NAME PatchYMF WINDOWCOMPAT

DESCRIPTION 'Patch YMF724 driver'
PROTMODE

IMPORTS
  DOSIODELAYCNT = DOSCALLS.427

HEAPSIZE  0
STACKSIZE 4096

