Выбор сервера или домена для администрирования

Для администрирования сервера или домена необходимо иметь на нем привилегию «Администратор» или привилегии «Оператор сервера» и «Оператор учетных записей».

Выбор домена или сервера

1	В меню Сервер выберите команду Выбор домена или сервера.

2	В поле «Домен» введите название сервера или домена. При вводе названия сервера необходимо сначала ввести два символа косая черта (\\).

Или выберите домен или сервер из списка «Выбор домена». Все домены в списке имеют доверительные отношения с доменом, которому вы принадлежите. Для просмотра серверов в любом домене дважды щелкните название домена.

3	Для прекращения просмотра выбранного домена установите флажок «Подключение по медленной линии».

При вводе нового домена этот флажок исчезает. При вводе ранее выбранного домена флажок появляется опять.

Совет

Просмотр сети, особенно при удаленном доступе, существенно снижает производительность. Выбранное подключение по медленной линии  сохраняется.


Проверка портов связи

В меню Сервер выберите команду Порты связи.

Для получения сведений о диалоговом окне Состояние порта нажмите одну из следующих кнопок:

 Сервер

 Порт

 Пользователь

 Выполнение

 Состояние порта

 Отключить пользователя

 Отправить сообщение

 Отправить всем

См. также

Проверка состояния последовательного порта

Отключение пользователей

Отправление сообщения одному пользователю

Отправление сообщения всем пользователям сервера

Отправление сообщения всем пользователям домена


Сервер

Просмотр названия сервера, связанного с компьютером.


Порт

Вывод на экран каждого последовательного (COM) порта связи,  настроенного на удаленный доступ.


Пользователь

Вывод имени пользователя, подключенного к каждому активному порту.


Выполнение

Вывод даты и времени каждого подключения.


Состояние порта

Вывод статистики по отдельному порту.


Отключить пользователя

Отключение пользователя от выбранного порта.


Отправить сообщение

Отправление сообщения пользователю, подключенному к выбранному порту.


Отправить всем

Отправление сообщения всем пользователям сервера или домена.


 Проверка состояния последовательного порта

Чтобы проверить состояния порта

1	В меню Сервер выберите команду Порты связи.

2	В списке «Порт» выделите порт, состояние которого необходимо проверить, а затем нажмите кнопку Состояние порта.

Для получения сведений о диалоговом окне Состояние порта нажмите одну из следующих кнопок:

Порт	Контрольная сумма
Сервер	Время ожидания
Состояние модема	Выравнивание
Состояние линии	Пакеты
Скорость порта (бит/с)	Аппаратные переполнения
Статистика порта	Переполнение буферов
Входящие данные	Удаленная рабочая станция
Исходящие данные	Сброс
См. также

Состояние аппаратуры

Состояние линии


Порт

Порт COM, используемый при текущем подключении.


Сервер

Название активного сервера.


Состояние модема

Если состояние модема не принимает значение «Обычный», то это означает аппаратный сбой, повреждение модема или последовательного порта.


Состояние линии

Определение попыток доступа к сети незаконных пользователей.


Скорость порта (бит/с)

Скорость передачи данных между портом и модемом в битах в секунду (бит/с).


Статистика входных данных:

Получено байт

Общее число байт, полученных во время данной связи. Это число байт после развертывания.

Получено пакетов

Число логических сетевых пакетов, полученных от клиента. Формат пакета зависит от используемого сетевого протокола. Максимальный размер пакета 1514 байт. Правильно разработанные приложения клиент/сервер передают небольшое число полных или почти полных пакетов. Наличие большого числа маленьких пакетов означает, что используемое приложение возможно не рассчитано на эффективную работу по медленным линиям связи.

Сжатие при приеме

Чем выше коэффициент сжатия принимаемых данных, тем лучше. Например, если 400 входящих байт развертываются в 1,000 байт, то коэффициент сжатия  60 процентов. Это значение относится только к программному сжатию. Коэффициент сжатия зависит от уровня избыточности принимаемых данных. Например, тексты и рисунки сжимаются хорошо, а исполняемые файлы и уже сжатые данные  плохо.

Это число отражает подключения, использующие VJ сжатие заголовков IP протокола. Оно может быть ненулевым даже в том случае, если установлен флажок «Отключить программное сжатие» (который относится только к данным, не к заголовкам).

Примечание.	Программное сжатие не используется для некоторых пакетов, например, для многоадресных датаграмм или очень маленьких пакетов. Такие пакеты не включаются в счетчик пакетов для сжатия.


Статистика исходящих данных:

Отправлено байт

Общее число байт, отправленных во время данной связи. Это число байт перед сжатием.

