サンプル] ボックスの表示が [フォントの指定] ダイアログ ボックスで指定したとおりに変わります。

4.	[文字飾り] ボックスで、画面上の各文字に取り消し線を付けるには、[取り消し線] チェック ボックスをオンにします。また、全テキストにアンダーラインを付けるには、[下線] チェック ボックスをオンにします。

5.	[色] ボックスで、テキストの色を指定します。

6.	[OK] をクリックします。

[TELNET] ウィンドウの文字は、指定したフォント、サイズ、および色で表示されます。


端末エミュレーションを設定する

端末エミュレーションを設定するには

1.	[ターミナル] メニューの [設定] コマンドを選びます。

2.	[基本設定の変更] ダイアログ ボックスで、VT-52、VT-100/漢字、または VT-100/ANSI のいずれかを選んで端末エミュレーション タイプに指定します。

選択したタイプを確認すると、ターミナルにより、システムが調整され、コンピュータ、キーボード、および端末は指定されたタイプの端末のように機能します。

どのタイプを選択するかがわからない場合は、VT-100/ANSI を選択します。


ターミナル オプションを設定する

ターミナルのオプションを設定するには

1.	[ターミナル] メニューの [設定] コマンドを選びます。[基本設定の変更] ダイアログ ボックスが表示されます。

2.	[ターミナル オプション] ボックスで、次のオプションの設定を行います。

[ローカル エコー] チェック ボックスをオンにすると、すべてのキーボード入力が表示されます。

[カーソルの点滅] チェック ボックスをオンにすると、画面で現在のカーソルを点滅させます。

[プロック カーソル] チェック ボックスをオンにすると、カーソルをブロックとして表示します。

[VT-100 Arrows] チェック ボックスをオンにすると、方向キーを使用したときにどの文字シーケンスが送られるか判断します。このチェック ボックスがオンになっている場合、カーソル キー モードが使用されます。このチェック ボックスがオフになっている場合、アプリケーション モードが使用されます。

3.	[OK] をクリックします。


バッファ ラインを設定する

メモリに保存しておきたいテキストの行数を指定すると、ウィンドウ内でその行数分スクロールすることができます。

バッファに保存できる行数を設定するには

1.	[ターミナル] メニューの [設定] コマンドを選びます。[基本設定の変更] ダイアログ ボックスが表示されます。

2.	[バッファ サイズ] ボックスで、16 ～ 99 の数を入力します。

使用可能なメモリ以上のライン数を指定すると、TELNET は使用可能なメモリが保持できる最大行数にバッファを設定します。

3.	[OK] をクリックします。


リモート コンピュータに接続する

TELNET で通信するホストに接続するには、[TELNET] アイコンをダブルクリックするか、または[スタート] メニューの [ファイル名を指定して実行] で TELNET と入力し、Enter キーを押します。また、標準 TELNET ポート以外のポートまたはサービスにも接続することができます。これは、TELNET デーモン以外の何かにアクセスするために TELNET クライアントが使用されている場合に、役に立ちます。

1 度、リモート システムに接続すると、[TELNET] ウィンドウのタイトルバーにリモート システムのシステム名が表示されます。

リモート コンピュータに接続するには

1.	[接続] メニューの [リモート システム] をクリックします。

2.	[接続] ダイアログ ボックスの [ホスト名] ボックスで、接続するリモート システムの名前を入力します。

3.	[ポート] ボックスで、使用するポートまたはサービスを指定します。

4.	ホストがターミナルの種類のサブネゴシエーションを使用している場合、[ターミナルの種類] ボックスで、使用する文字列を指定します。文字列は、ターミナルの種類のサブネゴシエーション中にホストが予期する典型的な文字列から選択できます。

この場合、使用する端末エミュレーションは制御しません。制御されるのは、ターミナルの種類のネゴシエーション中に渡される文字列のみです。このエミュレーションは、[基本設定の変更] ダイアログ ボックスで選択されたままです。

5.	[接続] をクリックします。


リモート コンピュータから切断する

リモート コンピュータから切断するには

[接続] メニューの [切断] をクリックします。


TELNET を終了する

TELNET を終了するには

[接続] メニューの [TELNET の終了] をクリックします。


クリップボードにテキストをコピーする

クリップボードにテキストをコピーするには

1.	コピーするテキストを選択します。

2.	[編集] メニューの [コピー] をクリックします。

1 度コピーすると、[貼り付け] コマンドでコピーしたテキストを挿入できます。


テキスト全体を選択する

[すべて選択] コマンドを使用すると、マウスまたはキーボードを使用して [TELNET] ウィンドウの全体を選択した場合と同じようになります。テキストの選択後、選択したテキストをコピー、または送信することができます。

[TELNET] ウィンドウのテキスト全体を選択するには

[編集] メニューの [すべて選択] をクリックします。


TELNET のログ ファイルを作成する

画面に表示される TELNET コマンドの出力をログ ファイルに記録できます。

TELNET のログ ファイルを作成するには

1.	[ターミナル] メニューの [ログの開始] コマンドを選びます。

2.	ログ ファイルに TELNET.LOG 以外の名前を付ける場合は、[ファイル名] ボックスにファイル名を入力します。既存のファイル名を入力すると、新しいログ ファイルに置き換えられるので注意してください。

3.	[開く] をクリックします。

画面に表示される TELNET コマンドの出力の記録を中止するには、[ターミナル] メニューの [ログの停止] コマンドを選びます。