Отправлено пакетов

Число логических сетевых пакетов, отправленных клиенту. Формат пакета зависит от используемого сетевого протокола. Максимальный размер пакета 1514 байт. Правильно разработанные приложения клиент/сервер передают небольшое число полных или почти полных пакетов. Наличие большого числа маленьких пакетов означает, что используемое приложение, возможно, не настроено на эффективную работу по медленным линиям связи.

Сжатие при передаче

Чем выше коэффициент сжатия передаваемых данных, тем лучше. Например, если 1,000 байт перед передачей сжимаются до 400 байт, то коэффициент сжатия  60 процентов. Это значение относится только к программному сжатию. Коэффициент сжатия зависит от уровня избыточности передаваемых данных. Например, тексты и рисунки сжимаются хорошо, а исполняемые файлы и уже сжатые данные  плохо.

Это число отражает подключения, использующие VJ сжатие заголовков IP протокола. Оно может быть ненулевым даже в том случае, если установлен флажок «Отключить программное сжатие» (который относится только к данным, не к заголовкам).

Примечание.	Программное сжатие не используется для некоторых пакетов, например, для многоадресных датаграмм или очень маленьких пакетов. Такие пакеты не включаются в счетчик пакетов для сжатия.


Контрольная сумма

Ошибки, причина которых в несоответствии контрольных сумм. Ошибка в контрольной сумме показывает, что один или более символов в пакете данных были искажены во время передачи с сервера.


Время ожидания

Условие, при котором ожидаемый символ не получен вовремя. При этом программа считает, что данные были потеряны, и делает запрос на повторную передачу.


Выравнивание

Условие, при котором полученный символ не является ожидаемым. Ошибка выравнивания обычно случается, когда символ был потерян или если произошла ошибка ожидания.


Пакеты

Ошибка, при которой принимается асинхронный символ с недействительным начальным или конечным битом. Эта ошибка, когда компьютер не в состоянии стабилизировать подключение удаленного доступа, означает неправильную скорость передачи компьютера по отношению к модему. Эта ошибка показывает, что модем, настроенный на удаленный доступ, может не подходить под используемый модем. Существует возможность решения проблемы при помощи изменения скорости передачи или аппаратного параметра управления потоком. Если эта ошибка постоянно происходит и невозможно подключение через сервер удаленного доступа, свяжитесь с системным администратором.


Удаленные рабочие станции

Имя или сетевой адрес удаленного клиента, подключенного к данному порту.


Аппаратные переполнения

Число раз, когда передающий компьютер посылает символы быстрее, чем принимающий компьютер успевает обрабатывать их на аппаратном уровне. В этом случае необходимо уменьшить скорость передачи (число бит, передаваемых в секунду).


Переполнение буферов

Число раз, когда передающий компьютер посылает символы быстрее, чем принимающий компьютер успевает обрабатывать их на программном уровне. В этом случае необходимо уменьшить скорость передачи или понизить нагрузку компьютера.


Сброс

Обнуление статистики данного подключения.


Проверка состояния порта, используемого по умолчанию

Проверка состояния порта

1	В меню Сервер выберите команду Порты связи.

2	В списке «Порт» дважды щелкните порт, состояние которого необходимо проверить.

Для получения сведений о диалоговом окне Состояние порта нажмите одну из следующих кнопок:

Порт	Получено байт
Сервер	Контрольная сумма
Состояние модема	Время ожидания
Состояние линии	Пакеты
Скорость порта (бит/с)	Переполнение данных
Передано байт	Сброс
См. также

Состояние аппаратуры

Состояние линии


Порт

Порт COM, используемый при текущем подключении.


Сервер

Название активного сервера.


Состояние модема

Если состояние модема не принимает значение Норма, то это означает аппаратный сбой, повреждение модема или последовательного порта.


Состояние линии

Определение попыток доступа к сети незаконных пользователей.


Скорость порта (бит/с)

Скорость передачи данных между портом и модемом в битах в секунду (бит/с).


Передано байт

Число символов, посланных клиенту удаленного доступа к сети с сервера удаленного доступа со времени подключения или сброса.


Получено байт

Число символов, посланных клиентом удаленного доступа к сети  серверу удаленного доступа со времени подключения или сброса.


Контрольная сумма

Ошибки, причина которых в несоответствии контрольных сумм. Ошибка в контрольной сумме показывает, что один или более символов в пакете данных были искажены во время передачи с сервера.


Время ожидания

Условие, при котором ожидаемый символ не получен вовремя. При этом программа считает, что данные были потеряны, и делает запрос на повторную передачу.


Пакеты

Ошибка, при которой принимается асинхронный символ с недействительным начальным или конечным битом. Эта ошибка, когда компьютер не в состоянии стабилизировать подключение удаленного доступа, означает неправильную скорость передачи компьютера по отношению к модему. Эта ошибка показывает, что модем, настроенный на удаленный доступ, может не подходить под используемый модем. Существует возможность решения проблемы при помощи изменения скорости передачи или аппаратного параметра управления потоком. Если эта ошибка постоянно происходит и невозможно подключение через сервер удаленного доступа, свяжитесь с системным администратором.


Переполнение данных

Число раз, когда передающий компьютер посылает символы быстрее, чем принимающий компьютер успевает обрабатывать их на аппаратном уровне. В этом случае необходимо уменьшить скорость передачи (число бит, передаваемых в секунду).


Состояние аппаратуры

Если поле значений в диалоговом окне Состояние порта не принимает значение Норма, то это означает аппаратный сбой, повреждение модема или последовательного порта. Возможные значения этого поля показаны в следующей таблице:

Значение	Это означает
Норма	Ошибок не обнаружено. Модем функционирует нормально.
Модем не отвечает	Модем не отвечает. Убедитесь в том, что модем включен и правильно подсоединен к последовательному порту.
Аппаратный сбой	Обнаружена ошибка не установленного характера. Возможно повреждение модема или последовательного порта.
Неправильный ответ модема	Модем отвечает с ошибкой не установленного характера. Возможно использование модема, который не поддерживается серверами удаленного доступа, или испорчен файл настройки модема. Удостоверьтесь у системного администратора, что модем поддерживается серверами удаленного доступа. При использовании поддерживаемого модема переустановите программное обеспечение удаленного доступа.
Внутренняя ошибка	Обнаружена внутренняя программная ошибка. Перезагрузите компьютер или  сервер удаленного доступа.


Состояние линии

Значение в диалоговом окне Состояние порта помогает определять попытки доступа к сети незаконных пользователей. Возможные значения этого поля показаны в следующей таблице:

Значение	Это означает
Ожидание вызова	Сервер удаленного доступа держит модем в режиме ожидания и ждет входящих вызовов. Модем функционирует нормально.
Подключение выполнено, идет проверка имени пользователя	Телефонная связь установлена. Пользователь либо пытается быть узнанным сервером удаленного доступа, либо бездействует. Если за этим состоянием следует фаза ожидания вызова, то это означает, что пользователь неправильно указал свое имя, пароль и/или название домена. Если за этой фазой постоянно следует фаза ожидания вызова, то это может означать, что предпринимается попытка незаконного доступа в сеть.
Подключение выполнено, имя пользователя проверено	Телефонная связь установлена и пользователь правильно указал свое имя и пароль. Если  пользователь имеет разрешение и запросил ответного звонок, то за подключением следует фаза ответного вызова. Если за фазой ответного вызова следует фаза ожидания вызова, то это означает, что сервер не дозвонился пользователю по указанному номеру. Возможно, пользователь неаккуратно указал ответный номер (в том случае, когда номер ответного вызова задается вызывающей стороной) или была предпринята попытка незаконного доступа в сеть (в том случае, когда номер ответного вызова задан ранее).
Ответный вызов	Сервер удаленного доступа определил, что пользователь имеет действительную учетную запись пользователя, разрешение на удаленный доступ и разрешение на ответный вызов. В данный момент сервер удаленного доступа делает ответный вызов пользователю.
Линия не работает	Модем и/или последовательный порт не работает. Убедитесь в том, что модем включен и правильно подсоединен к последовательному порту.


Состояние порта ISDN

В диалоговом окне Состояние порта выводится информация о ISDN подключении. Используйте эту информацию для исправления ошибок.

Для получения сведений о диалоговом окне Состояние порта нажмите одну из следующих кнопок:

 Порт

 Сервер

 Состояние аппаратуры

 Состояние линии

 Скорость порта (бит/с)

 Используемые каналы

 Входящие данные

 Исходящие данные

 Сброс


Порт

Порт ISDN, используемый при текущем подключении.


Сервер

Название сервера, к которому подключен компьютер.


Состояние аппаратуры

Если поле значений в диалоговом окне Состояние порта не принимает значение Норма, то это означает аппаратный сбой, повреждение модема или последовательного порта. Дополнительная информация содержится в документе Состояние аппаратуры.


Состояние линии

Помогает определять попытки доступа к сети незаконных пользователей. Дополнительная информация содержится в документе Состояние линии.


Скорость порта (бит/с)

Скорость передачи данных по линии в битах в секунду (бит/с).


Используемые каналы

Число каналов, используемых при подключении.


Входящие данные

Байт

Число символов, посланных клиентом удаленного доступа к сети  серверу удаленного доступа со времени подключения или сброса.

Пакетов

Число логических сетевых пакетов, полученных от клиента удаленного доступа к сети. Формат пакета зависит от используемого сетевого протокола. Максимальный размер пакета 1514 байт. Правильно разработанные приложения клиент/сервер передают небольшое число полных или почти полных пакетов. Наличие большого числа маленьких пакетов означает, что используемое приложение возможно не рассчитано на эффективную работу по медленным линиям связи.


Исходящие данные:

Байт

Число символов, посланных клиенту удаленного доступа к сети с сервера удаленного доступа со времени подключения или сброса.

Пакетов

Число логических сетевых пакетов, отправленных с сервера удаленного доступа. Формат пакета зависит от используемого сетевого протокола. Максимальный размер пакета 1514 байт. Правильно разработанные приложения клиент/сервер передают небольшое число полных или почти полных пакетов. Наличие большого числа маленьких пакетов означает, что используемое приложение возможно не рассчитано на эффективную работу по медленным линиям связи.


Состояние порта X.25

Проверка состояния порта

1	В меню Сервер выберите команду Порты связи.

2	В списке «Порт» выделите порт, состояние которого необходимо проверить.

3	Нажмите кнопку «Состояние порта».

Для получения сведений о диалоговом окне Состояние порта нажмите одну из следующих кнопок:

Порт	Время ожидания
Сервер	Выравнивание
Состояние модема	Пакеты
Состояние линии	Аппаратные переполнения
Скорость порта (бит/с)	Переполнение буферов
Входящие данные	Удаленные рабочие станции
Исходящие данные	Сброс
Контрольная сумма


Приостановка службы удаленного доступа

При приостановке службы удаленного доступа блокируются новые входящие вызовы. Подключения, выполняемые в данный момент, не приостанавливаются.

Приостановка удаленного доступа

1	В диалоговом окне Администратор удаленного доступа выделите сервер, который необходимо приостановить.

2	В меню Сервер выберите команду Приостановить службу удаленного доступа.

Состояние выделенного сервера на главном экране изменится со значения «Работает» на значение «Пауза».

См. также

Продолжение службы удаленного доступа


Продолжение службы удаленного доступа

Продолжение службы удаленного доступа возобновляет прием входящих вызовов.

Продолжение удаленного доступа

1	В диалоговом окне Администратор удаленного доступа выделите сервер, удаленный доступ которого необходимо продолжить.

2	В меню Сервер выберите команду Продолжить службу удаленного доступа.

Состояние выделенного сервера на главном экране изменится со значения «Пауза» на значение «Работает».

См. также

Приостановка службы удаленного доступа


Остановка удаленного доступа при наличии активных пользователей

Остановка удаленного доступа

1	Приостановите службу удаленного доступа блокирования новых входящих вызовов.

2	Отправьте всем подключенным пользователям сообщение о том, что для остановки службы удаленного доступа им необходимо сохранить все данные и отключиться от сети.

3 В диалоговом окне Администратор удаленного выделите сервер, на котором необходимо остановить службу удаленного доступа.

4	В меню Сервер выберите команду Остановить службу удаленного доступа.

На экран выводится список подключенных пользователей, который обновляется каждые пять секунд.

5	Наблюдайте за списком, пока все пользователи не отключатся от сети.

6	Когда все пользователи отключатся от сети, нажмите кнопку «Да».

Для выхода из диалогового окна без остановки удаленного доступа или отключения пользователей нажмите кнопку «Нет».

Примечание.	При остановке службы удаленного доступа возможна утрата данных подключенными пользователями, поэтому необходимо сначала убедиться в том, что все пользователи отключились от сети.

См. также

Приостановка службы удаленного доступа

Запуск службы удаленного доступа

Остановка удаленного доступа при отсутствии активных пользователей


Остановка удаленного доступа при отсутствии активных пользователей

Остановка удаленного доступа

1	В меню Сервер выберите команду Остановить службу удаленного доступа.

2	Нажмите кнопку «Да».

Для выхода из диалогового окна без остановки удаленного доступа нажмите кнопку «Нет».

См. также

Запуск службы удаленного доступа


Запуск службы удаленного доступа

Запуск удаленного доступа

В меню Сервер выберите команду Запустить службу удаленного доступа.

Диалоговое окно Запуск службы удаленного доступа

Введите название сервера, на котором необходимо запустить службу удаленного доступа.

См. также

Остановка службы удаленного доступа


Настройка разрешений на удаленный доступ

Эта процедура предполагает, что у пользователя перед глазами находится учетная запись сервера или домена. Дополнительная информация о настройке учетных записей пользователей  содержится в документе Microsoft Windows NT Server Concepts and Planning Guide.

Разрешение или запрещение удаленного доступа пользователю

В меню Пользователи выберите команду Разрешения.

Для получения сведений о диалоговом окне Разрешения на удаленный доступ нажмите одну из следующих кнопок:

 Пользователи

 Разрешить удаленный доступ пользователю

 Ответный вызов

 Разрешить всем

 Запретить всем

При появлении домена или группы серверов на них производится настройка разрешений. При появлении рабочей станции привилегии настраиваются только для этой станции.

Примечание.	Не давайте разрешения на ответный вызов тем пользователям, которые подключаются к сети  через распределительный щит управления.

См. также

Настройка разрешения на ответный вызов

Разрешение на подключение по медленной линии


Пользователи

Выводит список учетных записей пользователей для выбранного сервера.


Разрешить удаленный доступ пользователю

Для разрешения удаленного доступа пользователю, выбранному из списка Пользователи, необходимо установить этот флажок.

Для запрещения удаленного доступа пользователю, выбранному из списка Пользователи, необходимо убрать этот флажок.


Разрешить всем

Разрешает удаленный доступ всем пользователям, указанным в учетных записях списка Пользователи.


Запретить всем

Запрещает удаленный доступ всем пользователям, указанным в учетных записях списка Пользователи.


Ответный вызов

Ответный вызов не выполняется

Выберите этот параметр для того, чтобы ответный вызов данному пользователю не выполнялся. Эта опция выбирается по умолчанию.

Номер ответного вызова задается вызывающей стороной

Выберите этот параметр для запроса номера пользователя.

Номер ответного вызова задан ранее

Выберите этот параметр для выполнения ответного вызова по фиксированному номеру, который необходимо предварительно ввести. Сервер будет выполнять ответный вызов только по этому номеру.


Разрешение на подключение по медленной линии

Часто из-за того, что обзор всех пользователей и их разрешений на удаленный доступ занимает слишком много времени, удобнее отключить обзор по умолчанию.

Отключение обзора

В меню Параметры выберите команду Подключение по медленной линии.

Разрешить или запретить удаленный доступ пользователю

В меню Пользователи выберите команду Разрешения.

Для получения сведений о диалоговом окне Разрешения на удаленный доступ по медленной линии нажмите одну из следующих кнопок:

 Пользователь

 Разрешить удаленный доступ пользователю

 Ответный вызов

См. также

Настройка разрешений на удаленный доступ


Пользователь

Введите имя пользователя, которому необходимо разрешить или запретить удаленный доступ. Для выяснения того, какие разрешения имеет пользователь, имя которого выделено в окне Пользователь, нажмите кнопку «Найти».


Разрешить удаленный доступ пользователю

Для разрешения удаленного доступа пользователю, выбранному из списка Пользователь, необходимо установить этот флажок.

Для запрещения удаленного доступа пользователю, выбранному из списка Пользователь, необходимо убрать этот флажок.


Ограничение доступа к сети

Следующая процедура предоставляет пользователям доступ только в сервер удаленного доступа, но не в сеть.

1	На сервере удаленного доступа дважды щелкните значок Сеть на панели управления.

2	На вкладке «Сервис» выберите пункт «Служба удаленного доступа», а затем нажмите кнопку «Свойства».

3	В диалоговом окне Установка службы удаленного доступа нажмите кнопку «Сеть».

4	Нажмите кнопку Настройка рядом с используемыми протоколами.

5	Для ограничения доступа пользователей к серверу удаленного доступа выберите команду «Только данный компьютер».

6	Нажмите кнопку «OK».

7	В диалоговом окне Установка службы удаленного доступа нажмите кнопку «Продолжить».

8	Нажмите кнопку «Да» для перезагрузки сервера удаленного доступа в новой конфигурации.

Примечание.	Для предотвращения изменений пользователями настройки всей сети не присваивайте им привилегию «Администратор». Эту настройку может изменять только администратор.


Настройка разрешения на ответный вызов

В случае наличия у пользователя разрешения на ответный вызов сервер отключается от линии после идентификации пользователя и перезванивает пользователю. Устанавливаются один или два типа разрешений на ответный вызов:

Тип разрешения на ответный вызов	Описание
Номер задается вызывающей стороной	Сервер запрашивает у пользователя номер ответного вызова.
Номер задан ранее	Сервер производит ответный вызов по ранее определенному системным администратором номеру ответного вызова. Этот тип ответного вызова обеспечивает дополнительную безопасность, так как в этом случае точно известно местоположение пользователя.
Установка разрешений на ответный вызов

1	В меню Пользователи выберите команду Разрешения.

2	В окне Ответный вызов выберите тип ответного вызова, который необходимо установить: «Ответный вызов не выполняется», «Номер задается вызывающей стороной» или «Номер задан ранее».

3	При выборе типа «Номер задан ранее» введите телефонный номер пользователя в окно Номер задан ранее.

Примечание.	Не давайте разрешения на ответный вызов тем пользователям, которые подключаются к сети  через распределительный щит управления.

См. также

Настройка разрешений на удаленный доступ

Разрешение на подключение по медленной линии


Просмотр активных пользователей

При просмотре домена выводятся все пользователи, подключенные к сети через серверы этого домена. При просмотре сервера выводятся все пользователи, подключенные к сети через этот сервер.

Просмотр активных пользователей

В меню Пользователи выберите команду Активные пользователи.

Для получения сведений о диалоговом окне Пользователи удаленного доступа нажмите одну из следующих кнопок:

 Пользователь

 Сервер

 Выполнение

 Учетная запись пользователя

 Отключить пользователя

 Отправить сообщение

 Отправить всем

См. также

Выбор сервера или домена для администрирования

Просмотр сведений об активных пользователях


Пользователь

Выводит полные имена пользователей, подключенных к серверу.


Сервер

Выводит названия серверов, к которым подключен каждый из пользователей.


Выполнение

Выводит время начала каждого подключения.


Учетная запись пользователя

Выводит сведения об учетной записи выбранного пользователя.


Отключить пользователя

Прерывает подключение выбранного пользователя.


Отправить сообщение

Отправляет сообщение выбранному пользователю.


Отправить всем

Отправляет сообщение всем активным пользователям.


Просмотр сведений об активных пользователях

Просмотр учетной записи активного пользователя

1	В меню Пользователи выберите команду Активные пользователи.

2	В диалоговом окне Пользователи удаленного доступа выделите имя пользователя, учетную запись которого необходимо просмотреть.

3	Нажмите кнопку «Учетная запись пользователя».

Для получения сведений о диалоговом окне Учетная запись пользователя нажмите одну из следующих кнопок:

 Имя и фамилия пользователя

 Последнее изменение и срок действия пароля

 Уровень привилегий

 Право ответного вызова и номер ответного вызова

См. также

Просмотр активных пользователей


Имя и фамилия пользователя

Выводит имя и фамилию пользователя из просматриваемой учетной записи. Для изменения имени и фамилии пользователя используйте панель управления. Дополнительная информация содержится в документе Microsoft Windows NT Server Concepts and Planning Guide.


Последнее изменение и срок действия пароля

Выводит дату и время последнего изменения пароля и интервал между необходимыми изменениями. Для изменения этих полей используйте панель управления. Дополнительная информация содержится в документе Microsoft Windows NT Server Concepts and Planning Guide.


Уровень привилегий

Выводит уровень привилегий учетной записи пользователя. Для изменения этого поля используйте панель управления. Дополнительная информация содержится в документе Microsoft Windows NT Server Concepts and Planning Guide.


Право ответного вызова и номер ответного вызова

Выводит право ответного вызова и номер, по которому производится ответный вызов в том случае, когда номер задан ранее. Изменения этих полей производятся в диалоговом окне Разрешения удаленного доступа.

См. также

Настройка разрешения на ответный вызов


Отправление сообщения одному пользователю

Чтобы отправить сообщение одному пользователю, подключенному к определенному серверу

1	В диалоговом окне Администратор удаленного доступа выберите соответствующий сервер.

2	В меню Сервер выберите команду Порты связи.

3	В диалоговом окне Пользователь выберите пользователя, а затем нажмите кнопку «Отправить сообщение».

В диалоговом окне Отправить сообщение выводится имя пользователя, которому отправляется сообщение.

4	Введите необходимое сообщение.

Примечание.	Перевод строки осуществляется нажатием клавиш CTRL+ENTER. Сообщение отправляется нажатием клавиши ENTER.


Отправление сообщения всем пользователям сервера

Чтобы отправить сообщение всем пользователям, подключенным к определенному серверу

1	В диалоговом окне Администратор удаленного доступа выберите соответствующий сервер.

2	В меню Сервер выберите команду Порты связи.

3	В диалоговом окне Порты связи нажмите кнопку «Отправить всем».

В диалоговом окне Отправить сообщение выводится название сервера, на который отправляется сообщение.

4	Введите необходимое сообщение.

Примечание.	Перевод строки осуществляется нажатием клавиш CTRL+ENTER. Сообщение отправляется нажатием клавиши ENTER.


Отправление сообщения всем пользователям домена

Чтобы отправить сообщение всем пользователям, подключенным к определенному домену

1	В диалоговом окне Администратор удаленного доступа выберите соответствующий домен.

2	В меню Пользователи нажмите кнопку Активные пользователи.

3	В диалоговом окне Пользователи удаленного доступа нажмите кнопку «Отправить всем».

В диалоговом окне Отправить сообщение выводится название домена, на который отправляется сообщение.

4	Введите необходимое сообщение.

Примечание.	Перевод строки осуществляется нажатием клавиш CTRL+ENTER. Сообщение отправляется нажатием клавиши ENTER.

См. также

Выбор сервера или домена для администрирования


Отключение пользователей

Отключение пользователя

1	В меню Пользователи выберите команду Активные пользователи.

2	В диалоговом окне Пользователи удаленного доступа выберите имя пользователя, которого необходимо отключить.

3	Нажмите кнопку Отключить пользователя.

В диалоговом окне Отключить пользователя  выводится имя пользователя, который будет отключен при нажатии кнопки «OK».

4	Для одновременного отключения пользователя и отмены разрешения на удаленный доступ установите флажок «Отозвать разрешение на удаленный доступ».

5	Для отключения линии от многоканального подключения установите флажок «Отключить только данную связь» и нажмите кнопку «OK».


Отключить пользователя

В диалоговом окне «Отключить пользователя» выводится имя пользователя, который будет отключен при нажатии кнопки «OK».

Для одновременного отключения пользователя и отмены разрешения на удаленный доступ установите флажок «Отозвать разрешение на удаленный доступ».

Для отключения пользователя без отмены разрешения на удаленный доступ удалите флажок, а затем нажмите кнопку «OK».

Для отключения линии от многоканального подключения установите флажок «Отключить только данную связь».

Для отключения всех пользователей с выведенными именами необходимо удалить этот флажок.


Устранение неисправностей

Обратная совместимость

Для обратной совместимости серверы удаленного доступа для версий до 1.1 включительно должны содержать следующие минимальные настройки. Если серверы с более ранними версиями службы удаленного доступа не обеспечены этими минимальными настройками, то рабочие станции под Windows NT при вызове такого сервера получат следующее сообщение об ошибке: «Таблица названий полностью заполнена».

Файл LANMAN.INI

[remoteaccess]

MaxNames=8	; Для дополнительных имен NetBIOS на рабочих станциях

; Windows NT.

remotelisten=all	; Активизация возможностей работы в одноранговой сети

; с помощью сервера удаленного доступа для рабочих

; станций Windows NT.

Файл PROTOCOL.INI

[netbeui_xif]

sessions=160

ncbs=180

name=160

[tcpip_xif]

nbsessions=100

;numnames=85	; Закомментированная строка числа имен

; приводит к использованию в стеке TCP/IP

; максимально возможного значения.


Сеть X.25

Сеть X.25 передает данные при помощи протокола переключения пакетов, избегая телефонных линий с помехами. Доступ в сеть X.25 осуществляется двумя способами:

Способ доступа	Сервер / Клиент
Асинхронные PAD-ы	Клиент (Рабочая станция Windows NT)
Прямое подключение	Сервер (Рабочая станция Windows NT и Windows NT сервер) и клиент (Рабочая станция Windows NT)
Настройки

Сервер удаленного доступа предлагает следующие настройки X.25:

Клиент

Удаленный доступ к PAD

Прямое подключение через интеллектуальную плату X.25

Сервер

Прямое подключение через интеллектуальную плату X.25


Общий обзор ISDN

В сети ISDN скорость связи намного быстрее по сравнению со скоростью в телефонной линии. Телефонная линия позволяет связываться на скорости не более 9600 бод (бит в секунду), тогда как сеть ISDN  на скорости от 64 до 128 килобайт в секунду. Предприятия, которым необходима такая скорость связи, обычно создают большую телекоммуникационную сеть или вынуждены выполнять большие административные задачи, не имеющие отношения к делу, например, установка программного обеспечения на удаленных рабочих станциях.

Для установки сети ISDN на сервере удаленного доступа необходимы следующие компоненты:

Последовательный порт

Плата ISDN, подключенная к порту

См. также

Установка платы ISDN


Установка платы ISDN

Линия ISDN состоит из двух каналов B и одного канала D. Каждый канал B передает данные со скоростью 64 килобайта в секунду. Канал D предназначен для сигнализации и передает данные со скоростью 16 килобайт в секунду.

Установите платы ISDN на сервер и на компьютеры всех клиентов. (Дополнительная информация по установке платы содержится в документации по платам.) Затем настройте каждый канал B для работы в качестве порта, или настройте оба канала B для работы в качестве одного порта.

Если на предприятии работает значительное число людей, пользующихся серверами удаленного доступа, настройте каждый канал для работы в качестве порта. Такая настройка позволяет пользоваться ими наибольшему числу людей.

Однако, если на предприятии работает незначительное число людей, пользующихся серверами удаленного доступа, и при этом требуется высокая скорость передачи данных, настройте оба канала для работы в качестве одного порта. Такая настройка позволяет увеличить скорость передачи данных до 128 килобайт в секунду. Если установить более одной платы, то при комбинировании каналов на каждой плате скорость передачи данных увеличивается еще больше.

Дополнительная информация о настройке плат ISDN для работы с клиентами серверов удаленного доступа  содержится в документации по удаленному доступу к сети.


Невозможно найти основной контроллер выбранного домена.

Возможные причины

Основной контроллер домена не работает.

Прервалась связь между компьютером и основным контроллером домена.

Неправильно подсоединен сетевой кабель.

Рекомендуемые действия

Перезагрузите основной контроллер домена или переключите резервный контроллер домена для работы в качестве  основного контроллера домена. Дополнительная информация по переключению резервных контроллеров домена содержится в подробной документации по серверам под Windows NT.

Проверьте соединения и кабели в сети.

Чтобы удостовериться в правильном подсоединении сегмента сети, проверьте сетевые кабели.


Невозможно получить подробную информацию с определенного сервера удаленного доступа.

Возможные причины

Сервер не работает.

Сервер работает, но на нем не работает служба удаленного доступа.

Образовался разрыв в сети между компьютером и сервером удаленного доступа.

Неправильно подсоединен сетевой кабель.

Рекомендуемые действия

Перезагрузите сервер.

Перезагрузите службу удаленного доступа. Для определения причины отказа службы удаленного доступа на данном сервере проверьте ошибки и записи.

Проверьте соединения и кабели в сети.

Чтобы удостовериться в правильном подсоединении сегмента сети, проверьте сетевые кабели.


Невозможно найти серверы удаленного доступа в сети.

Возможные причины

Неправильно указано название домена или сервера.

Серверы удаленного доступа в выбранном домене не работают.

Серверы работают, но служба удаленного доступа не работает ни на одном из них.

Образовался разрыв в сети. Проверьте соединения и кабели в сети.

Неправильно подсоединен сетевой кабель.

Рекомендуемые действия

Проверьте грамотность. Названия серверов начинаются с двух символов косая черта (\\).

Перезагрузите сервер(ы).

Перезагрузите службу удаленного доступа на серверах. Для определения причины отказа службы удаленного доступа на этих серверах проверьте ошибки и записи.

Проверьте соединения и кабели в сети.

Чтобы удостовериться в правильном подсоединении сегмента сети, проверьте сетевые кабели.


Невозможно записать защитную информацию пользователя в основную базу учетных записей пользователей в выбранном домене или  сервере.

Возможные причины

Не работает основной контроллер домена.

Учетной записи пользователя больше не существует в основной копии подсистемы учетных записей пользователей.

Образовался разрыв в сети между компьютером и основным контроллером домена.

Неправильно подсоединен сетевой кабель.

Примечание.	В домене или сервере, участвующем в защите домена, защитная информация пользователя записывается в основной контроллер домена. В отдельно взятом сервере защитная информация пользователя записывается в подсистему учетных записей пользователей этого сервера.

Рекомендуемые действия

Перезагрузите основной контроллер домена или переключите резервный контроллер домена для работы в качестве  основного контроллера домена. Дополнительная информация по переключению резервных контроллеров домена содержится в подробной документации по серверам под Windows NT.

Проверьте соединения и кабели в сети.

Чтобы удостовериться в правильном подсоединении сегмента сети, проверьте сетевые кабели.


Невозможно убедиться в наличии в выбранном домене или сервере привилегии «Администратор» или привилегий «Оператор сервера» и «Оператор учетных записей».

Возможные причины

Неправильно указано название домена или сервера.

Не работает основной контроллер домена.

Образовался разрыв в сети между компьютером и основным контроллером домена.

Неправильно подсоединен сетевой кабель.

Рекомендуемые действия

Проверьте грамотность. Названия серверов начинаются с двух символов косая черта (\\).

Перезагрузите основной контроллер домена или переключите резервный контроллер домена для работы в качестве  основного контроллера домена. Дополнительная информация по переключению резервных контроллеров домена содержится в подробной документации по серверам под Windows NT.

Проверьте соединения и кабели в сети.

Чтобы удостовериться в правильном подсоединении сегмента сети, проверьте сетевые кабели.


Невозможно пересчитать в выбранном домене или  сервере информацию пользователей в основной базе учетных записей пользователей.

Возможные причины

Не работает основной контроллер домена.

Образовался разрыв в сети между компьютером и основным контроллером домена.

Неправильно подсоединен сетевой кабель.

Примечание.	В домене или сервере, участвующем в защите домена, защитная информация пользователя записывается в основной контроллер домена. В отдельно взятом сервере защитная информация пользователя записывается в подсистему учетных записей пользователей этого сервера.

Рекомендуемые действия

Перезагрузите основной контроллер домена или переключите резервный контроллер домена для работы в качестве  основного контроллера домена.

Проверьте соединения и кабели в сети.

Чтобы удостовериться в правильном подсоединении сегмента сети, проверьте сетевые кабели.


Статистика порта

Получено байт

Количество байт, полученное устройством перед тем, как они были распакованы.

Отправлено байт

Количество байт, отправленное устройством перед тем, как они были сжаты.